en	Intropage - Permission Denied
he-il	Intropage - רשות נדחתה

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
he-il	ניתן להשבית שורות למעלה ב'הגדרות '-> כללי -> הסתר את מרכז השליטה של Cacti והשתמש בדף שלם עבור Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
he-il	השבת את החלונית / אפשר להעתיק טקסט מהחלונית

en	Actions ...
he-il	פעולות

en	Add New Dashboard
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	Remove current dashboard
he-il	הסר ממרכז השליטה

en	Number of lines - %d
he-il	מספר המחאות:

en	Refresh Now
he-il	רענן עכשיו

en	Refresh Disabled
he-il	ביטול נעילה אוטומטית

en	Refresh by Poller
he-il	ביטול נעילה אוטומטית

en	Refresh Every 1 Minute
he-il	תיקון אוטומטי של דקה אחת

en	Refresh Every 5 Minutes
he-il	5 דקות

en	Refresh Every Hour
he-il	כל שעה

en	Sort by Severity
he-il	מיין לפי עדיפות פאנל

en	Sort by User Preference
he-il	מיין לפי העדפת משתמש

en	Reload Panel Definitions
he-il	רענן לוח

en	Set Intropage as Default Login Page
he-il	הגדרת intropage כדף ברירת המחדל

en	Set graph as Default Login Page
he-il	הגדר תרשים כברירת מחדל

en	Display Intropage in Console
he-il	הגדרת intropage כדף ברירת המחדל

en	Display Intropage in Tab as Default Page
he-il	הגדרת intropage כדף ברירת המחדל

en	More panels on a line
he-il	אפשר פאנל למעלה 5 פינג

en	Share this dashboard
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	Use shared dashboard
he-il	הסר ממרכז השליטה

en	No shared dashboards
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	Welcome to Intropage!
he-il	לוחות אינטרופ

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
he-il	אתה יכול להוסיף לוחות לוח מחוונים בשתי דרכים:

en	Customization:
he-il	ניצול CPU

en	Panel Details
he-il	הצג פרטים

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
he-il	השבת את העברת החלונית / אפשר טקסט להעתיק מהחלונית

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
he-il	הפעל לוח / בטל טקסט להעתיק מהחלונית

en	Error reading new data
he-il	שגיאה בקריאת נתונים חדשים

en	Dashboard has been removed
he-il	לוח המחוונים הוסר

en	New Dashboard
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	Dashboard has been added
he-il	לוח המחוונים נוסף

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
he-il	לא ניתן להוסיף גרף מוגדל או מותאם אישית בטווח זמן, שינוי טווח הזמן לחצי שעה אחרונה

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
he-il	הלוח כולל פונקציית render אך היא לא קיימת.

en	The Panel does not have a render function.
he-il	לפאנל אין פונקציית רינדור.

en	Panel not found
he-il	לוח לא נמצא

en	Details Function does not exist.
he-il	פרטים הפונקציה לא קיימת.

en	Panel Not Found
he-il	פאנל לא נמצא

en	[ Updates in %s ]
he-il	[ עדכונים ב-%s ]

en	%s Sec
he-il	%s ס"ק

en	%s Seconds
he-il	%s שניות

en	%s Min
he-il	כל% d דקות

en	%s Minutes
he-il	כל% d דקות

en	%s Hrs
he-il	%s שעות

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
he-il	אין נתונים קיימים. או כפה עדכון, או המתן למחזור סקר הקקטוסים הבא.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
he-il	אין נתונים קיימים. פאנל זה אינו מאפשר עדכונים מאולצים. תצטרך לחכות עד לפולר הקקטוסים כדי לבצע את הבדיקה.

en	Disable panel
he-il	השבת את החלונית

en	Reload Panel
he-il	רענן לוח

en	Loading data ...
he-il	טוען נתונים...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
he-il	לא נמצאו נתונים. או שתחכה לבדיקה הבאה, או השתמש ב- Force Reload אם זמין.

en	Panels ...
he-il	פנלים...

en	%s (no permission)
he-il	אין לך הרשאה

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
he-il	לא ניתן להוסיף למרכז השליטה. טווח זמן מותאם אישית.

en	Remove from Dashboard
he-il	הסר ממרכז השליטה

en	Add to Dashboard
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	Dashboard Names
he-il	שמות לוח המחוונים

en	Dashboard %s
he-il	הוסף למרכז השליטה

en	User Level Panel Update Frequencies
he-il	לוחות ברמת משתמש

en	Trend Update Frequencies
he-il	עדכן תדירות: %s

en	Intropage
he-il	לוחות אינטרופ

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	System Level Panels
he-il	לוחות ברמת המערכת

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
he-il	פאנלים המתאימים לגישה למשתמשים מנהליים או מתקדמים ואינם מתאימים בדרך כלל למשתמשים כלליים. פאנלים עוסקים בדרך כלל בניצול כללי של המערכת.

en	User Level Panels
he-il	לוחות ברמת משתמש

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
he-il	לוחות שמתאימים לגישה של משתמשים כלליים. ההרשאות מוגבלות למה שהמשתמש הנוכחי יכול לראות.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
he-il	אתה יכול לאפשר/לא לאפשר פאנלים למשתמש

en	Red Status
he-il	סטטוס

en	Yellow Status
he-il	אזעקה צהובה

en	Green Status
he-il	סטטוס

en	Important things will be at the top
he-il	דברים חשובים יהיה בראש

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
he-il	אם מסומן Intropage מציג מידע חשוב (שגיאות, אזהרות) הראשון

en	Display more panels on a line
he-il	הצגת שגיאות ואזהרות

en	Automatically Uninstall Panels
he-il	הסרה אוטומטית של פאנלים

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
he-il	אם מותקן פאנל והתוסף הנדרש הוסר, הסר גם את הפאנל באופן אוטומטי

en	Automatic Page Refresh
he-il	דף רענון אוטומטי

en	How often
he-il	באיזו תדירות

en	Automatically by poller
he-il	אוטומטית על ידי משאל

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	4 hours
he-il	4 שעות

en	Number of panel lines
he-il	מספר המחאות:

en	Trend Timespan
he-il	מגמות

en	Poller Timeout
he-il	פרטי סוקר

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
he-il	משך הזמן, בדקות, שמסקר הרקע של Intropage יכול לפעול לפני שהוא מופרע ומומת על ידי קקטוסים.

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	Analyze Log - number of lines
he-il	ניתוח יומן - מספר השורות

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
he-il	כמה שורות של יומן ינותחו. מספר גדול עלול לגרום לעומס דפים איטי

en	How often analyze DB
he-il	כמה פעמים לנתח DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
he-il	פולר מנהל את המשימה הזאת. זה יכול לגרום להמשך זמן רב.

en	Analyze DB - Level of db check
he-il	ניתוח DB - רמת בדיקת db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
he-il	מהיר - לא בדוק שורות עבור קישורים inforccert מהר - לבדוק רק לא סגור שולחנות כראוי שולחנות בדיקה שהשתנו השתנו מהבדיקה האחרונה בינוני - עם שורות סריקה מורחבת - שורות ומפתחות מלאים בינונית ומורחבת עלולה לגרום לעומס דף איטי!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
he-il	NTP (זמן) לבדוק - IP או DNS שם שרת NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
he-il	הכנס IP או DNS שם שרת NTP

en	How often check NTP
he-il	כמה פעמים לבדוק NTP

en	Insert DNS name for test
he-il	הכנס IP או DNS שם שרת NTP

en	How often check DNS
he-il	כמה פעמים לבדוק NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
he-il	לוח מידע של מנהל מערכת על משימות תחזוקה, התקנים למטה, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
he-il	אם הוא לא ריק, לוח יוצג בחלק העליון. ניתן להשתמש בתגי HTML (b, i, ...).

en	Never warn
he-il	לעולם לא לרוץ

en	When maintenance starts
he-il	כאשר התחזוקה מתחילה

en	%d Day Before
he-il	% d יום לפני

en	%d Days Before
he-il	% d ימים לפני

en	Alarm Settings
he-il	הגדרות תצוגה

en	Alarm DB check Aborted Clients
he-il	Alarm DB בדיקת לקוחות שהופסקו

en	Alarm Host with the same Description
he-il	התקנים עם אותו תיאור: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
he-il	מקורות נתונים יתומים: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
he-il	פלט מסקר לא ריק אזעקה

en	Alarm Bad indexes Data Source
he-il	אזעקה שגויה מצרפת את מקור הנתונים

en	Alarm Threshold logonly action
he-il	פעולת התחברות של Alarm Thershold

en	Alarm Devices with the same IP/port
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
he-il	התקנים ביותר מעץ אחד: %s

en	Alarm Device without a Tree
he-il	התקנים ביותר מעץ אחד: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
he-il	מארחים עם הקהילה הציבורית / פרטית המוגדרת כברירת מחדל: %s

en	Alarm Device without Monitoring
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Alarm Device without Graph
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
he-il	אפשר פאנל Top 5 הגרוע ביותר זמן הסקרים

en	10s / 20s Yellow / Red
he-il	שנות ה-40/20 אדום/צהוב

en	20s / 40s Yellow / Red
he-il	20/10 אדום/צהוב

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
he-il	יחס אזעקה אדום/צהוב נכשל/כל

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
he-il	0.1/0.2 אדום/צהוב

en	Alarm Red/Yellow Ping
he-il	אזעקה פינג אדום/צהוב

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
he-il	100/200+ms אדום/צהוב

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
he-il	Top5 זמינות הגרוע ביותר

en	Host alerts
he-il	Hostname

en	Waiting for data
he-il	ממתין לנתונים

en	You don't have permissions to any hosts
he-il	אין לך הרשאה

en	Analysis Panels
he-il	הפעל / השבת את החלוניות

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
he-il	פאנלים שמנתחים את ההתנהגות הנוכחית של קקטוסים והתוספים שלהם.

en	Analyze Logins
he-il	אפשר לוח אנאלייז

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
he-il	נתח את מספר ההתחברות האחרונות של קקטוסים לאיתור מגמות ושגיאות.

en	Analyze Logs
he-il	ניתוח יומן קקטוסים

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
he-il	חפש שגיאות נפוצות בקובץ היומן של Cacti שאמורות להוות סיבה לדאגה.

en	Database Checks
he-il	בדיקת מסד נתונים

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
he-il	נתח את מסד הנתונים של MySQL/MariaDB עבור שגיאות נפוצות. שימו לב שתהליך זה עשוי להימשך זמן רב במערכות גדולות מאוד.

en	Analyze Cacti Objects
he-il	ניתוח יומן קקטוסים

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
he-il	ניתוח עצים, גרפים, מארחים, ...

en	Analyze DS stats
he-il	אפשר פאנל אנאליזה

en	Analyze data source stats
he-il	אפשר פאנל אנאליזה

en	Success - Login
he-il	הצלחה - כניסה

en	Success - Token
he-il	הצלחה - אסימון

en	Total Failed Logins: %s
he-il	כניסות נכשלו

en	Active Users in Last Hour:
he-il	משתמשים פעילים בשעה האחרונה:

en	Log file not accessible or empty
he-il	קובץ היומן אינו נגיש או ריק

en	Analyze last %s log lines:
he-il	כניסות נכשלו

en	Errors:
he-il	שגיאות

en	Warnings:
he-il	אזהרות

en	Log Size: Larger than 2GB
he-il	הקובץ גדול מ 2GB

en	Log Size: OK
he-il	גודל יומן אישור

en	Log Size: Quite Large
he-il	גודל יומן גדול למדי

en	Log Size:
he-il	גודל יומן

en	Last log lines:
he-il	10 כניסות אחרונות

en	Table %s status %s
he-il	סטטוס טבלה %s %s

en	DB: Problems
he-il	בעיית DB

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
he-il	שגיאות חיבור - נסה להפעיל מחדש את שירות SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
he-il	לקוחות/חיבורים שהבוטלו: %s - בדוק יומנים.

en	Connection errors: %s
he-il	שגיאות התחברות: %s

en	Damaged tables: %s
he-il	טבלאות פגומות: %s

en	Memory tables: %s
he-il	טבלאות זיכרון: %s

en	All tables: %s
he-il	כל הטבלאות: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
he-il	מקורות נתונים יתומים: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
he-il	מסדי נתונים - מדדים גרועים: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
he-il	התראה/אזהרה של Thold לכניסה: %s

en	Devices with the same description: %s
he-il	התקנים עם אותו תיאור: %s

en	Devices in more than one tree: %s
he-il	התקנים ביותר מעץ אחד: %s

en	Devices without graphs: %s
he-il	מארחים ללא גרפים: %s

en	Devices without tree: %s
he-il	מארחים ללא עץ: %s

en	Devices with default public/private community: %s
he-il	מארחים עם הקהילה הציבורית / פרטית המוגדרת כברירת מחדל: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
he-il	לפקח מארח - לא מארחים: %s

en	Found %s problems
he-il	נמצאו %s בעיות

en	Everything OK
he-il	הכל בסדר

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
he-il	נתח את פרטי יומן הקקטוסים [אזהרות/שגיאות]

en	Warnings
he-il	אזהרות

en	WARNING: File is Larger than 2GB
he-il	הקובץ גדול מ 2GB

en	Log Size
he-il	גודל יומן

en	Analyze Logins Detail
he-il	ניתוח יומן - מספר השורות

en	Active Users in Last 2 Hours:
he-il	משתמשים פעילים ב-2 השעות האחרונות:

en	No Active Users
he-il	אין משתמשים פעילים

en	View Full User Log
he-il	צפה ביומן המשתמש המלא

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
he-il	ניתוח עץ / מארח / גרף

en	Devices with the same IP and port - %s
he-il	התקנים עם כתובת IP זהה ויציאה %s

en	Data maintenance
he-il	כאשר התחזוקה מתחילה

en	Orphaned Data Sources - %s
he-il	מקורות נתונים יתומים %s

en	Datasources with bad indexes - %s
he-il	Datasource - אינדקסים רעים %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
he-il	התראה/אזהרה של Thold לכניסה - %s:

en	Devices with the same description - %s
he-il	התקנים עם אותו %s תיאור

en	Devices in more than one tree - %s
he-il	התקנים ביותר מעץ אחד %s

en	Devices without Graphs - %s
he-il	מארחים ללא גרפים %s

en	Devices without tree - %s
he-il	מארחים ללא עץ %s

en	Devices with default public/private community - %s
he-il	מארחים עם ברירת מחדל של קהילה ציבורית / פרטית %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
he-il	לפקח מארח - ununitored המארחים %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
he-il	התקנים עם אותו תיאור: %s

en	Devices with the highest uptime
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
he-il	אין לך הרשאה

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
he-il	אין לך הרשאה

en	Graphical Panels
he-il	לוחות אינטרופ

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
he-il	פאנלים המספקים מידע על קקטוסים והתוספים שלהם בצורה גרפית.

en	Data Sources
he-il	מקורות מידע:

en	Graph of Data Sources
he-il	התר לוח נתונים של נתוני גרף

en	Device Templates
he-il	תבניות מכשיר

en	Graph of Device Templates
he-il	תבניות מכשיר

en	Devices by Status
he-il	תבניות מכשיר

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
he-il	גרף של התקנים לפי סטטוס (למעלה, למטה,...)

en	Datasources:
he-il	מקורות מידע:

en	Device Templates:
he-il	תבניות מכשיר

en	Devices:
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Recovering
he-il	שחזור

en	No untemplated datasources found
he-il	לא נמצאו datasources untemplated

en	Device Count
he-il	מקסימום מכשיר מושבת

en	Total Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	No device templates found
he-il	לא נמצאו תבניות מכשיר

en	MacTrack Panels
he-il	אתרי Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
he-il	לוחות המספקים מידע על התוספים של MacTrack של Cacti.

en	MacTrack Plugin
he-il	אפשר תוסף MacTrack של החלונית

en	Various MacTrack collection and site statistics.
he-il	מגוון אוסף MacTrack וסטטיסטיקות אתרים.

en	MacTrack Sites
he-il	אתרי Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
he-il	סטטיסטיקות שונות באתר MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
he-il	לא מותקן / פועל

en	All: %s
he-il	הכל: %s

en	Up: %s
he-il	יו פי אס

en	Down: %s
he-il	למטה: %s

en	Unknown: %s
he-il	לא ידוע: %s

en	Disabled: %s
he-il	מושבת: %s

en	MacTrack
he-il	Mactrack

en	You don't have plugin permission
he-il	אין לך הרשאה

en	Ports
he-il	נמלים

en	Ports up
he-il	יציאות למעלה

en	MACs

en	Device Errors
he-il	שגיאות בהתקן

en	No mactrack sites found
he-il	לא נמצאו אתרים mactrack

en	Miscellaneous Panels
he-il	פאנלים שונים

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
he-il	פאנלים הכוללים נתונים לא מסווגים על קקטוסים.

en	NTP/DNS Status
he-il	מצב NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
he-il	בדיקת שעון מערכת הקקטוסים שלך לאיתור סחף מקו בסיס ידוע.

en	Maint Plugin Details
he-il	הצג פרטים

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
he-il	שמור את פרטי הפלאגין על לוחות הזמנים הקרובים

en	Webseer Details
he-il	הצג פרטים

en	Plugin webseer URL Service Check Details
he-il	פרטי בדיקת שירות URL של plugin webseer

en	Servcheck plugin Details
he-il	תוסף Webseer - פרטים

en	Plugin ServCheck Details
he-il	פרטי בדיקת שירות URL של plugin webseer

en	No NTP server configured
he-il	לא הוגדר שרת NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
he-il	לא הוגדר שרת NTP

en	Failed to get NTP time from %s
he-il	נכשל כדי לקבל זמן NTP מ- ntp_server $

en	Please check time as it is off by more
he-il	אנא בדוק את השעה מכיוון שהוא כבוי בעוד יותר

en	than %s seconds from NTP server %s.
he-il	יותר מ-%s שניות משרת NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
he-il	Localtime שווה לשרת NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
he-il	לא ניתן ליצור קשר עם שרת NTP. בדוק את התצורה שלך.

en	Please check your configuration.
he-il	אנא בדוק את התצורה שלך.

en	No DNS hostname configured
he-il	לא הוגדר שרת NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
he-il	לא הוגדר שרת NTP

en	Maint plugin is not installed/enabled
he-il	לא מותקן / פועל

en	Plugin Webseer isn't installed or started
he-il	תוסף Thold אינו מותקן או מופעל

en	Number of checks (all/disabled):
he-il	מספר המחאות:

en	Status (up/down):
he-il	מארחים למטה

en	HTTP code
he-il	קוד HTTP

en	Webseer Plugin - Details
he-il	תוסף Webseer - פרטים

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
he-il	תוסף Thold אינו מותקן או מופעל

en	Status (ok/error):
he-il	מארחים למטה

en	Servcheck Plugin - Details
he-il	תוסף Webseer - פרטים

en	Poller Panels
he-il	אפשר פאנל סטטיסטיקת פולר

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
he-il	פאנלים המספקים מידע על תהליך הסקרים של קקטוסים.

en	Poller Information
he-il	פרטי סוקר

en	Various information about your Cacti poller.
he-il	מידע מגוון על פולר הקקטוסים שלך.

en	Poller Statistics
he-il	אפשר פאנל סטטיסטיקת פולר

en	Various Cacti poller statistics.
he-il	סטטיסטיקות שונות של פולר קקטוסים.

en	Poller Output Items
he-il	פריטי פלט של פולרים: %s

en	New/Idle
he-il	חדש / לא פעיל

en	Unkn/down
he-il	Unkn / מטה

en	%s Secs
he-il	%s שניות

en	(ok)
he-il	אישור

en	(all)
he-il	(את כל)

en	Poller Details
he-il	אפשר פאנל סטטיסטיקת פולר

en	Average Time
he-il	זמן ממוצע

en	Max Time
he-il	מקסימום זמן

en	Poller output items
he-il	פריטי פלט לפולרים %s:

en	Syslog Panels
he-il	רענן לוח

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
he-il	פאנלים המספקים מידע על עיבוד הודעות Syslog של Cacti.

en	Syslog Details
he-il	הצג פרטים

en	Various Syslog Plugin statistics.
he-il	סטטיסטיקות שונות של תוסף Syslog.

en	Syslog plugin not installed/running
he-il	תוסף זה לא מותקן / פועל

en	System Panels
he-il	לוחות אינטרופ

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
he-il	לוחות המספקים מידע על ביצועי מערכת Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
he-il	מידע מערכתי מגוון על מערכת הקקטוסים עצמה.

en	Administrative Alerts
he-il	התראות מנהליות

en	Extra admin notify panel for all users
he-il	פאנל הודעות מנהל נוסף עבור כל המשתמשים

en	Boost Statistics
he-il	שפר נתונים סטטיסטיים

en	Information about Cacti's performance boost process.
he-il	מידע על תהליך שיפור הביצועים של Cacti.

en	24 Hour Extremes
he-il	24 שעות קיצוניות

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
he-il	טבלה עם 24 שעות של אקסטרים בסקר (הרצת הסקרים הארוכה ביותר, מארחים יורדים)

en	CPU Utilization
he-il	ניצול CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
he-il	ניצול CPU

en	CPU Load:
he-il	עומס CPU:

en	This function is not implemented on Windows platforms
he-il	פונקציה זו אינה מיושמת בפלטפורמות של Windows

en	Cacti Version:
he-il	גרסת Cacti:

en	Poller Type:
he-il	סוג הסולם:

en	Spine
he-il	עַמוּד הַשִׁדרָה

en	Spine version:
he-il	גרסת השדרה:

en	You are using incorrect spine version!
he-il	אתה משתמש בגרסה שגויה של עמוד השדרה!

en	Poller Type:
he-il	סוג הסולם:

en	Overrun Warning
he-il	אזהרה על הצפת

en	Timed Out
he-il	נגמר הזמן

en	Never Run
he-il	לעולם לא לרוץ

en	Boost Status is: %s
he-il	שפר נתונים סטטיסטיים

en	Pending Records Threshold: %s
he-il	רשומות Boost בהמתנה: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
he-il	שעת התחלה: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
he-il	רשומות ארכיון שהועברו לארכיון: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
he-il	טבלאות Boost נוכחי גודל: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
he-il	בתים ביתיים / הקלטה: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
he-il	משך הפעלה אחרון: %s

en	Poller Run
he-il	פרטי סוקר

en	Down Hosts
he-il	מארחים

en	Triggered
he-il	טריגרד

en	Poller out. itms
he-il	פריטי פלט לפולרים %s:

en	48 Hour Extreme Polling
he-il	24 שעות קיצוניות

en	Long Running Poller
he-il	טווח ארוך פוסטר

en	Max Device Down
he-il	מקסימום מכשיר מושבת

en	Max Thold Triggered
he-il	Tholds מופעלות

en	Poller Output Item
he-il	פריטי פלט של פולרים: %s

en	Failed Polls
he-il	כניסות נכשלו

en	Threshold Panels
he-il	סף

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
he-il	לוחות המספקים מידע על תוסף Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
he-il	סף

en	Threshold Plugin Latest Events
he-il	סף

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
he-il	גרף תוסף סף (הכל, מופעל, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
he-il	תוסף Thold אינו מותקן או מופעל

en	Without events yet
he-il	ללא אירועים

en	Thresholds:
he-il	ערכי סף

en	Thold plugin not installed/running
he-il	תוסף זה לא מותקן / פועל

en	Trigerred
he-il	טריגרד

en	Breached
he-il	הפרוצה

en	Threshold Details
he-il	סף

en	Breached:
he-il	הפרוצה

en	Triggered:
he-il	טריגרד

en	You don't have permission to Thresholds
he-il	אין לך הרשאה

en	Top/Bottom 5 Panels
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
he-il	פאנלים המספקים מידע מגמתי על איסוף נתוני קקטוסים.

en	Devices with the worst ping response
he-il	התקנים עם אותו תיאור: %s

en	Bottom Availability
he-il	זמינות

en	Devices with the worst availability/reachability
he-il	Top5 זמינות הגרוע ביותר

en	Bottom Polling Time
he-il	פרטי סוקר

en	Devices with the worst polling time
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Bottom Polling Ratio
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Devices with the worst polling ratio
he-il	התקנים עם כתובת IP ויציאה: %s

en	Availability/Reachability
he-il	זמינות/נגישות

en	Polling Time
he-il	פרטי סוקר

en	Ratio
he-il	יַחַס

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
he-il	Top5 זמינות הגרוע ביותר

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
he-il	זמן הגרוע ביותר

en	Intropage Viewer
he-il	לוחות אינטרופ

en	Intropage Administration
he-il	אפשרויות דף מבוא

en	Timespan Last 1 Hour
he-il	משתמשים פעילים ב-2 השעות האחרונות:

en	Timespan Last %d Hours
he-il	משתמשים פעילים ב-2 השעות האחרונות:

en	%d Seconds
he-il	%d שניות

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	%d Day
he-il	% d יום לפני