en	Intropage - Permission Denied
es	Intropage - permiso denegado

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
es	Puedes deshabilitar las filas de arriba en Settings -> General -> Hide Cacti Dashboard y usar toda la página para Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
es	Desactivar panel mover/activar texto de copia desde el panel

en	Actions ...
es	(acciones)

en	Add New Dashboard
es	Agregar al tablero de instrumentos

en	Remove current dashboard
es	Quitar del tablero de instrumentos

en	Number of lines - %d
es	Número de cheques:

en	Refresh Now
es	Actualizar ahora

en	Refresh Disabled
es	Autorefresh Desactivado

en	Refresh by Poller
es	Autorefresh Desactivado

en	Refresh Every 1 Minute
es	Actualización automática 1 minuto

en	Refresh Every 5 Minutes
es	Actualización automática 5 minutos

en	Refresh Every Hour
es	Cada hora

en	Sort by Severity
es	Ordenar por prioridad de panel

en	Sort by User Preference
es	Ordenar por preferencia del usuario

en	Reload Panel Definitions
es	Recargar el panel

en	Set Intropage as Default Login Page
es	Establecer la página de introducción como página por defecto

en	Set graph as Default Login Page
es	Establecer gráfico como página por defecto

en	Display Intropage in Console
es	Establecer la página de introducción como página por defecto

en	Display Intropage in Tab as Default Page
es	Establecer la página de introducción como página por defecto

en	More panels on a line
es	Permitir panel Superior 5 Ping

en	Share this dashboard
es	Añadir a Escritorio

en	Use shared dashboard
es	Quitar del tablero de instrumentos

en	No shared dashboards
es	Agregar al tablero de instrumentos

en	Welcome to Intropage!
es	Paneles interiores

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
es	Puede agregar paneles de tablero de dos maneras:

en	Customization:
es	Escrutinio

en	Panel Details
es	Mostrar detalles

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
es	Desactivar mover panel/activar texto de copia desde el panel

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
es	Habilitar el panel Mover/Deshabilitar texto de copia desde el panel

en	Error reading new data
es	Error en la lectura de nuevos datos

en	Dashboard has been removed
es	Se ha eliminado el panel

en	New Dashboard
es	Agregar al tablero de instrumentos

en	Dashboard has been added
es	Se ha agregado el panel

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
es	No se puede agregar un gráfico de intervalo de tiempo personalizado o ampliado, cambiando el intervalo de tiempo a Última media hora

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
es	El Panel incluye una función de renderizado pero no existe.

en	The Panel does not have a render function.
es	El Panel no tiene una función de renderizado.

en	Panel not found
es	Panel no encontrado

en	Details Function does not exist.
es	Detalles La función no existe.

en	Panel Not Found
es	Panel no encontrado

en	[ Updates in %s ]
es	[ Actualizaciones en %s ]

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
es	No hay datos presentes. Forzar actualización o esperar al próximo ciclo de sondeo de Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
es	No hay datos presentes. Este Panel no permite Actualizaciones Forzadas. Tendrás que esperar hasta que el Sondeador de Cacti realice la comprobación.

en	Disable panel
es	Desactivar panel

en	Reload Panel
es	Recargar el panel

en	Loading data ...
es	Cargando datos ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
es	Datos no encontrados. O espera el próximo cheque, o use la recarga forzada si está disponible.

en	Panels ...
es	Paneles...

en	%s (no permission)
es	No tienes permiso

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
es	No se puede agregar al panel. Intervalo de tiempo personalizado.

en	Dashboard Names
es	Nombres de tableros

en	Dashboard %s
es	Agregar al tablero de instrumentos

en	User Level Panel Update Frequencies
es	Paneles de nivel de usuario

en	Trend Update Frequencies
es	Frecuencia de actualización: %s

en	Intropage
es	Paneles interiores

en	System Level Panels
es	Paneles de nivel del sistema

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
es	Paneles que son apropiados para el acceso de usuarios administrativos o avanzados y que normalmente no se aplican a usuarios generales. Los paneles son generalmente sobre la utilización general del sistema.

en	User Level Panels
es	Paneles de nivel de usuario

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
es	Paneles que son apropiados para que accedan los usuarios generales. Los permisos están limitados a lo que el usuario actual puede ver.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
es	Puede permitir/no permitir paneles para el usuario

en	Red Status
es	Estado

en	Yellow Status
es	alarma amarilla

en	Green Status
es	Estado

en	Important things will be at the top
es	Las cosas importantes estarán en la cima

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
es	Si está marcada, Intropage muestra primero información importante (errores, advertencias)

en	Display more panels on a line
es	Visualizar errores y advertencias

en	Automatically Uninstall Panels
es	Desinstalar paneles automáticamente

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
es	Si se instala un Panel y se elimina el complemento requerido, también desinstale automáticamente el panel

en	Automatically by poller
es	Automáticamente por sondeador

en	Number of panel lines
es	Número de cheques:

en	Trend Timespan
es	Tendencias

en	Poller Timeout
es	Información del encuestador

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
es	La cantidad de tiempo, en minutos, que el sondeador de fondo de Intropage puede ejecutarse antes de que Cacti lo interrumpa y lo elimine.

en	Analyze Log - number of lines
es	Analizar log - número de líneas

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
es	Cuántas líneas de registro se analizarán. Un número grande puede causar una carga lenta de la página

en	How often analyze DB
es	Con qué frecuencia analizar la base de datos

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
es	Poller lleva a cabo esta tarea. Podría causar una larga campaña de votación.

en	Analyze DB - Level of db check
es	Analyse DB - Nivel de comprobación de db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
es	Rápido - No Comprobar filas para enlacesinforccert Rápido - comprobar sólo las tablas no cerradas correctamenteCambiado - comprobar tablas cambiadas desde la última comprobaciónMedio - con el escaneode filas Extendido - filas completas y clavesMedio y extendido puede causar una carga de página lenta!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
es	Comprobación de NTP (tiempo) - Nombre IP o DNS del servidor NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
es	Insertar el nombre IP o DNS del servidor NTP

en	How often check NTP
es	Con qué frecuencia verifica el NTP

en	Insert DNS name for test
es	Insertar el nombre IP o DNS del servidor NTP

en	How often check DNS
es	Con qué frecuencia verifica el NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
es	Panel de información de administración sobre tareas de mantenimiento, dispositivos caídos, .

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
es	Si no está vacío, el panel se mostrará en la parte superior. Puede utilizar etiquetas html (b, i, ....).

en	Never warn
es	No se ejecutó

en	When maintenance starts
es	Cuando se inicia el mantenimiento

en	%d Day Before
es	Día anterior

en	%d Days Before
es	Días Antes

en	Alarm DB check Aborted Clients
es	Clientes abortados de verificación de base de datos de alarma

en	Alarm Host with the same Description
es	Dispositivos con la misma descripción: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
es	Fuentes de datos huérfanas: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
es	Salida de sondeo de alarma no vacía

en	Alarm Bad indexes Data Source
es	Fuente de datos de índices incorrectos de alarma

en	Alarm Threshold logonly action
es	Acción de inicio de sesión de umbral de alarma

en	Alarm Devices with the same IP/port
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
es	Dispositivos en más de un árbol: %s

en	Alarm Device without a Tree
es	Dispositivos en más de un árbol: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
es	Hosts con comunidad pública/privada por defecto: %s

en	Alarm Device without Monitoring
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Alarm Device without Graph
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
es	Permitir al panel Top 5 el peor tiempo de sondeo

en	10s / 20s Yellow / Red
es	40s/20s rojo/amarillo

en	20s / 40s Yellow / Red
es	20s/10s rojo/amarillo

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
es	Alarma roja/amarilla fallida/todas las proporciones

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
es	0,1/0,2 rojo/amarillo

en	Alarm Red/Yellow Ping
es	Alarma ping rojo/amarillo

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
es	100/200+ms rojo/amarillo

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
es	Top5 de las peores disponibilidades

en	Host alerts
es	Nombre de equipo

en	Waiting for data
es	Esperando los datos

en	You don't have permissions to any hosts
es	No tienes permiso

en	Analysis Panels
es	Habilitar/deshabilitar paneles

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
es	Paneles que analizan el comportamiento actual de Cacti y sus complementos.

en	Analyze Logins
es	Permitir a Analayse Logins del panel

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
es	Analice los últimos inicios de sesión de Cacti en busca de tendencias y errores.

en	Analyze Logs
es	Analizar el registro de cactus

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
es	Busque errores comunes en el archivo de registro de Cacti que deberían ser motivo de preocupación.

en	Database Checks
es	Verificación de la base de datos

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
es	Analice la base de datos MySQL/MariaDB en busca de errores comunes. Tenga en cuenta que este proceso puede llevar mucho tiempo en sistemas muy grandes.

en	Analyze Cacti Objects
es	Analizar el registro de cactus

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
es	Analiza árboles, gráficos, hosts, ...

en	Analyze DS stats
es	Permitir panel Base de datos Analayse

en	Analyze data source stats
es	Permitir panel Base de datos Analayse

en	Success - Login
es	Éxito - Iniciar sesión

en	Total Failed Logins: %s
es	Fallos de inicio de sesión

en	Active Users in Last Hour:
es	Usuarios activos en la última hora:

en	Log file not accessible or empty
es	Archivo de registro no accesible o vacío

en	Analyze last %s log lines:
es	Fallos de inicio de sesión

en	Errors:
es	Errores

en	Warnings:
es	Advertencias

en	Log Size: Larger than 2GB
es	el archivo es mayor de 2 GB

en	Log Size: OK
es	Tamaño de registro OK

en	Log Size: Quite Large
es	El tamaño del tronco es bastante grande

en	Log Size:
es	Tamaño máximo de Log

en	Last log lines:
es	Últimos 10 logins

en	Table %s status %s
es	Tabla %s estado %s

en	DB: Problems
es	Problema de DB

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
es	Errores de conexión - intente reiniciar el servicio SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
es	Clientes/conexiones anuladas: %s: compruebe los registros.

en	Connection errors: %s
es	Errores de conexión: %s

en	Damaged tables: %s
es	Tablas dañadas: %s

en	Memory tables: %s
es	Tablas de memoria: %s

en	All tables: %s
es	Todos los cuadros: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
es	Fuentes de datos huérfanas: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
es	Fuente de datos - índices malos: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
es	Alerta/advertencia de solo inicio de sesión: %s

en	Devices with the same description: %s
es	Dispositivos con la misma descripción: %s

en	Devices in more than one tree: %s
es	Dispositivos en más de un árbol: %s

en	Devices without graphs: %s
es	Hosts sin gráficos: %s

en	Devices without tree: %s
es	Huéspedes sin árbol: %s

en	Devices with default public/private community: %s
es	Hosts con comunidad pública/privada por defecto: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
es	Plugin Monitor - Host no monitorizado: %s

en	Found %s problems
es	Problemas de %s encontrados

en	Everything OK
es	Todo está bien

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
es	Analizar detalles del registro de cactus [Advertencias/Errores]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
es	el archivo es mayor de 2 GB

en	Log Size
es	Tamaño del tronco

en	Analyze Logins Detail
es	Analizar log - número de líneas

en	Active Users in Last 2 Hours:
es	Usuarios activos en las últimas 2 horas:

en	No Active Users
es	Usuarios activos

en	View Full User Log
es	Ver registro de usuario completo

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
es	Analizar árbol/host/gráfico

en	Devices with the same IP and port - %s
es	Dispositivos con la misma IP y puerto %s

en	Data maintenance
es	Cuando se inicia el mantenimiento

en	Orphaned Data Sources - %s
es	Fuentes de datos huérfanas %s

en	Datasources with bad indexes - %s
es	Fuente de datos - índices malos %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
es	Alerta/advertencia de solo inicio de sesión - %s:

en	Devices with the same description - %s
es	Dispositivos con la misma descripción %s

en	Devices in more than one tree - %s
es	Dispositivos en más de un árbol %s

en	Devices without Graphs - %s
es	Hosts sin gráficos %s

en	Devices without tree - %s
es	Huéspedes sin árbol %s

en	Devices with default public/private community - %s
es	Hosts con comunidad pública/privada predeterminada %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
es	Monitor de plugins - hosts no monitorizados %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
es	Dispositivos con la misma descripción: %s

en	Devices with the highest uptime
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
es	Top5 peor tiempo de votación

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
es	No tienes permiso

en	Uptime
es	Tiempo arriba

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
es	No tienes permiso

en	Graphical Panels
es	Paneles interiores

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
es	Paneles que brindan información sobre Cacti y sus complementos de forma gráfica.

en	Graph of Data Sources
es	Permitir al panel Graph Data Dource

en	Graph of Device Templates
es	Plantilla de dispositivos

en	Devices by Status
es	Plantilla de dispositivos

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
es	Gráfica de Dispositivos por Estado (arriba,abajo,...)

en	Datasources:
es	Fuentes de datos

en	Device Templates:
es	Plantilla de dispositivos

en	Devices:
es	Dispositivos

en	No untemplated datasources found
es	No se han encontrado fuentes de datos no planificadas

en	Device Count
es	Max Dispositivo Inactivo

en	No device templates found
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	MacTrack Panels
es	Sitios Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
es	Paneles que brindan información sobre los complementos MacTrack de Cacti.

en	MacTrack Plugin
es	Permitir panel MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
es	Varias colecciones de MacTrack y estadísticas del sitio.

en	MacTrack Sites
es	Sitios Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
es	Varias estadísticas del sitio MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
es	El plugin de Mactrack no está instalado/no funciona

en	All: %s
es	Todos: %s

en	Up: %s
es	Arriba: %s

en	Down: %s
es	Abajo: %s

en	Unknown: %s
es	Desconocido: %s

en	Disabled: %s
es	Discapacitados: %s

en	You don't have plugin permission
es	No tienes permiso

en	Ports up
es	Puertos de usuario arriba

en	MACs
es	Vista de Fabricantes MACs de MacTrack

en	No mactrack sites found
es	No se han encontrado sitios Mactrack

en	Miscellaneous Panels
es	Paneles varios

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
es	Paneles que generalizan datos no categorizados sobre Cacti's.

en	NTP/DNS Status
es	Estado NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
es	Comprobación del reloj de su sistema Cacti para ver si se desvía de una línea de base conocida.

en	Maint Plugin Details
es	Mostrar detalles

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
es	Detalles del complemento de mantenimiento en los próximos horarios

en	Webseer Details
es	Mostrar detalles

en	Plugin webseer URL Service Check Details
es	Complemento Webseer Servicio de URL Comprobar detalles

en	Servcheck plugin Details
es	Complemento Webseer - Detalles

en	Plugin ServCheck Details
es	Complemento Webseer Servicio de URL Comprobar detalles

en	No NTP server configured
es	Ningún servidor NTP configurado

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
es	Ningún servidor NTP configurado

en	Failed to get NTP time from %s
es	No se pudo obtener tiempo NTP DESDE $ntp_servidor

en	Please check time as it is off by more
es	Por favor verifique el tiempo ya que está apagado por más

en	than %s seconds from NTP server %s.
es	de %s segundos desde el servidor NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
es	La hora local es igual al servidor NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
es	No se puede contactar con el servidor NTP indicado.Por favor, compruebe su configuración

en	Please check your configuration.
es	Por favor, compruebe su configuración.

en	No DNS hostname configured
es	Ningún servidor NTP configurado

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
es	Ningún servidor NTP configurado

en	Maint plugin is not installed/enabled
es	El plugin de Mactrack no está instalado/no funciona

en	Plugin Webseer isn't installed or started
es	Plugin Thold no está instalado o iniciado

en	Number of checks (all/disabled):
es	Número de cheques:

en	Status (up/down):
es	Anfitriones caídos

en	HTTP code
es	código HTTP

en	Webseer Plugin - Details
es	Complemento Webseer - Detalles

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
es	Plugin Thold no está instalado o iniciado

en	Status (ok/error):
es	Anfitriones caídos

en	Servcheck Plugin - Details
es	Complemento Webseer - Detalles

en	Poller Panels
es	Permitir al panel Estadísticas del encuestador

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
es	Paneles que brindan información sobre el proceso de votación de Cacti.

en	Various information about your Cacti poller.
es	Información diversa sobre su sondeador Cacti.

en	Poller Statistics
es	Permitir al panel Estadísticas del encuestador

en	Various Cacti poller statistics.
es	Varias estadísticas del encuestador de cactus.

en	Poller Output Items
es	Elementos de salida del encuestador: %s

en	Unkn/down
es	Desconocido/desconocido

en	%s Secs
es	%s segundos

en	(ok)

en	Poller Details
es	Permitir al panel Estadísticas del encuestador

en	Poller output items
es	Artículos de salida del encuestador %s:

en	Syslog Panels
es	Recargar el panel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
es	Paneles que brindan información sobre el procesamiento de mensajes Syslog de Cacti.

en	Syslog Details
es	Mostrar detalles

en	Various Syslog Plugin statistics.
es	Varias estadísticas del complemento Syslog.

en	Syslog plugin not installed/running
es	El plugin Thold no está instalado/no funciona

en	System Panels
es	Paneles interiores

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
es	Paneles que brindan información sobre el rendimiento del sistema Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
es	Diversa información del sistema sobre el propio sistema Cacti.

en	Administrative Alerts
es	Alertas Administrativas

en	Extra admin notify panel for all users
es	Panel de notificación de administrador adicional para todos los usuarios

en	Boost Statistics
es	Aumentar las estadísticas

en	Information about Cacti's performance boost process.
es	Información sobre el proceso de mejora del rendimiento de Cacti.

en	24 Hour Extremes
es	Extremo de 24 horas

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
es	Tabla con 24 horas de extremos de sondeo (ejecución más larga del sondeador, hosts inactivos)

en	CPU Utilization
es	Escrutinio

en	CPU utilization Graph (only Linux).
es	Utilización de CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
es	Esta función no está implementada en plataformas Windows

en	Cacti Version:
es	Versión de Cacti

en	Poller Type:
es	Tipo de Sonda

en	Spine version:
es	Versión con columna vertebral

en	You are using incorrect spine version!
es	Está usando una versión incorrecta de la columna vertebral!

en	Poller Type:
es	Tipo de Sonda

en	Running on:
es	Seguir corriendo

en	Boost Status is: %s
es	Aumentar las estadísticas

en	Pending Records Threshold: %s
es	Registros de aumento pendientes: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
es	Hora de inicio siguiente: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
es	Registros de incremento archivados: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
es	Tabla(s) de refuerzo actual Tamaño: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
es	Promedio de Bytes/Registro: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
es	Duración de la última ejecución: %s

en	Poller Run
es	El cache SNMP será vaciado y regenerado si esta opción es seleccionada. Tenga en cuenta que necesita una ejecución de Sonda adicional para restaurar el cache SNMP completamente.

en	Down Hosts
es	Equipos SNMP

en	Poller out. itms
es	Artículos de salida del encuestador %s:

en	48 Hour Extreme Polling
es	Extremo de 24 horas

en	Long Running Poller
es	Elevador de largo alcance

en	Max Device Down
es	Max Dispositivo Inactivo

en	Max Thold Triggered
es	Toldos desencadenados

en	Poller Output Item
es	Elementos de salida del encuestador: %s

en	Failed Polls
es	Fallos de inicio de sesión

en	Threshold Panels
es	Umbrales

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
es	Paneles que brindan información sobre el complemento Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
es	Umbrales

en	Threshold Plugin Latest Events
es	Umbrales

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
es	Gráfico de complemento de umbral (todos, trigerred, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
es	Plugin Thold no está instalado o iniciado

en	Without events yet
es	Sin eventos todavía

en	Thresholds:
es	Umbrales

en	Thold plugin not installed/running
es	El plugin Thold no está instalado/no funciona

en	Trigerred
es	Activado

en	Threshold Details
es	Umbrales

en	Breached:
es	Quebrantado

en	Triggered:
es	Activado

en	You don't have permission to Thresholds
es	No tienes permiso

en	Top/Bottom 5 Panels
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
es	Paneles que brindan información de tendencias sobre la recopilación de datos de Cacti.

en	Devices with the worst ping response
es	Dispositivos con la misma descripción: %s

en	Bottom Availability
es	Disponibilidad

en	Devices with the worst availability/reachability
es	Top5 de las peores disponibilidades

en	Bottom Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	Devices with the worst polling time
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Bottom Polling Ratio
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Devices with the worst polling ratio
es	Dispositivos con la misma IP y puerto: %s

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
es	Top5 de las peores disponibilidades

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
es	Top5 peor tiempo de votación

en	Intropage Viewer
es	Paneles interiores

en	Intropage Administration
es	Opciones de la página de introducción

en	Timespan Last 1 Hour
es	Usuarios activos en las últimas 2 horas:

en	Timespan Last %d Hours
es	Usuarios activos en las últimas 2 horas: