en	Intropage - Permission Denied
el	Intropage - απόρριψη άδειας

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
el	Ένας ή περισσότεροι πίνακες αφαιρέθηκαν λόγω ανεπαρκών δικαιωμάτων. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
el	Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις σειρές παραπάνω στις Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Απόκρυψη του Πίνακα Ελέγχου Cacti και να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη τη σελίδα για Intropage

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Hide red/yellow/green square notifications
el	Απόκρυψη κόκκινων/κίτρινων/πράσινων τετράγωνων ειδοποιήσεων

en	Disable panel move/enable copy text from panel
el	Απενεργοποίηση μετακίνησης / ενεργοποίησης πλαισίου αντιγραφής από πίνακα

en	Actions ...
el	Ενέργειες

en	Add New Dashboard
el	Προσθήκη στον πίνακα εργαλείων

en	Remove current dashboard
el	Κατάργηση από τον πίνακα ελέγχου

en	Number of lines - %d
el	Αριθμός ελέγχων:

en	Refresh Now
el	Ανανέωση τώρα

en	Refresh Disabled
el	Autorefresh Disabled

en	Refresh by Poller
el	Autorefresh Disabled

en	Refresh Every 1 Minute
el	Autorefresh 1 λεπτό

en	Refresh Every 5 Minutes
el	Autorefresh 5 Λεπτά

en	Refresh Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Important period - disabled
el	Σημαντική περίοδος - άτομα με ειδικές ανάγκες

en	Important period - 15 minutes
el	Σημαντική περίοδος - 15 λεπτά

en	Important period - 1 hour
el	Σημαντική περίοδος - 1 ώρα

en	Important period - 4 hours
el	Σημαντική περίοδος - 4 ώρες

en	Important period - 1 day
el	Σημαντική περίοδος - 1 ημέρα

en	Sort by Severity
el	Ταξινόμηση κατά προτεραιότητα πίνακα

en	Sort by User Preference
el	Ταξινόμηση κατά προτίμηση χρήστη

en	Reload Panel Definitions
el	Ανανέωση πίνακα

en	Set Intropage as Default Login Page
el	Ορισμός intropage ως προεπιλεγμένης σελίδας

en	Set graph as Default Login Page
el	Ορίστε το γράφημα ως προεπιλεγμένη σελίδα

en	Display Intropage in Console
el	Ορισμός intropage ως προεπιλεγμένης σελίδας

en	Display Intropage in Tab as Default Page
el	Ορισμός intropage ως προεπιλεγμένης σελίδας

en	Less panels on a line
el	Λιγότερα πάνελ σε μια γραμμή

en	More panels on a line
el	Αφήστε το πάνελ Top 5 Ping

en	Cancel sharing
el	Ακύρωση κοινής χρήσης

en	Share this dashboard
el	Προσθήκη στον πίνακα ελέγχου

en	Share empty dashboard not allowed
el	Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση κενού πίνακα εργαλείων

en	Use shared dashboard
el	Κατάργηση από τον πίνακα ελέγχου

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
el	Δεν είναι δυνατή η χρήση κοινόχρηστου πίνακα εργαλείων - επιτεύχθηκε το όριο του πίνακα εργαλείων.

en	No shared dashboards
el	Προσθήκη στον πίνακα εργαλείων

en	Welcome to Intropage!
el	Πίνακες Intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
el	Μπορείτε να προσθέσετε πίνακες πίνακα ελέγχου με δύο τρόπους:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
el	Επιλέξτε προετοιμασμένα πάνελ από το "μενού Πάνελ". Ο πίνακας μπορεί να είναι γκριζαρισμένος. Οφείλεται σε δικαιώματα, ρωτήστε τον διαχειριστή

en	Add any Cacti Graph, use icon
el	Προσθέστε οποιοδήποτε γράφημα κάκτων, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
el	Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πάνελ. Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
el	Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση πινάκων εργαλείων με άλλους χρήστες:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
el	χρησιμοποιήστε την επιλογή "Κοινή χρήση αυτού του πίνακα ελέγχου" στο μενού ενεργειών - Κάθε χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως πρότυπο.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
el	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστο πίνακα εργαλείων χρησιμοποιώντας το μενού Ενέργειες:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
el	Χρησιμοποιήστε το "Χρήση κοινόχρηστου πίνακα ελέγχου (όνομα χρήστη/πίνακα ελέγχου) - Προετοιμάζει τον ίδιο πίνακα ελέγχου όπως κοινόχρηστο, αλλά με τα δικαιώματά σας.

en	Customization:
el	Χρήση CPU

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
el	Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 9 πίνακες εργαλείων. Κάθε πίνακας ελέγχου μπορεί να ονομαστεί, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
el	Το Intopage μπορεί να εμφανιστεί στην κονσόλα ή σε ξεχωριστή καρτέλα. Μπορείτε να το αλλάξετε στο μενού Ενέργεια

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
el	Εάν θέλετε να αντιγράψετε κείμενο από τον πίνακα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο

en	Panel Details
el	Εμφάνιση Λεπτομερειών

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
el	Απενεργοποίηση μετακίνησης πίνακα / Ενεργοποίηση αντιγραφής κειμένου από πίνακα

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
el	Ενεργοποίηση μετακίνησης πίνακα / Απενεργοποίηση αντιγραφής κειμένου από πίνακα

en	Show red/yellow/green square notifications
el	Εμφάνιση κόκκινων/κίτρινων/πράσινων τετράγωνων ειδοποιήσεων

en	Error reading new data
el	Σφάλμα κατά την ανάγνωση νέων δεδομένων

en	Close
el	Κλείσιμο

en	Dashboard has been removed
el	Ο πίνακας ελέγχου έχει αφαιρεθεί

en	New Dashboard
el	Προσθήκη στον πίνακα εργαλείων

en	Dashboard has been added
el	Ο πίνακας ελέγχου προστέθηκε

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
el	Δεν είναι δυνατή η προσθήκη γραφήματος μεγεθυσμένου ή προσαρμοσμένου χρονικού διαστήματος, αλλάζοντας το χρονικό διάστημα σε Τελευταία μισή ώρα

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
el	Intropage Panel Library Ανανεωμένη από Panel Library

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
el	Ο πίνακας ελέγχου έχει προστεθεί, περιμένετε λίγο κύκλο δημοσκόπησης για δεδομένα

en	Error - trying share non-shared dashboard
el	Σφάλμα - προσπάθεια κοινής χρήσης μη κοινόχρηστου πίνακα εργαλείων

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
el	Ο πίνακας περιλαμβάνει μια συνάρτηση απόδοσης αλλά δεν υπάρχει.

en	The Panel does not have a render function.
el	Ο πίνακας δεν έχει λειτουργία απόδοσης.

en	Not Found
el	Δεν βρέθηκε

en	Panel not found
el	Το πλαίσιο δεν βρέθηκε

en	Details Function does not exist.
el	Λεπτομέρειες Η λειτουργία δεν υπάρχει.

en	Panel Not Found
el	Ο πίνακας δεν βρέθηκε

en	[ Updates in %s ]
el	[ Ενημερώσεις σε %s ]

en	%s Sec
el	%s Δευτ

en	%s Seconds
el	%s δευτερόλεπτα

en	%s Min
el	Κάθε %d λεπτά

en	%s Minutes
el	%s λεπτά

en	%s Hours
el	%s Ώρες

en	%s Hrs
el	%s Ώρες

en	%s Days
el	%s ΜΕΡΕΣ

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
el	Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είτε αναγκαστική ενημέρωση, είτε περιμένετε τον επόμενο κύκλο δημοσκόπησης κάκτων.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
el	Δεν υπάρχουν δεδομένα. Αυτό το πλαίσιο δεν επιτρέπει αναγκαστικές ενημερώσεις. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το Poller των Κάκτων για να εκτελέσετε τον έλεγχο.

en	Disable panel
el	Απενεργοποιήστε τον πίνακα

en	Reload Panel
el	Ανανέωση πίνακα

en	Show Details
el	Εμφάνιση Λεπτομερειών

en	Loading data ...
el	Τα δεδομένα φορτώνονται ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
el	Δε βρέθηκαν δεδομένα. Είτε περιμένετε τον επόμενο έλεγχο, ή χρησιμοποιήστε το Force Reload εάν είναι διαθέσιμο.

en	Panels ...
el	Πάνελ...

en	%s (no permission)
el	Δεν έχετε άδεια

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
el	Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στον Πίνακα ελέγχου. Προσαρμοσμένο χρονικό διάστημα.

en	Remove from Dashboard
el	Κατάργηση από τον πίνακα ελέγχου

en	Add to Dashboard
el	Προσθήκη στον πίνακα ελέγχου

en	Dashboard Names
el	Ονόματα ταμπλό

en	Dashboard %s
el	Προσθήκη στον πίνακα εργαλείων

en	User Level Panel Update Frequencies
el	Πίνακες επιπέδου χρήστη

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
el	Συχνότητες ενημέρωσης πίνακα συστήματος (όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

en	Trend Update Frequencies
el	Συχνότητα ενημέρωσης: %s

en	Intropage
el	Πίνακες Intropage

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	[edit: %s]
el	[επεξεργασία: %s]

en	System Level Panels
el	Πίνακες επιπέδου συστήματος

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
el	Πίνακες που είναι κατάλληλοι για πρόσβαση διαχειριστές ή ισχυρούς χρήστες και δεν ισχύουν συνήθως για γενικούς χρήστες. Οι πίνακες αφορούν γενικά τη συνολική χρήση του συστήματος.

en	User Level Panels
el	Πίνακες επιπέδου χρήστη

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
el	Πίνακες που είναι κατάλληλοι για πρόσβαση γενικών χρηστών. Τα δικαιώματα περιορίζονται σε αυτά που μπορεί να δει ο τρέχων χρήστης.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
el	Μπορείτε να επιτρέπετε/απαγορεύετε πάνελ για χρήστη

en	Red Status
el	Κατάσταση

en	Yellow Status
el	Κίτρινος συναγερμός

en	Green Status
el	Κατάσταση

en	Display Settings
el	Ρυθμίσεις Προβολής

en	Important things will be at the top
el	Σημαντικά πράγματα θα είναι στην κορυφή

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
el	Εάν είναι επιλεγμένο, το Intropage εμφανίζει πρώτα σημαντικές πληροφορίες (σφάλματα, προειδοποιήσεις)

en	Display more panels on a line
el	Εμφάνιση σφαλμάτων και προειδοποιήσεων

en	For wide screen
el	Για ευρεία οθόνη

en	Automatically Uninstall Panels
el	Αυτόματη απεγκατάσταση πάνελ

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
el	Εάν έχει εγκατασταθεί ένα Πίνακας και καταργηθεί η απαιτούμενη προσθήκη, απεγκαταστήστε αυτόματα και τον πίνακα

en	Automatic Page Refresh
el	Αυτόματη σελίδα ανανέωσης

en	How often
el	Πόσο συχνά

en	Automatically by poller
el	Αυτόματα από poler

en	Never
el	Ποτέ

en	Every Minute
el	Κάθε Λεπτό

en	Every %d Minutes
el	Κάθε %d λεπτά

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Important period
el	Σημαντική περίοδος

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
el	Από το τώρα στο παρελθόν. Επηρεάζει το χρωματισμό των γραμμών, τα παλαιότερα συμβάντα δεν θα επισημανθούν, μόνο θα εμφανιστούν

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	15 minutes
el	15 λεπτά

en	1 hour
el	1 ώρα

en	4 hours
el	4 Ώρες

en	1 day
el	1 ημέρα

en	Number of panel lines
el	Αριθμός ελέγχων:

en	How many lines in panel
el	Πόσες γραμμές στον πίνακα

en	%d lines
el	%d γραμμές

en	Trend Timespan
el	Τάσεις

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
el	Για γραφήματα τάσεων, ποιο θα πρέπει να είναι το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα για αυτά τα γραφήματα.

en	Poller Timeout
el	Λεπτομερείς πληροφορίες

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
el	Ο χρόνος, σε λεπτά, που μπορεί να τρέξει ο δημοσκόπτης φόντου Intropage πριν διακοπεί και σκοτωθεί από Κάκτους.

en	%d Minute
el	Κάθε %d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	%d Hour
el	%d ώρα

en	Analyze Log - number of lines
el	Ανάλυση καταγραφής - αριθμός γραμμών

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
el	Πόσες γραμμές καταγραφής θα αναλυθούν. Μεγάλος αριθμός ενδέχεται να προκαλέσει αργή φόρτωση σελίδας

en	How often analyze DB
el	Πόσο συχνά αναλύεται το DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
el	Ο Poller τρέχει αυτό το έργο. Θα μπορούσε να προκαλέσει μακρόχρονη πορεία.

en	Every Day
el	Καθημερινά

en	Every Week
el	Κάθε Εβδομάδα

en	Every Month
el	Κάθε Μήνα

en	Analyze DB - Level of db check
el	Ανάλυση DB - Επίπεδο ελέγχου db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
el	Γρήγορη - Όχι Έλεγχος γραμμών για συνδέσμους πληροφοριών Γρήγορη - ελέγξτε μόνο τους σωστά κλειστούς πίνακες Αλλαγή - οι πίνακες ελέγχου άλλαξαν από τον τελευταίο έλεγχο Μεσαίο - με σάρωση σειρών Εκτεταμένες - πλήρεις σειρές και πλήκτρα Μεσαίο και εκτεταμένο μπορεί να προκαλέσει αργή φόρτωση σελίδας!

en	Quick
el	Προεπισκόπηση

en	Fast
el	Γρήγορα

en	Changed
el	Τροποποιήθηκε

en	Medium
el	Μεσαίο

en	Extended
el	Εκτεταμένος

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
el	Έλεγχος NTP (Time) - Όνομα IP ή DNS του διακομιστή NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
el	Εισαγάγετε το όνομα IP ή DNS του διακομιστή NTP

en	How often check NTP
el	Πόσο συχνά ελέγχετε το NTP

en	DNS Check - Any DNS name
el	Έλεγχος DNS - Οποιοδήποτε όνομα DNS

en	Insert DNS name for test
el	Εισαγάγετε το όνομα IP ή DNS του διακομιστή NTP

en	How often check DNS
el	Πόσο συχνά ελέγχετε το NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
el	Πίνακας πληροφοριών διαχειριστή σχετικά με εργασίες συντήρησης, συσκευές κάτω, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
el	Εάν δεν είναι άδειο, ο πίνακας θα εμφανιστεί στην κορυφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες html (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
el	Επερχόμενες ημέρες προειδοποίησης Maint Schedule

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
el	Πόσες ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση;

en	Never warn
el	Ποτέ μην τρέχεις

en	When maintenance starts
el	Κατά την έναρξη της συντήρησης

en	%d Day Before
el	% d Ημέρα πριν

en	%d Days Before
el	% d ημέρες πριν

en	Network stats in
el	Στατιστικά δικτύου σε

en	bytes or bits
el	byte ή bits

en	Bytes

en	Bits
el	Μπιτς

en	Alarm Settings
el	Ρυθμίσεις οθόνης

en	Alarm DB check Aborted Clients
el	Πελάτες ματαίωσης ελέγχου DB συναγερμού

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
el	Εάν έχει συμβεί αυτό το συμβάν, ενεργοποιήστε το επιλεγμένο χρώμα κατάστασης Κανονικό, Προειδοποίηση ή Ειδοποίηση.

en	Alarm Host with the same Description
el	Συσκευές με την ίδια περιγραφή: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
el	Ορφανά δεδομένα: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
el	Συναγερμός μη κενή έξοδος poler

en	Alarm Bad indexes Data Source
el	Συναγερμός Κακό ευρετήρια πηγή δεδομένων

en	Alarm Threshold logonly action
el	Συναγερμός Thershold ενέργεια σύνδεσης

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
el	Συναγερμός όταν η συσκευή bulk_walk_size δεν είναι βελτιστοποιημένη

en	Alarm Devices with the same IP/port
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
el	Συσκευές σε περισσότερα από ένα δέντρα: %s

en	Alarm Device without a Tree
el	Συσκευές σε περισσότερα από ένα δέντρα: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
el	Υποδοχές με προεπιλεγμένη δημόσια / ιδιωτική κοινότητα: %s

en	Alarm Device without Monitoring
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Alarm Device without Graph
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
el	Επιτρέψτε στον πίνακα Top 5 το χειρότερο χρόνο ψηφοφορίας

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
el	Οι χρόνοι σταθμοσκόπησης πάνω από αυτά τα όρια θα ενεργοποιήσουν ένα χρώμα κατάστασης προειδοποίησης ή ειδοποίησης.

en	5s / 10s Yellow / Red
el	5s / 10s κίτρινο / κόκκινο

en	10s / 20s Yellow / Red
el	40s/20s κόκκινο/κίτρινο

en	20s / 40s Yellow / Red
el	20s/10s κόκκινο/κίτρινο

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
el	Συναγερμός κόκκινο/κίτρινο απέτυχε/αναλογία όλων

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
el	Η αναλογία των αποτυχημένων ελέγχων διαθεσιμότητας προς τους επιτυχείς ελέγχους για ενεργοποίηση ως χρώμα κατάστασης προειδοποίησης ή ειδοποίησης.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
el	0,1/0,2 κόκκινο/κίτρινο

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
el	0.2 / 0.4 Κίτρινο / Κόκκινο

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
el	0.5 / 0.5++ Κίτρινο / Κόκκινο

en	Alarm Red/Yellow Ping
el	Συναγερμός κόκκινο/κίτρινο ping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
el	Ο λανθάνων χρόνος ping πάνω από αυτά τα επίπεδα θα ενεργοποιήσει ένα χρώμα κατάστασης προειδοποίησης ή ειδοποίησης.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
el	10ms / 20ms κίτρινο / κόκκινο

en	20ms / 50ms Yellow / Red
el	20ms / 50ms κίτρινο / κόκκινο

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
el	100/200+ms κόκκινο/κίτρινο

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
el	Top5 χειρότερη διαθεσιμότητα

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
el	Η διαθεσιμότητα κάτω από αυτά τα επίπεδα θα ενεργοποιήσει είτε ένα κίτρινο είτε ένα κόκκινο χρώμα κατάστασης.

en	Yellow / Red
el	Κίτρινο / Κόκκινο

en	Alerts
el	Προειδοποιήσεις

en	Panels that provide alerting.
el	Πίνακες που παρέχουν ειδοποιήσεις.

en	Host alerts
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
el	Ειδοποιήσεις για οικοδεσπότες (πάνω/κάτω/ανάκτηση) τα τελευταία 30 λεπτά

en	Date
el	Ημερομηνία

en	Host
el	Διακομιστής

en	State
el	Νομός

en	More records, use detail window
el	Περισσότερες εγγραφές, χρησιμοποιήστε το παράθυρο λεπτομερειών

en	Waiting for data
el	Αναμονή για δεδομένα

en	You don't have permissions to any hosts
el	Δεν έχετε άδεια

en	Analysis Panels
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση πλαισίων

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
el	Πίνακες που αναλύουν την τρέχουσα συμπεριφορά των Cacti και των πρόσθετων αυτών.

en	Analyze Logins
el	Να επιτρέπεται η καταχώριση αναλυτικών πλαισίων

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
el	Αναλύστε τις τελευταίες πολλές συνδέσεις Cacti για τάσεις και λάθη.

en	Analyze Logs
el	Αναλύστε το ημερολόγιο κάκτων

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
el	Αναζητήστε κοινά σφάλματα στο αρχείο καταγραφής του Cacti που θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία.

en	Database Checks
el	Έλεγχος βάσης δεδομένων

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
el	Αναλύστε τη βάση δεδομένων MySQL/MariaDB για κοινά σφάλματα. Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ σε πολύ μεγάλα συστήματα.

en	Analyze Cacti Objects
el	Αναλύστε το ημερολόγιο κάκτων

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
el	Αναλύστε δέντρα, γραφήματα, κεντρικούς υπολογιστές, ...

en	Analyze DS stats
el	Να επιτρέπεται η βάση δεδομένων Analayse

en	Analyze data source stats
el	Να επιτρέπεται η βάση δεδομένων Analayse

en	Username
el	Όνομα Χρήστη

en	IP Address

en	Status
el	Κατάσταση

en	Failed
el	Απέτυχε

en	Success - Login
el	Επιτυχία - Είσοδος

en	Success - Token
el	Επιτυχία - Token

en	Total Failed Logins: %s
el	Αποτυχία σύνδεσης

en	None
el	Κανένα

en	Active Users in Last Hour:
el	Ενεργοί χρήστες την τελευταία ώρα:

en	Log file not accessible or empty
el	Το αρχείο καταγραφής δεν είναι προσβάσιμο ή άδειο

en	Analyze last %s log lines:
el	Αποτυχία σύνδεσης

en	Errors:
el	Σφάλματα

en	Warnings:
el	Προειδοποιήσεις

en	Log Size: Larger than 2GB
el	αρχείο είναι μεγαλύτερο από 2 GB

en	Log Size: OK
el	Το μέγεθος καταγραφής είναι ΟΚ

en	Log Size: Quite Large
el	Το μέγεθος του αρχείου καταγραφής είναι αρκετά μεγάλο

en	Log Size:
el	Μέγεθος αρχείου καταγραφής

en	Last log lines:
el	Τελευταίες 10 συνδέσεις

en	Skipping DB tables checks. Database too large
el	Παράλειψη ελέγχων πινάκων DB. Η βάση δεδομένων είναι πολύ μεγάλη

en	Table %s status %s
el	Κατάσταση πίνακα %s %s

en	DB: Problems
el	DB πρόβλημα

en	DB: OK
el	ΜΠΟΜ: Εντάξει

en	Max connection reached: %s / %s
el	Μέγιστη σύνδεση που επιτεύχθηκε: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
el	Μπορείτε να αυξήσετε τη μέγιστη σύνδεση μέσω εργαλείων γραμμής εντολών ή μόνιμα στο αρχείο ρυθμίσεων

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
el	Σφάλματα σύνδεσης - προσπαθήστε να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
el	Ματαιωμένα προγράμματα-πελάτες/συνδέσεις: %s - έλεγχοι αρχείων καταγραφής.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
el	Ματαιωμένοι πελάτες/συνδέσεις - Εκτελέστε 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' ή ' log_error_verbosity = 1;' (εξαρτάται από την έκδοση MySQL / MariaDB) από το mysql CLI και ορίστε στο server.cnf σε σιωπή.

en	Connection errors: %s
el	Σφάλματα σύνδεσης: %s

en	Damaged tables: %s
el	Κατεστραμμένοι πίνακες: %s

en	You should run check and repair table commands
el	Θα πρέπει να εκτελέσετε εντολές ελέγχου και επιδιόρθωσης πίνακα

en	Memory tables: %s
el	Πίνακες μνήμης: %s

en	All tables: %s
el	Όλοι οι πίνακες: %s

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Devices with the same IP and port: %s
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
el	Μη βελτιστοποιημένες συσκευές μεγέθους μαζικού περπατήματος: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
el	Ρίξτε μια ματιά στην παράμετρο συσκευής "Μαζικό περπάτημα μέγιστες επαναλήψεις". Μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των δημοσκόπων σας

en	Reindex last run
el	Reindex τελευταία εκτέλεση

en	RRD Checker last run
el	RRD Checker τελευταία εκτέλεση

en	RRD Cleaner last run
el	RRD Cleaner τελευταία εκτέλεση

en	%s: %s
el	%s %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
el	Συνιστάται να εκτελείτε αυτό το εργαλείο τουλάχιστον περιστασιακά

en	%s: not run yet
el	%s: δεν έχει εκτελεστεί ακόμα

en	Orphaned Data Sources: %s
el	Ορφανά δεδομένα: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
el	Πηγή δεδομένων - κακή ευρετήρια: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
el	Κρατήστε ειδοποίηση/προειδοποίηση σύνδεσης: %s

en	Devices with the same description: %s
el	Συσκευές με την ίδια περιγραφή: %s

en	Devices in more than one tree: %s
el	Συσκευές σε περισσότερα από ένα δέντρα: %s

en	Devices without graphs: %s
el	Χωρίσματα χωρίς γραφήματα: %s

en	Devices without tree: %s
el	Χωριστές χωρίς δέντρο: %s

en	Devices with default public/private community: %s
el	Υποδοχές με προεπιλεγμένη δημόσια / ιδιωτική κοινότητα: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
el	Παρακολούθηση Plugin - Μη ελεγχόμενοι κεντρικοί υπολογιστές: %s

en	Found %s problems
el	Βρέθηκαν προβλήματα %s

en	Everything OK
el	Ολα καλά

en	DS stats:
el	DS στατιστικά:

en	Panel needs DS stats enabled.
el	Ο πίνακας χρειάζεται ενεργοποιημένα στατιστικά DS.

en	DS all records
el	DS όλα τα αρχεία

en	DS null records
el	DS null εγγραφές

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
el	Ανάλυση λεπτομερειών καταγραφής κάκτων [ Προειδοποιήσεις/Σφάλματα ]

en	Errors
el	Σφάλματα

en	Warnings
el	Προειδοποιήσεις

en	WARNING: File is Larger than 2GB
el	αρχείο είναι μεγαλύτερο από 2 GB

en	Log Size
el	Μέγεθος αρχείου καταγραφής

en	Analyze Logins Detail
el	Ανάλυση καταγραφής - αριθμός γραμμών

en	User
el	Χρήστης

en	Result
el	Αποτέλεσμα

en	Active Users in Last 2 Hours:
el	Ενεργοί χρήστες τις τελευταίες 2 ώρες:

en	No Active Users
el	Ενεργοί Χρήστες

en	View Full User Log
el	Προβολή πλήρους αρχείου καταγραφής χρηστών

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
el	Αναλύστε το δέντρο / κεντρικό υπολογιστή / γράφημα

en	Devices with the same IP and port - %s
el	Συσκευές με ίδια IP και θύρα %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
el	Μη βελτιστοποιημένες συσκευές μεγέθους μαζικού περπατήματος - %s

en	Data maintenance
el	Κατά την έναρξη της συντήρησης

en	Orphaned Data Sources - %s
el	Ορφανές πηγές δεδομένων %s

en	Datasources with bad indexes - %s
el	Πηγή δεδομένων - κακά ευρετήρια %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
el	Κρατήστε ειδοποίηση/προειδοποίηση σύνδεσης - %s:

en	Devices with the same description - %s
el	Συσκευές με την ίδια περιγραφή %s

en	Devices in more than one tree - %s
el	Συσκευές σε περισσότερα από ένα δέντρο %s

en	Devices without Graphs - %s
el	Υποδοχές χωρίς γραφήματα %s

en	Devices without tree - %s
el	Υποδοχές χωρίς δέντρο %s

en	Devices with default public/private community - %s
el	Υποδοχές με προεπιλεγμένη δημόσια / ιδιωτική κοινότητα %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
el	Παρακολούθηση προσθηκών - Μη παρακολουθημένος κεντρικός υπολογιστής %s

en	The busiest
el	Το πιο πολυσύχναστο

en	Panels that finds the busiest hosts.
el	Πάνελ που βρίσκουν τους πιο πολυσύχναστους οικοδεσπότες.

en	Busiest CPU
el	Η πιο πολυσύχναστη CPU

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Busiest ucd/net - Load
el	Πιο πολυσύχναστο ucd / net - Φορτίο

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
el	Συσκευές με την ίδια περιγραφή: %s

en	Busiest Hard Drive Space
el	Ο πιο πολυσύχναστος χώρος στο σκληρό δίσκο

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
el	Συσκευές με τον υψηλότερο χρησιμοποιούμενο χώρο στο σκληρό δίσκο (Host MIB)

en	Busiest uptime
el	Ο πιο πολυσύχναστος χρόνος λειτουργίας

en	Devices with the highest uptime
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Busiest Interface in/out traffic
el	Πιο πολυσύχναστη διεπαφή εισόδου / εξόδου κυκλοφορίας

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Busiest Interface error
el	Σφάλμα πιο πολυσύχναστης διεπαφής

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
el	Συσκευές με τα υψηλότερα σφάλματα/απορρίψεις (Διεπαφή)

en	Busiest Interface utilization
el	Χρήση της πιο πολυσύχναστης διεπαφής

en	Ports with the highest interface utilization
el	Θύρες με την υψηλότερη χρήση διεπαφής

en	Please enable and configure DS stats
el	Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τα στατιστικά DS

en	Ask admin to enable DS stats
el	Ζητήστε από το admin να ενεργοποιήσει τα στατιστικά DS

en	Average
el	Μέτριο

en	Peak
el	Κορυφή

en	Average of all allowed DS
el	Μέσος όρος όλων των επιτρεπόμενων DS

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
el	Αναμονή για δεδομένα ή δεν έχετε άδεια για καμία συσκευή με αυτό το πρότυπο.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
el	Δεν έχετε άδεια

en	Uptime
el	Χρόνος λειτουργίας

en	Average of all allowed hosts
el	Μέσος όρος όλων των επιτρεπόμενων οικοδεσποτών

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
el	Δεν έχετε άδεια

en	Direction
el	Kατεύθυνση

en	Time interval last 5 minutes
el	Το χρονικό διάστημα διαρκεί 5 λεπτά

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
el	Πιο πολυσύχναστη χρήση CPU 30 Host MIB (τελευταία ώρα)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
el	Εγκαταστήστε το πρόσθετο TopX για περισσότερα στατιστικά στοιχεία DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
el	Πιο πολυσύχναστο φορτίο 30 ucd / net (τελευταία ώρα)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
el	Πιο πολυσύχναστος χώρος σκληρού δίσκου 30 Host MIB (τελευταία ώρα)

en	Busiest traffic (in+out)
el	Πιο πολυσύχναστη κίνηση (είσοδος + έξοδος)

en	Busiest interface utilization
el	Χρήση της πιο πολυσύχναστης διεπαφής

en	Graphical Panels
el	Πίνακες Intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες για τους Κάκτους και τα πρόσθετά τους με γραφικό τρόπο.

en	Data Sources
el	Πηγές δεδομένων:

en	Graph of Data Sources
el	Να επιτρέπεται η παράμετρος Δεδομένα δεδομένων γραφικών

en	Device Templates
el	Πρότυπα συσκευών

en	Graph of Device Templates
el	Πρότυπα συσκευών

en	Devices by Status
el	Πρότυπα συσκευών

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
el	Γράφημα συσκευών κατά κατάσταση (πάνω, κάτω,...)

en	Datasources:
el	Πηγές δεδομένων:

en	Device Templates:
el	Πρότυπα συσκευών

en	Devices:
el	Τύπος Συσκευής

en	Down
el	Πεσμένος

en	Recovering
el	αναληπτικό

en	Data Type
el	Τύπος δεδομένων

en	Total
el	Σύνολο

en	No untemplated datasources found
el	Δεν βρέθηκαν αναπάντεχες πηγές δεδομένων

en	Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	Device Count
el	Max Device Down

en	All
el	Όλα

en	Up
el	Πάνω

en	Template Name
el	Όνομα πρότυπου

en	Total Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	No device templates found
el	Δεν βρέθηκαν πρότυπα συσκευών

en	MacTrack Panels
el	Τοποθεσίες Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες MacTrack της Cacti.

en	MacTrack Plugin
el	Να επιτρέπεται η προσθήκη πρόσθετου πίνακα MacTrack

en	Various MacTrack collection and site statistics.
el	Διάφορα στατιστικά στοιχεία συλλογής και τοποθεσίας MacTrack.

en	MacTrack Sites
el	Τοποθεσίες Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
el	Διάφορα στατιστικά στοιχεία ιστότοπου MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
el	Το plugin Mactrack δεν είναι εγκατεστημένο / τρέξιμο

en	All: %s
el	Όλα: %s

en	Up: %s
el	Μέχρι: %s

en	Down: %s
el	Κάτω: %s

en	Error: %s
el	Σφάλμα: %d

en	Unknown: %s
el	Άγνωστο: %s

en	Disabled: %s
el	Απενεργοποιημένο: %s

en	MacTrack
el	Mactrack

en	Error
el	Σφάλμα

en	Unknown
el	Άγνωστο

en	You don't have plugin permission
el	Δεν έχετε άδεια

en	Site
el	Ιστοσελίδα

en	IPs

en	Ports
el	Λιμένες

en	Ports up
el	Λιμάνια επάνω

en	MACs

en	Device Errors
el	Σφάλματα συσκευής

en	No mactrack sites found
el	Δεν βρέθηκαν τοποθεσίες mactrack

en	Miscellaneous Panels
el	Διάφορα Πάνελ

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
el	Πίνακες που γενικά μη κατηγοριοποιημένα δεδομένα σχετικά με τους κάκτους.

en	NTP/DNS Status
el	Κατάσταση NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
el	Έλεγχος του ρολογιού του συστήματος Cacti για απόκλιση από μια γνωστή γραμμή βάσης.

en	Maint Plugin Details
el	Εμφάνιση Λεπτομερειών

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
el	Λεπτομέρειες Maint Plugin για τα επερχόμενα χρονοδιαγράμματα

en	Webseer Details
el	Εμφάνιση Λεπτομερειών

en	Plugin webseer URL Service Check Details
el	Στοιχεία ελέγχου υπηρεσίας διεύθυνσης URL προσθηκών webseer

en	Servcheck plugin Details
el	Πρόσθετο Webseer - Λεπτομέρειες

en	Plugin ServCheck Details
el	Στοιχεία ελέγχου υπηρεσίας διεύθυνσης URL προσθηκών webseer

en	No NTP server configured
el	Δεν έχει ρυθμιστεί ο διακομιστής NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
el	Δεν έχει ρυθμιστεί ο διακομιστής NTP

en	Failed to get NTP time from %s
el	Αποτυχία λήψης χρόνου NTP FROM $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
el	Παρακαλούμε ελέγξτε την ώρα καθώς είναι απενεργοποιημένη κατά περισσότερο

en	than %s seconds from NTP server %s.
el	από %s δευτερόλεπτα από τον διακομιστή NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
el	Το Localtime ισούται με το διακομιστή NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
el	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή NTP που υποδεικνύεται. Ελέγξτε τη διαμόρφωσή σας.

en	Please check your configuration.
el	Ελέγξτε τη διαμόρφωσή σας.

en	No DNS hostname configured
el	Δεν έχει ρυθμιστεί ο διακομιστής NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
el	Δεν έχει ρυθμιστεί ο διακομιστής NTP

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS (%s) επίλυση εντάξει.

en	DNS resolv time: %s ms
el	Χρόνος επίλυσης DNS: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
el	Η επίλυση του ονόματος κεντρικού υπολογιστή DNS (%s) απέτυχε.

en	Maint plugin is not installed/enabled
el	Το plugin Mactrack δεν είναι εγκατεστημένο / τρέξιμο

en	Plugin Webseer isn't installed or started
el	Το Plugin Thold δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ξεκινήσει

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
el	Webseer plugin δεν υποστηρίζεται πλέον, χρησιμοποιήστε plugin servcheck αντ 'αυτού

en	Number of checks (all/disabled):
el	Αριθμός ελέγχων:

en	Status (up/down):
el	Φιλοξενεί

en	Last log messages
el	Τελευταία μηνύματα καταγραφής

en	URL

en	HTTP code
el	Κωδικός HTTP

en	OK
el	καλά

en	Webseer Plugin - Details
el	Πρόσθετο Webseer - Λεπτομέρειες

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
el	Το Plugin Thold δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ξεκινήσει

en	Status (ok/error):
el	Φιλοξενεί

en	Last log records
el	Τελευταίες εγγραφές αρχείου καταγραφής

en	Test
el	Δοκιμή

en	Type
el	Τύπος

en	Servcheck Plugin - Details
el	Πρόσθετο Webseer - Λεπτομέρειες

en	Poller Panels
el	Να επιτρέπεται η χρήση του πίνακα Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας των Κάκτων.

en	Poller Information
el	Λεπτομερείς πληροφορίες

en	Various information about your Cacti poller.
el	Διάφορες πληροφορίες για το poler Cacti.

en	Poller Statistics
el	Να επιτρέπεται η χρήση του πίνακα Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
el	Διάφορα στατιστικά στοιχεία δημοσκόπησης κάκτων.

en	Poller Output Items
el	Στοιχεία εξόδου πολλών στοιχείων: %s

en	ID

en	Name
el	Όνομα

en	Total Time
el	Συνολικός χρόνος

en	New/Idle
el	Νέα / Αναμονή

en	Running
el	Τρέχουσες

en	Idle
el	Στροφές βραδυπορίας

en	Unkn/down
el	Απενεργοποίηση / απενεργοποίηση

en	%s Secs
el	%s Δευτ

en	(ok)
el	(Εντάξει)

en	(all)
el	(όλα)

en	ID:
el	Αναγνωριστικό:

en	Seconds
el	Δευτερόλεπτα

en	Poller Details
el	Να επιτρέπεται η χρήση του πίνακα Poller Stats

en	Average Time
el	Μέσος χρόνος

en	Max Time
el	Μέγιστη ώρα

en	Poller output items
el	Πολλαπλά στοιχεία εξόδου %s:

en	Items
el	Στοιχεία

en	Syslog Panels
el	Ανανέωση πίνακα

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μηνυμάτων Syslog του Cacti.

en	Syslog Details
el	Εμφάνιση Λεπτομερειών

en	Various Syslog Plugin statistics.
el	Διάφορα στατιστικά στοιχεία προσθηκών Syslog.

en	Incoming
el	Εισερχόμενος

en	Stored
el	Επεξεργασία δεδομένων

en	Messages
el	Μηνύματα

en	Syslog plugin not installed/running
el	Το Thold plugin δεν είναι εγκατεστημένο / τρέξιμο

en	System Panels
el	Πίνακες Intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του συστήματος Cacti.

en	Information
el	Πληροφορίες

en	Various system information about the Cacti system itself.
el	Διάφορες πληροφορίες συστήματος σχετικά με το ίδιο το σύστημα Cacti.

en	Administrative Alerts
el	Διοικητικές Ειδοποιήσεις

en	Extra admin notify panel for all users
el	Επιπλέον πίνακας ειδοποιήσεων διαχειριστή για όλους τους χρήστες

en	Boost Statistics
el	Στατιστικά ενίσχυσης

en	Information about Cacti's performance boost process.
el	Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενίσχυσης της απόδοσης των Cacti.

en	24 Hour Extremes
el	Εξαιρετικά 24 ώρες

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
el	Πίνακας με 24 ώρες ακραίων ψηφοφοριών (μεγαλύτερη εκτέλεση δημοσκόπησης, χαμηλοί οικοδεσπότες)

en	CPU Utilization
el	Χρήση CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
el	Χρήση CPU

en	CPU Load:
el	CPU φορτίο:

en	This function is not implemented on Windows platforms
el	Αυτή η λειτουργία δεν εφαρμόζεται σε πλατφόρμες Windows

en	Avg CPU
el	Μέση CPU

en	Max CPU
el	Μέγιστη CPU

en	Cacti Version:
el	Έκδοση Cacti:

en	Poller Type:
el	Τύπος στίλβωσης:

en	Spine
el	Σπονδυλική στήλη

en	Spine version:
el	Έκδοση σπονδυλικής στήλης:

en	You are using incorrect spine version!
el	Χρησιμοποιείτε εσφαλμένη έκδοση σπονδυλικής στήλης!

en	Poller Type:
el	Τύπος στίλβωσης:

en	Running on:
el	Εκτέλεση:

en	Overrun Warning
el	Προειδοποίηση υπέρβασης

en	Timed Out
el	Λήξη χρόνου

en	Other
el	Άλλο

en	Never Run
el	Ποτέ μην τρέχεις

en	Boost Status is: %s
el	Στατιστικά ενίσχυσης

en	Processes/Frequency: %s / %s
el	Διεργασίες/Συχνότητα: %s/%s

en	Pending Records Threshold: %s
el	Εκκρεμείς εγγραφές ώθησης: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
el	Επόμενη ώρα έναρξης: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
el	Αρχειοθετημένες εγγραφές ώθησης: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
el	Πίνακας (ες) τρέχουσας ενίσχυσης: Μέγεθος: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
el	Μέσος όρος μέσος όρος / εγγραφή: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
el	Διάρκεια τελευταίας εκτέλεσης: %s

en	Poller Run
el	Λεπτομερείς πληροφορίες

en	Down Hosts
el	Διακομιστές

en	Triggered
el	Τριγώνισε

en	Poller out. itms
el	Πολλαπλά στοιχεία εξόδου %s:

en	48 Hour Extreme Polling
el	Εξαιρετικά 24 ώρες

en	Long Running Poller
el	Μακροπρόθεσμα poller

en	Max Device Down

en	Max Thold Triggered
el	Το Tholds πυροδότησε

en	Poller Output Item
el	Στοιχεία εξόδου πολλών στοιχείων: %s

en	Failed Polls
el	Αποτυχία σύνδεσης

en	Threshold Panels
el	Κατώτατα όρια

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο κατωφλίου Cacti.

en	Last Threshold Events
el	Κατώτατα όρια

en	Threshold Plugin Latest Events
el	Κατώτατα όρια

en	Threshold
el	Όριο

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
el	Γράφημα προσθήκης κατωφλίου (όλα, ενεργοποιημένα, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
el	Το Plugin Thold δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει ξεκινήσει

en	Without events yet
el	Χωρίς συμβάντα ακόμα

en	Thresholds:
el	Κατώφλια/'Ορια

en	Thold plugin not installed/running
el	Το Thold plugin δεν είναι εγκατεστημένο / τρέξιμο

en	Trigerred
el	Τριγώνισε

en	Breached
el	Παραβιάστηκε

en	Threshold Details
el	Κατώτατα όρια

en	Thresholds
el	Κατώφλια/'Ορια

en	Breached:
el	Παραβιάστηκε

en	Triggered:
el	Τριγώνισε

en	You don't have permission to Thresholds
el	Δεν έχετε άδεια

en	Description
el	Περιγραφή

en	Top/Bottom 5 Panels
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
el	Πίνακες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων κάκτων.

en	Bottom Ping
el	Κάτω Ping

en	Devices with the worst ping response
el	Συσκευές με την ίδια περιγραφή: %s

en	Bottom Availability
el	Διαθεσιμότητα

en	Devices with the worst availability/reachability
el	Top5 χειρότερη διαθεσιμότητα

en	Bottom Polling Time
el	Λεπτομερείς πληροφορίες

en	Devices with the worst polling time
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Bottom Polling Ratio
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Devices with the worst polling ratio
el	Συσκευές με την ίδια διεύθυνση IP και θύρα: %s

en	Current
el	Τρέχων

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Availability/Reachability
el	Διαθεσιμότητα/Δυνατότητα πρόσβασης

en	Polling Time
el	Λεπτομερείς πληροφορίες

en	Ratio
el	Αναλογία

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
el	Top5 χειρότερη διαθεσιμότητα

en	Availability
el	Διαθεσιμότητα

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
el	Top5 χειρότερος χρόνος ψηφοφορίας

en	Intropage Viewer
el	Πίνακες Intropage

en	Intropage Administration
el	Επιλογές εισαγωγής σελίδας

en	System Administration
el	Διαχείριση συστήματος

en	Timespan Last 1 Hour
el	Ενεργοί χρήστες τις τελευταίες 2 ώρες:

en	Timespan Last %d Hours
el	Ενεργοί χρήστες τις τελευταίες 2 ώρες:

en	Timespan Last 1 Day
el	Χρονικό διάστημα Τελευταία 1 ημέρα

en	%d Seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	%d Day
el	% d Ημέρα πριν