en	Intropage - Permission Denied
fr	Intropage - permission refusée

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
fr	Un ou plusieurs panneaux ont été supprimés en raison d’autorisations insuffisantes. Contacter l’administrateur.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
fr	Vous pouvez désactiver les lignes ci-dessus dans Paramètres -> Général -> Masquer le tableau de bord Cacti et utiliser toute la page pour Intropage

en	Default
fr	Défaut

en	Hide red/yellow/green square notifications
fr	Masquer les notifications carrées rouges/jaunes/vertes

en	Disable panel move/enable copy text from panel
fr	Désactiver le déplacement du panneau/activer la copie de texte à partir du panneau

en	Actions ...
fr	Actions

en	Add New Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Remove current dashboard
fr	Retirer du tableau de bord

en	Number of lines - %d
fr	Nombre de chèques :

en	Refresh Now
fr	Actualiser maintenant

en	Refresh Disabled
fr	Autorefresh Désactivé

en	Refresh by Poller
fr	Autorefresh Désactivé

en	Refresh Every 1 Minute
fr	Autorefresh 1 Minute

en	Refresh Every 5 Minutes
fr	Autorefresh 5 minutes

en	Refresh Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Important period - disabled
fr	Période importante - désactivé

en	Important period - 15 minutes
fr	Période importante - 15 minutes

en	Important period - 1 hour
fr	Période importante - 1 heure

en	Important period - 4 hours
fr	Période importante - 4 heures

en	Important period - 1 day
fr	Période importante - 1 jour

en	Sort by Severity
fr	Trier par priorité de panneau

en	Sort by User Preference
fr	Trier par préférence utilisateur

en	Reload Panel Definitions
fr	Recharger le panneau

en	Set Intropage as Default Login Page
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	Set graph as Default Login Page
fr	Définir le graphique comme page par défaut

en	Display Intropage in Console
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	Display Intropage in Tab as Default Page
fr	Définir la page d'introduction comme page par défaut

en	Less panels on a line
fr	Moins de panneaux sur une ligne

en	More panels on a line
fr	Autoriser les panneaux Top 5 Ping

en	Cancel sharing
fr	Annuler le partage

en	Share this dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Share empty dashboard not allowed
fr	Le partage d’un tableau de bord vide n’est pas autorisé

en	Use shared dashboard
fr	Retirer du tableau de bord

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
fr	Impossible d’utiliser le tableau de bord partagé : la limite du tableau de bord est atteinte.

en	No shared dashboards
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Welcome to Intropage!
fr	Panneaux Intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
fr	Vous pouvez ajouter des panneaux de tableau de bord de deux manières :

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
fr	Sélectionnez les panneaux préparés dans le menu « Panneaux ». Le panneau peut être grisé. C’est dû aux autorisations, demandez à l’administrateur

en	Add any Cacti Graph, use icon
fr	Ajoutez n’importe quel graphique de cactus, utilisez l’icône

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
fr	Vous pouvez créer vos propres panneaux. Plus <cacti_install_dir>d’infos dans le fichier /plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
fr	Vous pouvez partager des tableaux de bord avec d’autres utilisateurs :

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
fr	utilisez l’option « Partager ce tableau de bord » dans le menu Actions - Chaque utilisateur peut l’utiliser comme modèle.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
fr	Vous pouvez utiliser le tableau de bord partagé à l’aide du menu Actions :

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
fr	Utilisez l’option « Utiliser le tableau de bord partagé (nom de l’utilisateur/du tableau de bord) » : prépare le même tableau de bord que le tableau de bord partagé, mais avec vos autorisations.

en	Customization:
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
fr	Vous pouvez créer jusqu’à 9 tableaux de bord. Chaque tableau de bord peut être nommé, utilisez l’icône

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
fr	Intopage peut être affiché dans la console ou dans un onglet séparé. Vous pouvez le modifier dans le menu Action

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
fr	Si vous souhaitez copier du texte à partir du panneau, vous devez désactiver la fonction glisser-déposer, utiliser l’icône

en	Panel Details
fr	Afficher les détails

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
fr	Désactiver le déplacement du panneau / Activer la copie de texte à partir du panneau

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
fr	Activer le déplacement/désactiver la copie de texte à partir du panneau

en	Show red/yellow/green square notifications
fr	Afficher les notifications carrées rouges/jaunes/vertes

en	Error reading new data
fr	Erreur de lecture de nouvelles données

en	Close
fr	Fermer

en	Dashboard has been removed
fr	Le tableau de bord a été supprimé

en	New Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Dashboard has been added
fr	Le tableau de bord a été ajouté

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
fr	Impossible d'ajouter un graphique zoomé ou personnalisé, en changeant la durée en Dernière demi-heure

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
fr	Bibliothèque de panneaux d’introduction actualisée à partir de la bibliothèque de panneaux

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
fr	Le tableau de bord a été ajouté, veuillez patienter quelques jours après le cycle de l’enquêteur pour obtenir des données.

en	Error - trying share non-shared dashboard
fr	Erreur - tentative de partage d’un tableau de bord non partagé

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
fr	Le Panel inclut une fonction de rendu mais celle-ci n'existe pas.

en	The Panel does not have a render function.
fr	Le panneau n'a pas de fonction de rendu.

en	Not Found
fr	Non trouvé

en	Panel not found
fr	Panneau introuvable

en	Details Function does not exist.
fr	Détails La fonction n'existe pas.

en	Panel Not Found
fr	Panneau introuvable

en	[ Updates in %s ]
fr	[ Mises à jour dans %s ]

en	%s Sec
fr	%s S

en	%s Seconds
fr	%s secondes

en	%s Min
fr	%s M

en	%s Minutes
fr	%s minutes

en	%s Hours
fr	%s heures

en	%s Hrs
fr	%s H

en	%s Days
fr	%s Jours

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
fr	Aucune donnée présente. Forcer la mise à jour ou attendre le prochain cycle d'interrogation Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
fr	Aucune donnée présente. Ce panneau n'autorise pas les mises à jour forcées. Vous devrez attendre le Cacti's Poller pour effectuer la vérification.

en	Disable panel
fr	Désactiver le panneau

en	Reload Panel
fr	Recharger le panneau

en	Show Details
fr	Afficher les détails

en	Loading data ...
fr	Chargement des données...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
fr	Aucune donnée disponible. Soit attendre le prochain contrôle, ou utilisez le rechargement forcé si disponible.

en	Panels ...
fr	Panneaux...

en	%s (no permission)
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
fr	Impossible d'ajouter au tableau de bord. Période personnalisée.

en	Remove from Dashboard
fr	Projet enlevé du tableau de bord

en	Add to Dashboard
fr	Ajouter au tableau de bord

en	Dashboard Names
fr	Noms des tableaux de bord

en	Dashboard %s
fr	Ajouter au tableau de bord

en	User Level Panel Update Frequencies
fr	Panneaux de niveau utilisateur

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
fr	Fréquences de mise à jour du panneau système (tous les utilisateurs autorisés)

en	Trend Update Frequencies
fr	Fréquence de mise à jour : %s

en	Intropage
fr	Panneaux Intropage

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	[edit: %s]
fr	[éditer : %s]

en	System Level Panels
fr	Panneaux de niveau système

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
fr	Panneaux adaptés aux utilisateurs administratifs ou avec pouvoir d'accès et qui ne s'appliquent généralement pas aux utilisateurs généraux. Les panneaux concernent généralement l'utilisation globale du système.

en	User Level Panels
fr	Panneaux de niveau utilisateur

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
fr	Panneaux auxquels les utilisateurs généraux peuvent accéder. Les autorisations sont limitées à ce que l'utilisateur actuel peut voir.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
fr	Vous pouvez autoriser/interdire les panneaux pour l'utilisateur

en	Red Status
fr	État

en	Yellow Status
fr	Alarme jaune

en	Green Status
fr	État

en	Display Settings
fr	Paramètres d'affichage

en	Important things will be at the top
fr	Les choses importantes seront au sommet

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
fr	Si coché Intropage affiche d'abord les informations importantes (erreurs, avertissements)

en	Display more panels on a line
fr	Affichage des erreurs et des avertissements

en	For wide screen
fr	Pour écran large

en	Automatically Uninstall Panels
fr	Désinstaller automatiquement les panneaux

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
fr	Si un panneau est installé et que le plug-in requis est supprimé, désinstallez automatiquement le panneau également

en	Automatic Page Refresh
fr	Rafraîchissement automatique de la page

en	How often
fr	Combien de fois

en	Automatically by poller
fr	Automatiquement par poller

en	Never
fr	Jamais

en	Every Minute
fr	Toutes les minutes

en	Every %d Minutes
fr	Toutes les %d minutes

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Important period
fr	Période importante

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
fr	D’aujourd’hui au passé. Affecte la coloration des lignes, les événements plus anciens ne seront pas mis en surbrillance, mais seulement affichés

en	Disabled
fr	Désactivé

en	15 minutes

en	1 hour
fr	1 heure

en	4 hours
fr	4 heures

en	1 day
fr	1 jour

en	Number of panel lines
fr	Nombre de chèques :

en	How many lines in panel
fr	Combien de lignes dans le panneau

en	%d lines
fr	%d lignes

en	Trend Timespan
fr	Tendances

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
fr	Pour les graphiques de tendance, quelle doit être la période par défaut pour ces graphiques.

en	Poller Timeout
fr	Infos sur le pollueur

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
fr	La durée, en minutes, pendant laquelle l'interrogateur d'arrière-plan Intropage peut s'exécuter avant d'être interrompu et tué par Cacti.

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	%d Hour
fr	%d heure

en	Analyze Log - number of lines
fr	Journal d'analyse - nombre de lignes

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
fr	Combien de lignes de log seront analysées. Un grand nombre peut ralentir le chargement de la page

en	How often analyze DB
fr	Quelle est la fréquence d'analyse de la DB ?

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
fr	Poller exécute cette tâche. Cela pourrait causer de longs tiraillements.

en	Every Day
fr	Tous les jours

en	Every Week
fr	Chaque semaine

en	Every Month
fr	Chaque mois

en	Analyze DB - Level of db check
fr	Analyse DB - Niveau de contrôle de la base de données db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
fr	Rapide - Pas de vérification des lignes pour les liensd'information Rapide - vérifier seulement les tablesqui ne sont pas correctement fermées Modifié - vérifier les tables modifiées depuis la dernière vérificationMoyen - avec le balayagedes lignes étendu - les lignes complètes et les touchesMoyen et étendu peuvent causer un chargement lent des pages !

en	Quick
fr	Rapide

en	Fast
fr	Rapide

en	Changed
fr	Modifié

en	Medium
fr	Moyen

en	Extended
fr	Étendu

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
fr	Vérification NTP (heure) - Nom IP ou DNS du serveur NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
fr	Insérer le nom IP ou DNS du serveur NTP

en	How often check NTP
fr	Quelle est la fréquence de vérification du NTP ?

en	DNS Check - Any DNS name
fr	Vérification DNS - N’importe quel nom DNS

en	Insert DNS name for test
fr	Insérer le nom IP ou DNS du serveur NTP

en	How often check DNS
fr	Quelle est la fréquence de vérification du NTP ?

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
fr	Panneau d'information de l'administrateur sur les tâches de maintenance, les périphériques en panne, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
fr	Si elle n'est pas vide, le panneau sera affiché en haut. Vous pouvez utiliser des balises html (b, i, ....).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
fr	Jours d’avertissement à venir pour l’horaire principal

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
fr	Combien de jours avant un programme de maintenance programmé un avertissement doit-il être affiché ?

en	Never warn
fr	Jamais exécuté

en	When maintenance starts
fr	Quand l'entretien commence

en	%d Day Before
fr	Jour avant

en	%d Days Before
fr	Jours avant

en	Network stats in
fr	Statistiques du réseau dans

en	bytes or bits
fr	octets ou bits

en	Bytes

en	Bits

en	Alarm Settings
fr	Réglages Alarme

en	Alarm DB check Aborted Clients
fr	Clients abandonnés de la vérification de la base de données d'alarme

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
fr	Si cet événement s’est produit, déclenchez la couleur d’état Normal, Avertissement ou Alerte sélectionnée.

en	Alarm Host with the same Description
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Alarm Orphaned Data Source
fr	Sources de données orphelines : %s

en	Alarm non-empty Poller Output
fr	Sortie poller d'alarme non vide

en	Alarm Bad indexes Data Source
fr	Alarme Mauvaise source de données d'index

en	Alarm Threshold logonly action
fr	Action de connexion d'alarme Therhold

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
fr	Alarme lorsque la bulk_walk_size de l’appareil n’est pas optimisée

en	Alarm Devices with the same IP/port
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Device in more than one Tree
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Alarm Device without a Tree
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut : %s

en	Alarm Device without Monitoring
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Device without Graph
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
fr	Autoriser les 5 pires moments de scrutin du panel

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
fr	Les heures d’interrogation supérieures à ces seuils déclencheront une couleur d’état d’avertissement ou d’alerte.

en	5s / 10s Yellow / Red
fr	5s / 10s Jaune / Rouge

en	10s / 20s Yellow / Red
fr	40s/20s rouge/jaune

en	20s / 40s Yellow / Red
fr	20s/10s rouge/jaune

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
fr	Échec de l'alarme rouge/jaune/tous les rapports

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
fr	Rapport entre les vérifications de disponibilité ayant échoué et les vérifications réussies à déclencher en tant que couleur d’état d’avertissement ou d’alerte.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
fr	0,1/0,2 rouge/jaune

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
fr	0.2 / 0.4 Jaune / Rouge

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
fr	0.5 / 0.5++ Jaune / Rouge

en	Alarm Red/Yellow Ping
fr	Alarme rouge/jaune ping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
fr	Une latence ping supérieure à ces niveaux déclenchera une couleur d’état d’avertissement ou d’alerte.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
fr	10ms / 20ms Jaune / Rouge

en	20ms / 50ms Yellow / Red
fr	20ms / 50ms Jaune / Rouge

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
fr	100/200+ms rouge/jaune

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
fr	La disponibilité en dessous de ces niveaux déclenchera une couleur d’état jaune ou rouge.

en	Yellow / Red
fr	Jaune / Rouge

en	Alerts
fr	Alertes

en	Panels that provide alerting.
fr	Panneaux qui fournissent des alertes.

en	Host alerts
fr	Nom d'hôte

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
fr	Alertes de l’hôte (active/inactive/récupération) au cours des 30 dernières minutes

en	Date

en	Host
fr	Hôte

en	State
fr	État

en	More records, use detail window
fr	Plus d’enregistrements, utilisez la fenêtre de détail

en	Waiting for data
fr	En attente de données

en	You don't have permissions to any hosts
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Analysis Panels
fr	Activer/désactiver les panneaux

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
fr	Panneaux qui analysent le comportement actuel de Cacti et de ses plugins.

en	Analyze Logins
fr	Autoriser les connexions Analayse du panneau d'administration

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
fr	Analysez les dernières connexions Cacti pour les tendances et les erreurs.

en	Analyze Logs
fr	Analyser les cactus

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
fr	Recherchez les erreurs courantes dans le fichier journal de Cacti qui devraient être une source de préoccupation.

en	Database Checks
fr	Vérifier la base de données

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
fr	Analysez la base de données MySQL/MariaDB pour les erreurs courantes. Notez que ce processus peut prendre beaucoup de temps sur de très grands systèmes.

en	Analyze Cacti Objects
fr	Analyser les cactus

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
fr	Analyser des arbres, des graphiques, des hôtes, ...

en	Analyze DS stats
fr	Autoriser la base de données Analayse du panel

en	Analyze data source stats
fr	Autoriser la base de données Analayse du panel

en	Username
fr	Nom d'utilisateur

en	IP Address
fr	Adresse IP

en	Status
fr	État

en	Failed
fr	Echec

en	Success - Login
fr	Succès - Connexion

en	Success - Token
fr	Succès - Jeton

en	Total Failed Logins: %s
fr	Echec de connexion

en	None
fr	Aucun

en	Active Users in Last Hour:
fr	Utilisateurs actifs au cours de la dernière heure :

en	Log file not accessible or empty
fr	Fichier journal non accessible ou vide

en	Analyze last %s log lines:
fr	Echec de connexion

en	Errors:
fr	Erreurs

en	Warnings:
fr	Avertissement

en	Log Size: Larger than 2GB
fr	est supérieur à 2 Go

en	Log Size: OK
fr	Taille du journal OK

en	Log Size: Quite Large
fr	La taille des bûches est assez grande

en	Log Size:
fr	Taille maximum du log

en	Last log lines:
fr	10 dernières connexions

en	Skipping DB tables checks. Database too large
fr	Ignorer les vérifications des tables de base de données. Base de données trop volumineuse

en	Table %s status %s
fr	État du tableau %s %s

en	DB: Problems
fr	Problème de DB

en	DB: OK
fr	DB : D’accord

en	Max connection reached: %s / %s
fr	Connexion maximale atteinte : %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
fr	Vous pouvez augmenter la connexion Max via les outils de ligne de commande ou de manière permanente dans le fichier de configuration

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
fr	Erreurs de connexion - essayez de redémarrer le service SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
fr	Clients/connexions abandonnés : %s - vérifier les journaux.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
fr	Clients/connexions abandonnés - Exécutez 'SET GLOBAL log_warnings = 1 ;' ou ' log_error_verbosity = 1 ;' (dépend de votre version de MySQL/MariaDB) à partir de l’interface de ligne de commande mysql et définissez server.cnf sur silence.

en	Connection errors: %s
fr	Erreurs de connexion : %s

en	Damaged tables: %s
fr	Tables endommagées : %s

en	You should run check and repair table commands
fr	Vous devez exécuter les commandes check et repair table

en	Memory tables: %s
fr	Tables de mémoire : %s

en	All tables: %s
fr	Tous les tableaux : %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
fr	Appareils de taille de marche en vrac non optimisés : %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
fr	Veuillez consulter le paramètre de l’appareil « Bulk Walk Maximum Repetitions ». Vous pouvez améliorer les performances de votre poller

en	Reindex last run
fr	Réindexer la dernière exécution

en	RRD Checker last run
fr	RRD Checker dernière exécution

en	RRD Cleaner last run
fr	RRD Cleaner dernier passage

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
fr	Il est recommandé d’exécuter cet outil au moins occasionnellement

en	%s: not run yet
fr	%s : pas encore exécuté

en	Orphaned Data Sources: %s
fr	Sources de données orphelines : %s

en	Datasource - bad indexes: %s
fr	Source des données - mauvais indices : %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
fr	Thold alerte/avertissement de connexion : %s

en	Devices with the same description: %s
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Devices in more than one tree: %s
fr	Dispositifs dans plus d'un arbre : %s

en	Devices without graphs: %s
fr	Hôtes sans graphiques : %s

en	Devices without tree: %s
fr	Hôtes sans arbre : %s

en	Devices with default public/private community: %s
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut : %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
fr	Plugin Monitor - Hôtes non surveillés : %s

en	Found %s problems
fr	Problèmes de %s trouvés

en	Everything OK
fr	Tout est OK

en	DS stats:
fr	Statistiques de DS :

en	Panel needs DS stats enabled.
fr	Le panneau a besoin que les statistiques DS soient activées.

en	DS all records
fr	DS tous les enregistrements

en	DS null records
fr	Enregistrements DS nuls

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
fr	Analyser les détails du journal Cacti [ Avertissements/Erreurs ]

en	Errors
fr	Erreurs

en	Warnings
fr	Avertissement

en	WARNING: File is Larger than 2GB
fr	est supérieur à 2 Go

en	Log Size
fr	Taille des bûches

en	Analyze Logins Detail
fr	Journal d'analyse - nombre de lignes

en	User
fr	Utilisateur

en	Result
fr	Résultat

en	Active Users in Last 2 Hours:
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :

en	No Active Users
fr	Utilisateurs actifs

en	View Full User Log
fr	Afficher le journal complet de l'utilisateur

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
fr	Analyser l'arbre/hôte/graphique

en	Devices with the same IP and port - %s
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
fr	Appareils Bulk Walk Size non optimisés - %s

en	Data maintenance
fr	Quand l'entretien commence

en	Orphaned Data Sources - %s
fr	Sources de données orphelines %s

en	Datasources with bad indexes - %s
fr	Datasource - mauvais index %s :

en	Thold logonly alert/warning - %s
fr	Thold alerte/avertissement de connexion - %s :

en	Devices with the same description - %s
fr	Appareils avec la même description %s

en	Devices in more than one tree - %s
fr	Appareils dans plus d'un arbre %s

en	Devices without Graphs - %s
fr	Hôtes sans graphique %s

en	Devices without tree - %s
fr	Hôtes sans arbre %s

en	Devices with default public/private community - %s
fr	Hôtes avec communauté public/privé par défaut %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
fr	Moniteur de plugin - Hôtes non surveillés %s

en	The busiest
fr	Le plus achalandé

en	Panels that finds the busiest hosts.
fr	Panneaux qui trouvent les hôtes les plus occupés.

en	Busiest CPU
fr	Processeur le plus sollicité

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Busiest ucd/net - Load
fr	Ucd/net le plus occupé - Charge

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Busiest Hard Drive Space
fr	L’espace le plus occupé sur le disque dur

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
fr	Périphériques avec l’espace disque le plus élevé utilisé (MIB hôte)

en	Busiest uptime
fr	Temps de fonctionnement le plus chargé

en	Devices with the highest uptime
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Busiest Interface in/out traffic
fr	Trafic entrant/sortant de l’interface le plus chargé

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Busiest Interface error
fr	Erreur d’interface la plus occupée

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
fr	Périphériques avec le plus grand nombre d’erreurs/rejets (Interface)

en	Busiest Interface utilization
fr	Utilisation de l’interface la plus chargée

en	Ports with the highest interface utilization
fr	Ports avec l’utilisation d’interface la plus élevée

en	Please enable and configure DS stats
fr	Veuillez activer et configurer les statistiques DS

en	Ask admin to enable DS stats
fr	Demander à l’administrateur d’activer les statistiques DS

en	Average
fr	Moyen

en	Peak
fr	Pointe

en	Average of all allowed DS
fr	Moyenne de tous les DS autorisés

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
fr	En attente de données ou vous n’avez pas l’autorisation pour un appareil avec ce modèle.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Uptime
fr	Durée de fonctionnement

en	Average of all allowed hosts
fr	Moyenne de tous les hôtes autorisés

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Direction

en	Time interval last 5 minutes
fr	Intervalle de temps de 5 minutes

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
fr	Utilisation du processeur MIB de l’hôte le plus occupé (dernière heure)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
fr	Installez le plugin TopX pour plus de statistiques DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
fr	Occupé 30 ucd/charge nette (dernière heure)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
fr	Espace occupé sur le disque dur MIB 30 hôtes (dernière heure)

en	Busiest traffic (in+out)
fr	Trafic le plus dense (entrée+sortie)

en	Busiest interface utilization
fr	Utilisation de l’interface la plus chargée

en	Graphical Panels
fr	Panneaux Intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur Cacti et ses plugins de manière graphique.

en	Data Sources
fr	Sources de données

en	Graph of Data Sources
fr	Autoriser le panneau Graphique Graphique Source des données

en	Device Templates
fr	Modèles d'équipement

en	Graph of Device Templates
fr	Modèles de dispositifs

en	Devices by Status
fr	Modèles de dispositifs

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
fr	Graphique des appareils par statut (haut, bas, ...)

en	Datasources:
fr	Sources de données

en	Device Templates:
fr	Modèles d'équipement

en	Devices:
fr	Appareils :

en	Down
fr	Bas

en	Recovering
fr	En cours de récupération

en	Data Type
fr	Type de donnés

en	Total

en	No untemplated datasources found
fr	Aucune source de données non répertoriée n'a été trouvée

en	Devices
fr	Équipements

en	Device Count
fr	Abaissement maximal de l'appareil

en	All
fr	Tout

en	Up
fr	Haut

en	Template Name
fr	Nom du modèle

en	Total Devices
fr	Équipements

en	No device templates found
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	MacTrack Panels
fr	Sites Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les plugins MacTrack de Cacti.

en	MacTrack Plugin
fr	Autoriser le panneau MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
fr	Diverses statistiques de collecte et de site MacTrack.

en	MacTrack Sites
fr	Sites Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
fr	Diverses statistiques du site MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
fr	Plugin Mactrack non installé/en cours d'exécution

en	All: %s
fr	Tous %s

en	Up: %s
fr	Haut : %s

en	Down: %s
fr	Bas : %s

en	Error: %s
fr	Erreur: %s

en	Unknown: %s
fr	Inconnu : %s

en	Disabled: %s
fr	Désactivé : %s

en	MacTrack
fr	Mactrack

en	Error
fr	Erreur

en	Unknown
fr	Inconnu

en	You don't have plugin permission
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Site

en	IPs
fr	Ils

en	Ports

en	Ports up

en	MACs
fr	CCM

en	Device Errors
fr	Erreurs de l'appareil

en	No mactrack sites found
fr	Aucun site mactrack trouvé

en	Miscellaneous Panels
fr	Panneaux divers

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
fr	Panneaux contenant des données générales non catégorisées sur les cactus.

en	NTP/DNS Status
fr	Statut NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
fr	Vérification de la dérive de l'horloge de votre système Cacti par rapport à une ligne de base connue.

en	Maint Plugin Details
fr	Afficher les détails

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
fr	Détails du plugin Maint sur les horaires à venir

en	Webseer Details
fr	Afficher les détails

en	Plugin webseer URL Service Check Details
fr	Plugin webseer URL Service Vérifier les détails

en	Servcheck plugin Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Plugin ServCheck Details
fr	Plugin webseer URL Service Vérifier les détails

en	No NTP server configured
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Failed to get NTP time from %s
fr	Échec à obtenir le temps NTP du serveur $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
fr	Veuillez vérifier l'heure car elle est décalée de plus

en	than %s seconds from NTP server %s.
fr	à moins de %s secondes du serveur NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
fr	L'heure locale est égale à celle du serveur NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
fr	Impossible de contacter le serveur NTP indiqué.Veuillez vérifier votre configuration

en	Please check your configuration.
fr	Merci de vérifiez votre configuration.

en	No DNS hostname configured
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
fr	Pas de serveur NTP configuré

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
fr	Nom d’hôte DNS (%s) résolution ok.

en	DNS resolv time: %s ms
fr	Temps de résolution DNS : %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
fr	La résolution du nom d’hôte DNS (%s) a échoué.

en	Maint plugin is not installed/enabled
fr	Plugin Mactrack non installé/en cours d'exécution

en	Plugin Webseer isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
fr	Le plugin Webseer n’est plus pris en charge, utilisez le plugin servcheck à la place

en	Number of checks (all/disabled):
fr	Nombre de chèques :

en	Status (up/down):
fr	Hôtes en panne

en	Last log messages
fr	Derniers messages du journal

en	URL

en	HTTP code
fr	Code HTTP

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Status (ok/error):
fr	Hôtes en panne

en	Last log records
fr	Derniers enregistrements du journal

en	Test

en	Type

en	Servcheck Plugin - Details
fr	Plugin Webseer - Détails

en	Poller Panels
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le processus d'interrogation de Cacti.

en	Poller Information
fr	Infos sur le pollueur

en	Various information about your Cacti poller.
fr	Diverses informations sur votre collecteur Cacti.

en	Poller Statistics
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Various Cacti poller statistics.
fr	Diverses statistiques du poller Cacti.

en	Poller Output Items
fr	Éléments de sortie du pollueur : %s

en	ID

en	Name
fr	Nom

en	Total Time
fr	Temps total

en	New/Idle
fr	Nouveau/Idle

en	Running
fr	En cours

en	Idle
fr	à l'arrêt

en	Unkn/down
fr	Inconnu/en bas

en	%s Secs
fr	%s secondes

en	(ok)

en	(all)
fr	(tous)

en	ID:

en	Seconds
fr	Secondes

en	Poller Details
fr	Autoriser les statistiques des pollueurs du panneau

en	Average Time
fr	Temps moyen

en	Max Time
fr	Temps maximum

en	Poller output items
fr	Éléments de sortie du pollueur %s :

en	Items
fr	Eléments

en	Syslog Panels
fr	Recharger le panneau

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le traitement des messages Syslog de Cacti.

en	Syslog Details
fr	Afficher les détails

en	Various Syslog Plugin statistics.
fr	Diverses statistiques du plugin Syslog.

en	Incoming
fr	A venir

en	Stored
fr	Emmagasiné

en	Messages

en	Syslog plugin not installed/running
fr	Le plugin Thold n'est pas installé/en cours d'exécution

en	System Panels
fr	Panneaux Intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les performances du système Cacti.

en	Information

en	Various system information about the Cacti system itself.
fr	Diverses informations système sur le système Cacti lui-même.

en	Administrative Alerts
fr	Alertes administratives

en	Extra admin notify panel for all users
fr	Panneau de notification supplémentaire pour tous les utilisateurs

en	Boost Statistics
fr	Statistiques de boost

en	Information about Cacti's performance boost process.
fr	Informations sur le processus d'amélioration des performances de Cacti.

en	24 Hour Extremes
fr	Extrême 24 heures

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
fr	Tableau avec 24 heures d'interrogations extrêmes (le plus long cycle d'interrogation, les hôtes en panne)

en	CPU Utilization
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	CPU utilization Graph (only Linux).
fr	Utilisation de l'unité centrale

en	CPU Load:
fr	Charge CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
fr	Cette fonction n'est pas implémentée sur les plates-formes Windows

en	Avg CPU
fr	Processeur moyen

en	Max CPU
fr	Processeur max.

en	Cacti Version:
fr	Version Cacti

en	Poller Type:
fr	Type de l'agent de collecte

en	Spine
fr	Colonne vertébrale

en	Spine version:
fr	Version colonne vertébrale

en	You are using incorrect spine version!
fr	Vous utilisez une version incorrecte de la colonne vertébrale !

en	Poller Type:
fr	Type de l'agent de collecte

en	Running on:
fr	En cours d'exécution

en	Overrun Warning
fr	Avertissement de dépassement

en	Timed Out

en	Other
fr	Autre

en	Never Run
fr	Jamais exécuté

en	Boost Status is: %s
fr	Statistiques de boost

en	Processes/Frequency: %s / %s
fr	Processus/Fréquence : %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
fr	Enregistrements d'augmentation en attente : %s

en	Approximate Next Start Time: %s
fr	Heure de début suivante : %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
fr	Dossiers d'impulsion archivés : %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
fr	Tableau(s) d'amplification actuel(s) Taille : %s

en	Avg Bytes/Record: %s
fr	Nombre moyen d'octets/enregistrement : %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
fr	Durée de la dernière exécution : %s

en	Poller Run
fr	Infos sur le pollueur

en	Down Hosts
fr	Hôtes‪

en	Triggered
fr	Déclenché

en	Poller out. itms
fr	Éléments de sortie du pollueur %s :

en	48 Hour Extreme Polling
fr	Extrême 24 heures

en	Long Running Poller
fr	Scrutateur à long terme

en	Max Device Down
fr	Abaissement maximal de l'appareil

en	Max Thold Triggered
fr	Tholds a déclenché

en	Poller Output Item
fr	Éléments de sortie du pollueur : %s

en	Failed Polls
fr	Echec de connexion

en	Threshold Panels
fr	Seuils

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur le plugin Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
fr	Seuils

en	Threshold Plugin Latest Events
fr	Seuils

en	Threshold
fr	Seuil

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
fr	Graphique du plugin de seuil (tous, déclenchés, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
fr	Le plugin Thold n'est pas installé ou démarré

en	Without events yet
fr	Sans événements pour l'instant

en	Thresholds:
fr	Seuils

en	Thold plugin not installed/running
fr	Le plugin Thold n'est pas installé/en cours d'exécution

en	Trigerred
fr	Déclenché

en	Breached
fr	A violé

en	Threshold Details
fr	Seuils

en	Thresholds
fr	Seuils

en	Breached:
fr	A violé

en	Triggered:
fr	Déclenché

en	You don't have permission to Thresholds
fr	Vous n'avez pas la permission

en	Description

en	Top/Bottom 5 Panels
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
fr	Panneaux qui fournissent des informations sur les tendances de la collecte de données Cacti.

en	Bottom Ping
fr	Ping inférieur

en	Devices with the worst ping response
fr	Appareils avec la même description : %s

en	Bottom Availability
fr	Disponibilité

en	Devices with the worst availability/reachability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Bottom Polling Time
fr	Temps de collecte

en	Devices with the worst polling time
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Bottom Polling Ratio
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Devices with the worst polling ratio
fr	Périphériques avec la même adresse IP et le même port : %s

en	Current
fr	Actuel

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Availability/Reachability
fr	Options de disponibilité/d'accessibilité

en	Polling Time
fr	Temps de collecte

en	Ratio

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
fr	Top5 des pires disponibilités

en	Availability
fr	Disponibilité

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
fr	Top5 des pires moments de vote

en	Intropage Viewer
fr	Panneaux Intropage

en	Intropage Administration
fr	Options de la page d'introduction

en	System Administration
fr	Gestion du système

en	Timespan Last 1 Hour
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :

en	Timespan Last %d Hours
fr	Utilisateurs actifs au cours des 2 dernières heures :

en	Timespan Last 1 Day
fr	Période de temps 1 dernier jour

en	%d Seconds
fr	%d secondes

en	%d Hours
fr	%d heures

en	%d Day
fr	%d jour