en	Intropage - Permission Denied
fr	Intropage - permission refusée

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
fr	Vous pouvez désactiver les lignes ci-dessus dans Paramètres -> Général -> Masquer le tableau de bord Cacti et utiliser toute la page pour Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
fr	Désactiver le déplacement du panneau/activer la copie de texte à partir du panneau

en	Actions ...
fr	Actions

en	Add New Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Remove current dashboard
fr	Retirer du tableau de bord

en	Number of lines - %d
fr	Nombre de chèques :

en	Refresh Disabled
fr	Autorefresh Désactivé

en	Refresh by Poller
fr	Autorefresh Désactivé

en	Refresh Every 1 Minute
fr	Autorefresh 1 Minute

en	Refresh Every 5 Minutes
fr	Autorefresh 5 minutes

en	Refresh Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Sort by Severity
fr	Trier par priorité de panneau

en	Sort by User Preference
fr	Trier par préférence utilisateur

en	Reload Panel Definitions
fr	Recharger le panneau

en	Set Intropage as Default Login Page
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	Set graph as Default Login Page
fr	Définir le graphique comme page par défaut

en	Display Intropage in Console
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	Display Intropage in Tab as Default Page
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	More panels on a line
fr	Autoriser les panneaux Top 5 Ping

en	Share this dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Use shared dashboard
fr	Retirer du tableau de bord

en	No shared dashboards
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Welcome to Intropage!
fr	Panneaux Intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
fr	Vous pouvez ajouter des panneaux de tableau de bord de deux manières :

en	Customization:
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	Panel Details
fr	Afficher les détails

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
fr	Désactiver le déplacement du panneau / Activer la copie de texte à partir du panneau

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
fr	Activer le déplacement/désactiver la copie de texte à partir du panneau

en	Error reading new data
fr	Erreur de lecture de nouvelles données

en	Dashboard has been removed
fr	Le tableau de bord a été supprimé

en	New Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Dashboard has been added
fr	Le tableau de bord a été ajouté

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
fr	Impossible d'ajouter un graphique zoomé ou personnalisé, en changeant la durée en Dernière demi-heure

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
fr	Le Panel inclut une fonction de rendu mais celle-ci n'existe pas.

en	The Panel does not have a render function.
fr	Le panneau n'a pas de fonction de rendu.

en	Panel not found
fr	Panneau introuvable

en	Details Function does not exist.
fr	Détails La fonction n'existe pas.

en	Panel Not Found
fr	Panneau introuvable

en	[ Updates in %s ]
fr	[ Mises à jour dans %s ]

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
fr	Aucune donnée présente. Forcer la mise à jour ou attendre le prochain cycle d'interrogation Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
fr	Aucune donnée présente. Ce panneau n'autorise pas les mises à jour forcées. Vous devrez attendre le Cacti's Poller pour effectuer la vérification.

en	Disable panel
fr	Désactiver le panneau

en	Reload Panel
fr	Recharger le panneau

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
fr	Aucune donnée disponible. Soit attendre le prochain contrôle, ou utilisez le rechargement forcé si disponible.

en	Panels ...
fr	Panneaux...

en	%s (no permission)
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
fr	Impossible d'ajouter au tableau de bord. Période personnalisée.

en	Add to Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Dashboard Names
fr	Noms des tableaux de bord

en	Dashboard %s
fr	Ajouter au tableau de bord

en	User Level Panel Update Frequencies
fr	Panneaux de niveau utilisateur

en	Trend Update Frequencies
fr	Fréquence de mise à jour : %s

en	Intropage
fr	Panneaux Intropage

en	System Level Panels
fr	Panneaux de niveau système

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
fr	Panneaux adaptés aux utilisateurs administratifs ou avec pouvoir d'accès et qui ne s'appliquent généralement pas aux utilisateurs généraux. Les panneaux concernent généralement l'utilisation globale du système.

en	User Level Panels
fr	Panneaux de niveau utilisateur

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
fr	Panneaux auxquels les utilisateurs généraux peuvent accéder. Les autorisations sont limitées à ce que l'utilisateur actuel peut voir.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
fr	Vous pouvez autoriser/interdire les panneaux pour l'utilisateur

en	Red Status
fr	État

en	Yellow Status
fr	Alarme jaune

en	Green Status
fr	État

en	Important things will be at the top
fr	Les choses importantes seront au sommet

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
fr	Si coché Intropage affiche d'abord les informations importantes (erreurs, avertissements)

en	Display more panels on a line
fr	Affichage des erreurs et des avertissements

en	Automatically Uninstall Panels
fr	Désinstaller automatiquement les panneaux

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
fr	Si un panneau est installé et que le plug-in requis est supprimé, désinstallez automatiquement le panneau également

en	Automatic Page Refresh
fr	Rafraîchissement automatique de la page

en	Automatically by poller
fr	Automatiquement par poller

en	Number of panel lines
fr	Nombre de chèques :

en	Trend Timespan
fr	Tendances

en	Poller Timeout
fr	Infos sur le pollueur

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
fr	La durée, en minutes, pendant laquelle l'interrogateur d'arrière-plan Intropage peut s'exécuter avant d'être interrompu et tué par Cacti.

en	Analyze Log - number of lines
fr	Journal d'analyse - nombre de lignes

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
fr	Combien de lignes de log seront analysées. Un grand nombre peut ralentir le chargement de la page

en	How often analyze DB
fr	Quelle est la fréquence d'analyse de la DB ?

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
fr	Poller exécute cette tâche. Cela pourrait causer de longs tiraillements.

en	Analyze DB - Level of db check
fr	Analyse DB - Niveau de contrôle de la base de données db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
fr	Rapide - Pas de vérification des lignes pour les liensd'information Rapide - vérifier seulement les tablesqui ne sont pas correctement fermées Modifié - vérifier les tables modifiées depuis la dernière vérificationMoyen - avec le balayagedes lignes étendu - les lignes complètes et les touchesMoyen et étendu peuvent causer un chargement lent des pages !

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
fr	Vérification NTP (heure) - Nom IP ou DNS du serveur NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
fr	Insérer le nom IP ou DNS du serveur NTP

en	How often check NTP
fr	Quelle est la fréquence de vérification du NTP ?

en	Insert DNS name for test
fr	Insérer le nom IP ou DNS du serveur NTP

en	How often check DNS
fr	Quelle est la fréquence de vérification du NTP ?

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
fr	Panneau d'information de l'administrateur sur les tâches de maintenance, les périphériques en panne, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
fr	Si elle n'est pas vide, le panneau sera affiché en haut. Vous pouvez utiliser des balises html (b, i, ....).

en	Never warn
fr	Jamais exécuté

en	When maintenance starts
fr	Quand l'entretien commence

en	%d Day Before
fr	Jour avant

en	%d Days Before
fr	Jours avant

en	Alarm DB check Aborted Clients
fr	Clients abandonnés de la vérification de la base de données d'alarme

en	Alarm Host with the same Description
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Alarm Orphaned Data Source
fr	Sources de données orphelines : %s

en	Alarm non-empty Poller Output
fr	Sortie poller d'alarme non vide

en	Alarm Bad indexes Data Source
fr	Alarme Mauvaise source de données d'index

en	Alarm Threshold logonly action
fr	Action de connexion d'alarme Therhold

en	Alarm Devices with the same IP/port
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Device in more than one Tree
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Alarm Device without a Tree
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut : %s

en	Alarm Device without Monitoring
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Device without Graph
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
fr	Autoriser les 5 pires moments de scrutin du panel

en	10s / 20s Yellow / Red
fr	40s/20s rouge/jaune

en	20s / 40s Yellow / Red
fr	20s/10s rouge/jaune

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
fr	Échec de l'alarme rouge/jaune/tous les rapports

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
fr	0,1/0,2 rouge/jaune

en	Alarm Red/Yellow Ping
fr	Alarme rouge/jaune ping

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
fr	100/200+ms rouge/jaune

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Host alerts
fr	Nom d'hôte

en	Waiting for data
fr	En attente de données

en	You don't have permissions to any hosts
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Analysis Panels
fr	Activer/désactiver les panneaux

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
fr	Panneaux qui analysent le comportement actuel de Cacti et de ses plugins.

en	Analyze Logins
fr	Autoriser les connexions Analayse du panneau d'administration

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
fr	Analysez les dernières connexions Cacti pour les tendances et les erreurs.

en	Analyze Logs
fr	Analyser les cactus

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
fr	Recherchez les erreurs courantes dans le fichier journal de Cacti qui devraient être une source de préoccupation.

en	Database Checks
fr	Vérifier la base de données

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
fr	Analysez la base de données MySQL/MariaDB pour les erreurs courantes. Notez que ce processus peut prendre beaucoup de temps sur de très grands systèmes.

en	Analyze Cacti Objects
fr	Analyser les cactus

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
fr	Analyser des arbres, des graphiques, des hôtes, ...

en	Analyze DS stats
fr	Autoriser la base de données Analayse du panel

en	Analyze data source stats
fr	Autoriser la base de données Analayse du panel

en	Success - Login
fr	Succès - Connexion

en	Success - Token
fr	Succès - Jeton

en	Total Failed Logins: %s
fr	Echec de connexion

en	Active Users in Last Hour:
fr	Utilisateurs actifs au cours de la dernière heure :

en	Log file not accessible or empty
fr	Fichier journal non accessible ou vide

en	Analyze last %s log lines:
fr	Echec de connexion

en	Errors:
fr	Erreurs

en	Warnings:
fr	Avertissement

en	Log Size: Larger than 2GB
fr	est supérieur à 2 Go

en	Log Size: OK
fr	Taille du journal OK

en	Log Size: Quite Large
fr	La taille des bûches est assez grande

en	Log Size:
fr	Taille maximum du log

en	Last log lines:
fr	10 dernières connexions

en	Table %s status %s
fr	État du tableau %s %s

en	DB: Problems
fr	Problème de DB

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
fr	Erreurs de connexion - essayez de redémarrer le service SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
fr	Clients/connexions abandonnés : %s - vérifier les journaux.

en	Connection errors: %s
fr	Erreurs de connexion : %s

en	Damaged tables: %s
fr	Tables endommagées : %s

en	Memory tables: %s
fr	Tables de mémoire : %s

en	All tables: %s
fr	Tous les tableaux : %s

en	Devices with the same IP and port: %s
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Orphaned Data Sources: %s
fr	Sources de données orphelines : %s

en	Datasource - bad indexes: %s
fr	Source des données - mauvais indices : %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
fr	Thold alerte/avertissement de connexion : %s

en	Devices with the same description: %s
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Devices in more than one tree: %s
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Devices without graphs: %s
fr	Hôtes sans graphiques : %s

en	Devices without tree: %s
fr	Hôtes sans arbre : %s

en	Devices with default public/private community: %s
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut : %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
fr	Plugin Monitor - Hôtes non surveillés : %s

en	Found %s problems
fr	Problèmes de %s trouvés

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
fr	Analyser les détails du journal Cacti [ Avertissements/Erreurs ]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
fr	est supérieur à 2 Go

en	Log Size
fr	Taille des bûches

en	Analyze Logins Detail
fr	Journal d'analyse - nombre de lignes

en	Active Users in Last 2 Hours:
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :

en	No Active Users
fr	Utilisateurs actifs

en	View Full User Log
fr	Afficher le journal complet de l'utilisateur

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
fr	Analyser l'arbre/hôte/graphique

en	Devices with the same IP and port - %s
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port %s

en	Data maintenance
fr	Quand l'entretien commence

en	Orphaned Data Sources - %s
fr	Sources de données orphelines %s

en	Datasources with bad indexes - %s
fr	Datasource - mauvais index %s :

en	Thold logonly alert/warning - %s
fr	Thold alerte/avertissement de connexion - %s :

en	Devices with the same description - %s
fr	Appareils avec la même description %s

en	Devices in more than one tree - %s
fr	Appareils dans plus d'un arbre %s

en	Devices without Graphs - %s
fr	Hôtes sans graphique %s

en	Devices without tree - %s
fr	Hôtes sans arbre %s

en	Devices with default public/private community - %s
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
fr	Moniteur de plugin - Hôtes non surveillés %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Devices with the highest uptime
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
fr	Top5 des pires moments de vote

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Graphical Panels
fr	Panneaux Intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur Cacti et ses plugins de manière graphique.

en	Graph of Data Sources
fr	Autoriser le panneau Graphique Graphique Source des données

en	Graph of Device Templates
fr	Modèles de dispositifs

en	Devices by Status
fr	Modèles de dispositifs

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
fr	Graphique des appareils par statut (haut, bas, ...)

en	Datasources:
fr	Sources de données

en	Device Templates:
fr	Modèles d'équipement

en	No untemplated datasources found
fr	Aucune source de données non répertoriée n'a été trouvée

en	Device Count
fr	Abaissement maximal de l'appareil

en	Total Devices
fr	Équipements

en	No device templates found
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	MacTrack Panels
fr	Sites Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les plugins MacTrack de Cacti.

en	MacTrack Plugin
fr	Autoriser le panneau MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
fr	Diverses statistiques de collecte et de site MacTrack.

en	MacTrack Sites
fr	Sites Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
fr	Diverses statistiques du site MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
fr	Plugin Mactrack non installé/en cours d'exécution

en	Up: %s
fr	Haut : %s

en	Down: %s
fr	Bas : %s

en	Unknown: %s
fr	Inconnu : %s

en	Disabled: %s
fr	Désactivé : %s

en	MacTrack
fr	Mactrack

en	You don't have plugin permission
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Ports up

en	MACs
fr	CCM

en	Device Errors
fr	Erreurs de l'appareil

en	No mactrack sites found
fr	Aucun site mactrack trouvé

en	Miscellaneous Panels
fr	Panneaux divers

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
fr	Panneaux contenant des données générales non catégorisées sur les cactus.

en	NTP/DNS Status
fr	Statut NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
fr	Vérification de la dérive de l'horloge de votre système Cacti par rapport à une ligne de base connue.

en	Maint Plugin Details
fr	Afficher les détails

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
fr	Détails du plugin Maint sur les horaires à venir

en	Webseer Details
fr	Afficher les détails

en	Plugin webseer URL Service Check Details
fr	Plugin webseer URL Service Vérifier les détails

en	Servcheck plugin Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Plugin ServCheck Details
fr	Plugin webseer URL Service Vérifier les détails

en	No NTP server configured
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Failed to get NTP time from %s
fr	Échec à obtenir le temps NTP du serveur $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
fr	Veuillez vérifier l'heure car elle est décalée de plus

en	than %s seconds from NTP server %s.
fr	à moins de %s secondes du serveur NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
fr	L'heure locale est égale à celle du serveur NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
fr	Impossible de contacter le serveur NTP indiqué.Veuillez vérifier votre configuration

en	No DNS hostname configured
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Maint plugin is not installed/enabled
fr	Plugin Mactrack non installé/en cours d'exécution

en	Plugin Webseer isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Number of checks (all/disabled):
fr	Nombre de chèques :

en	Status (up/down):
fr	Hôtes en panne

en	Webseer Plugin - Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Status (ok/error):
fr	Hôtes en panne

en	Servcheck Plugin - Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Poller Panels
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le processus d'interrogation de Cacti.

en	Poller Information
fr	Infos sur le pollueur

en	Various information about your Cacti poller.
fr	Diverses informations sur votre collecteur Cacti.

en	Poller Statistics
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Various Cacti poller statistics.
fr	Diverses statistiques du poller Cacti.

en	Poller Output Items
fr	Éléments de sortie du pollueur : %s

en	New/Idle
fr	Nouveau/Idle

en	Unkn/down
fr	Inconnu/en bas

en	%s Secs
fr	%s secondes

en	(ok)

en	(all)
fr	(tous)

en	Poller Details
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Poller output items
fr	Éléments de sortie du pollueur %s :

en	Syslog Panels
fr	Recharger le panneau

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le traitement des messages Syslog de Cacti.

en	Syslog Details
fr	Afficher les détails

en	Various Syslog Plugin statistics.
fr	Diverses statistiques du plugin Syslog.

en	Syslog plugin not installed/running
fr	Le plugin Thold n'est pas installé/en cours d'exécution

en	System Panels
fr	Panneaux Intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les performances du système Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
fr	Diverses informations système sur le système Cacti lui-même.

en	Administrative Alerts
fr	Alertes administratives

en	Extra admin notify panel for all users
fr	Panneau de notification supplémentaire pour tous les utilisateurs

en	Boost Statistics
fr	Statistiques de boost

en	Information about Cacti's performance boost process.
fr	Informations sur le processus d'amélioration des performances de Cacti.

en	24 Hour Extremes
fr	Extrême 24 heures

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
fr	Tableau avec 24 heures d'interrogations extrêmes (le plus long cycle d'interrogation, les hôtes en panne)

en	CPU Utilization
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	CPU utilization Graph (only Linux).
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	CPU Load:
fr	Charge CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
fr	Cette fonction n'est pas implémentée sur les plates-formes Windows

en	Cacti Version:
fr	Version Cacti

en	Poller Type:
fr	Type de l'agent de collecte

en	Spine
fr	Colonne vertébrale

en	Spine version:
fr	Version colonne vertébrale

en	You are using incorrect spine version!
fr	Vous utilisez une version incorrecte de la colonne vertébrale !

en	Poller Type:
fr	Type de l'agent de collecte

en	Running on:
fr	En cours d'exécution

en	Overrun Warning
fr	Avertissement de dépassement

en	Timed Out

en	Boost Status is: %s
fr	Statistiques de boost

en	Pending Records Threshold: %s
fr	Enregistrements d'augmentation en attente : %s

en	Approximate Next Start Time: %s
fr	Heure de début suivante : %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
fr	Dossiers d'impulsion archivés : %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
fr	Tableau(s) d'amplification actuel(s) Taille : %s

en	Avg Bytes/Record: %s
fr	Nombre moyen d'octets/enregistrement : %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
fr	Durée de la dernière exécution : %s

en	Poller Run
fr	Infos sur le pollueur

en	Down Hosts
fr	Hôtes‪

en	Poller out. itms
fr	Éléments de sortie du pollueur %s :

en	48 Hour Extreme Polling
fr	Extrême 24 heures

en	Long Running Poller
fr	Scrutateur à long terme

en	Max Device Down
fr	Abaissement maximal de l'appareil

en	Max Thold Triggered
fr	Tholds a déclenché

en	Poller Output Item
fr	Éléments de sortie du pollueur : %s

en	Failed Polls
fr	Echec de connexion

en	Threshold Panels
fr	Seuils

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le plugin Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
fr	Seuils

en	Threshold Plugin Latest Events
fr	Seuils

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
fr	Graphique du plugin de seuil (tous, déclenchés, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Without events yet
fr	Sans événements pour l'instant

en	Thresholds:
fr	Seuils

en	Thold plugin not installed/running
fr	Le plugin Thold n'est pas installé/en cours d'exécution

en	Trigerred
fr	Déclenché

en	Breached
fr	A violé

en	Threshold Details
fr	Seuils

en	Breached:
fr	A violé

en	Triggered:
fr	Déclenché

en	You don't have permission to Thresholds
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Top/Bottom 5 Panels
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les tendances de la collecte de données Cacti.

en	Devices with the worst ping response
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Bottom Availability
fr	Disponibilité

en	Devices with the worst availability/reachability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Bottom Polling Time
fr	Temps de collecte

en	Devices with the worst polling time
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Bottom Polling Ratio
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Devices with the worst polling ratio
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Availability/Reachability
fr	Options de disponibilité/d'accessibilité

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Intropage Viewer
fr	Panneaux Intropage

en	Intropage Administration
fr	Options de la page d'introduction

en	Timespan Last 1 Hour
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :

en	Timespan Last %d Hours
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :