en	Intropage - Permission Denied
de	Intropage - Erlaubnis verweigert

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
de	Ein oder mehrere Bereiche wurden aufgrund unzureichender Berechtigungen entfernt. Wenden Sie sich an den Administrator.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
de	Sie können die obigen Zeilen deaktivieren, indem Sie Einstellungen -> Allgemein -> Kakteen-Dashboard ausblenden und die ganze Seite für die Intropage verwenden

en	Default
de	Voreinstellung

en	Hide red/yellow/green square notifications
de	Rote/gelbe/grüne quadratische Benachrichtigungen ausblenden

en	Disable panel move/enable copy text from panel
de	Panelverschiebung deaktivieren/aktivieren Kopiertext aus dem Panel aktivieren

en	Actions ...
de	Aktionen

en	Add New Dashboard
de	Neues Dashboard hinzufügen

en	Remove current dashboard
de	Vom Dashboard entfernen

en	Number of lines - %d
de	Anzahl der Kontrollen:

en	Refresh Now
de	Jetzt aktualisieren

en	Refresh Disabled
de	Autorefresh deaktiviert

en	Refresh by Poller
de	Autorefresh deaktiviert

en	Refresh Every 1 Minute
de	Autorefresh 1 Minute lang

en	Refresh Every 5 Minutes
de	Autorefresh 5 Minuten lang

en	Refresh Every Hour
de	Stündlich

en	Important period - disabled
de	Wichtiger Punkt - deaktiviert

en	Important period - 15 minutes
de	Wichtiger Zeitraum - 15 Minuten

en	Important period - 1 hour
de	Wichtige Periode - 1 Stunde

en	Important period - 4 hours
de	Wichtiger Zeitraum - 4 Stunden

en	Important period - 1 day
de	Wichtiger Zeitraum - 1 Tag

en	Sort by Severity
de	Nach Panel-Priorität sortieren

en	Sort by User Preference
de	Nach Benutzereinstellung sortieren

en	Reload Panel Definitions
de	Reload-Panel

en	Set Intropage as Default Login Page
de	Intropage als Standardseite festlegen

en	Set graph as Default Login Page
de	Grafik als Standardseite festlegen

en	Display Intropage in Console
de	Intropage als Standardseite festlegen

en	Display Intropage in Tab as Default Page
de	Intropage als Standardseite festlegen

en	Less panels on a line
de	Weniger Paneele auf einer Linie

en	More panels on a line
de	Panel zulassen Top 5 Ping

en	Cancel sharing
de	Freigabe abbrechen

en	Share this dashboard
de	Zum Dashboard hinzufügen

en	Share empty dashboard not allowed
de	Freigeben eines leeren Dashboards nicht zulässig

en	Use shared dashboard
de	Vom Dashboard entfernen

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
de	Freigegebenes Dashboard kann nicht verwendet werden – Dashboard-Limit erreicht.

en	No shared dashboards
de	Neues Dashboard

en	Welcome to Intropage!
de	Intropage-Panels

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
de	Sie können Dashboard-Bereiche auf zwei Arten hinzufügen:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
de	Wählen Sie vorbereitete Paneele aus dem "Menü Paneele" aus. Das Bedienfeld kann ausgegraut werden. Es liegt an den Berechtigungen, fragen Sie den Administrator

en	Add any Cacti Graph, use icon
de	Fügen Sie ein beliebiges Kakteendiagramm hinzu, verwenden Sie das Symbol

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
de	Sie können eigene Panels erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Datei <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
de	Sie können Dashboards für andere Benutzer freigeben:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
de	Verwenden Sie die Option "Dieses Dashboard freigeben" im Menü "Aktionen" - Jeder Benutzer kann es als Vorlage verwenden.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
de	Sie können das freigegebene Dashboard über das Menü "Aktionen" verwenden:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
de	Verwenden Sie "Freigegebenes Dashboard verwenden (Benutzer-/Dashboardname): Es wird das gleiche Dashboard wie das freigegebene vorbereitet, jedoch mit Ihren Berechtigungen.

en	Customization:
de	CPU-Auslastung

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
de	Sie können bis zu 9 Dashboards erstellen. Jedes Dashboard kann benannt werden, verwenden Sie das Symbol

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
de	Intopage kann in der Konsole oder in einer separaten Registerkarte angezeigt werden. Sie können es im Menü "Aktion" ändern

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
de	Wenn Sie Text aus dem Bedienfeld kopieren möchten, müssen Sie die Drag-and-Drop-Funktion deaktivieren, das Symbol

en	Panel Details
de	Details anzeigen

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
de	Panelverschiebung deaktivieren/aktivieren Kopiertexte aus dem Panel aktivieren

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
de	Panelverschiebung aktivieren/deaktivieren Kopieren von Text aus dem Panel deaktivieren

en	Show red/yellow/green square notifications
de	Rote/gelbe/grüne quadratische Benachrichtigungen anzeigen

en	Error reading new data
de	Fehler beim Lesen neuer Daten

en	Close
de	Schließen

en	Dashboard has been removed
de	Dashboard wurde entfernt

en	New Dashboard
de	Neues Dashboard

en	Dashboard has been added
de	Dashboard wurde hinzugefügt

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
de	Gezoomtes oder benutzerdefiniertes Zeitdiagramm kann nicht hinzugefügt werden, Änderung der Zeitspanne in Letzte halbe Stunde

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
de	Intropage-Panel-Bibliothek aus Panel-Bibliothek aktualisiert

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
de	Dashboard wurde hinzugefügt, bitte warten Sie einige Abfragezyklen auf Daten

en	Error - trying share non-shared dashboard
de	Fehler: Versuchen Sie, ein nicht freigegebenes Dashboard freizugeben

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
de	Das Panel enthält eine Renderfunktion, die jedoch nicht vorhanden ist.

en	The Panel does not have a render function.
de	Das Panel hat keine Renderfunktion.

en	Not Found
de	Nicht gefunden

en	Panel not found
de	Platte nicht gefunden

en	Details Function does not exist.
de	Details Funktion nicht vorhanden.

en	Panel Not Found
de	Panel nicht gefunden

en	[ Updates in %s ]
de	[ Aktualisierungen in %s ]

en	%s Sec
de	%s Sek

en	%s Seconds
de	%s Sekunden

en	%s Min

en	%s Minutes
de	%s Minuten

en	%s Hours
de	%s Stunden

en	%s Hrs
de	%s Std

en	%s Days
de	%s Tage

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
de	Keine Daten vorhanden. Entweder Update erzwingen oder auf den nächsten Cacti Polling-Zyklus warten.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
de	Keine Daten vorhanden. Dieses Panel lässt keine Zwangsaktualisierungen zu. Sie müssen warten, bis der Cacti's Poller die Überprüfung durchführt.

en	Disable panel
de	Bedienfeld deaktivieren

en	Reload Panel
de	Reload-Panel

en	Show Details
de	Details anzeigen

en	Loading data ...
de	Daten werden geladen ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
de	Keine Daten gefunden. Entweder auf die nächste Prüfung warten, oder verwenden Sie Force Reload, falls verfügbar.

en	Panels ...
de	Paneele ...

en	%s (no permission)
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
de	Hinzufügen zum Dashboard nicht möglich. Benutzerdefinierte Zeitspanne.

en	Remove from Dashboard
de	Vom Dashboard entfernen

en	Add to Dashboard
de	Zum Dashboard hinzufügen

en	Dashboard Names
de	Dashboard-Namen

en	Dashboard %s
de	Zum Dashboard hinzufügen

en	User Level Panel Update Frequencies
de	Panels auf Benutzerebene

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
de	Aktualisierungshäufigkeiten des Systempanels (alle autorisierten Benutzer)

en	Trend Update Frequencies
de	Aktualisierungshäufigkeit: %s

en	Intropage
de	Intropage-Panels

en	Normal User
de	Kunde / Urlauber

en	[edit: %s]
de	[ändern: %s]

en	System Level Panels
de	Bedienfelder auf Systemebene

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
de	Panels, die für Administratoren oder Hauptbenutzer geeignet sind und normalerweise nicht für allgemeine Benutzer gelten. Bei Panels geht es im Allgemeinen um die Gesamtsystemauslastung.

en	User Level Panels
de	Panels auf Benutzerebene

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
de	Bereiche, die für allgemeine Benutzer geeignet sind. Die Berechtigungen sind auf das beschränkt, was der aktuelle Benutzer anzeigen kann.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
de	Sie können Panels für Benutzer zulassen/verbieten

en	Red Status
de	Status

en	Yellow Status
de	Gelber Wecker

en	Green Status
de	Status

en	Display Settings
de	Anzeigeneinstellungen

en	Important things will be at the top
de	Wichtige Dinge werden an der Spitze stehen

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
de	Wenn angekreuzt, zeigt die Intropage zuerst wichtige Informationen (Fehler, Warnungen) an

en	Display more panels on a line
de	Fehler und Warnungen anzeigen

en	For wide screen
de	Für Breitbild

en	Automatically Uninstall Panels
de	Panels automatisch deinstallieren

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
de	Wenn ein Panel installiert ist und das erforderliche Plugin entfernt wird, wird das Panel automatisch ebenfalls deinstalliert

en	Automatic Page Refresh
de	Automatische Aktualisierung der Seite

en	How often
de	Wie oft

en	Automatically by poller
de	Automatisch durch Poller

en	Never
de	Niemals

en	Every Minute
de	Jede Minute

en	Every %d Minutes
de	Alle %d Minuten

en	Every Hour
de	Stündlich

en	Important period
de	Wichtiger Punkt

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
de	Von jetzt bis in die Vergangenheit. Wirkt sich auf die Zeilenfärbung aus, ältere Ereignisse werden nicht hervorgehoben, sondern nur angezeigt

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	15 minutes
de	15 Minuten

en	1 hour
de	1 Stunde

en	4 hours
de	4 Stunden

en	1 day
de	1 Tag

en	Number of panel lines
de	Anzahl der Kontrollen:

en	How many lines in panel
de	Wie viele Zeilen im Panel

en	%d lines
de	% d-Zeilen

en	Trend Timespan
de	Trends

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
de	Was sollte für Trenddiagramme die Standardzeitspanne für diese Diagramme sein?

en	Poller Timeout
de	Poller-Info

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
de	Die Zeit in Minuten, die der Intropage-Hintergrundpoller ausgeführt werden kann, bevor er von Cacti unterbrochen und beendet wird.

en	%d Minute

en	%d Minutes
de	%d Minuten

en	%d Hour
de	%d Stunde

en	Analyze Log - number of lines
de	Analyseprotokoll - Anzahl der Zeilen

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
de	Wie viele Protokollzeilen werden analysiert. Eine große Anzahl kann zu einem langsamen Seitenaufbau führen

en	How often analyze DB
de	Wie oft wird die DB analysiert?

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
de	Poller führt diese Aufgabe aus. Es könnte zu einem langen Pollerlauf führen.

en	Every Day
de	Täglich

en	Every Week
de	Wöchentlich

en	Every Month
de	Monatlich

en	Analyze DB - Level of db check
de	DB analysieren - Level der db-Prüfung

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
de	Quick - No Check rows for inforccert linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may causes slow page load!

en	Quick
de	Schnell

en	Fast
de	Schnell

en	Changed
de	Geändert

en	Medium
de	Mittel

en	Extended
de	Erweitert

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
de	NTP (Zeit-)Überprüfung - IP- oder DNS-Name des NTP-Servers

en	Insert IP or DNS name of NTP server
de	IP- oder DNS-Name des NTP-Servers eingeben

en	How often check NTP
de	Wie oft wird NTP überprüft?

en	DNS Check - Any DNS name
de	DNS-Prüfung - Ein beliebiger DNS-Name

en	Insert DNS name for test
de	IP- oder DNS-Name des NTP-Servers eingeben

en	How often check DNS
de	Wie oft wird NTP überprüft?

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
de	Admin-Informationsfenster über Wartungsaufgaben, heruntergefahrene Geräte, ....

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
de	Wenn das Feld nicht leer ist, wird es oben angezeigt. Du kannst html-Tags (b, i, ....) verwenden.

en	Upcoming Maint Schedule warning days
de	Bevorstehende Wartungszeitplan-Warntage

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
de	Wie viele Tage vor einem geplanten Wartungsplan sollte eine Warnung angezeigt werden?

en	Never warn
de	Noch nicht gelaufen

en	When maintenance starts
de	Wenn die Wartung beginnt

en	%d Day Before
de	%d Tag zuvor

en	%d Days Before
de	%d Tage zuvor

en	Network stats in
de	Netzwerkstatistiken in

en	bytes or bits
de	Bytes oder Bits

en	Bytes

en	Bits

en	Alarm Settings
de	Alarm Einstellungen

en	Alarm DB check Aborted Clients
de	Alarm-DB-Prüfung abgebrochene Clients

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
de	Wenn dieses Ereignis eingetreten ist, lösen Sie die ausgewählte Statusfarbe "Normal", "Warnung" oder "Warnung" aus.

en	Alarm Host with the same Description
de	Geräte mit der gleichen Beschreibung: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
de	Verwaiste Datenquellen: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
de	Alarm nicht leerer Poller-Ausgang

en	Alarm Bad indexes Data Source
de	Datenquelle für Alarm Bad-Indizes

en	Alarm Threshold logonly action
de	Nur-Anmeldeaktion für Alarmschwellenwert

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
de	Alarm, wenn die bulk_walk_size des Geräts nicht optimiert ist

en	Alarm Devices with the same IP/port
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
de	Geräte in mehr als einem Baum: %s

en	Alarm Device without a Tree
de	Geräte in mehr als einem Baum: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
de	Hosts mit standardmäßiger öffentlich-privater Community: %s

en	Alarm Device without Monitoring
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Alarm Device without Graph
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
de	Erlauben Sie dem Panel Top 5 die schlechteste Pollingzeit

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
de	Abrufzeiten, die über diesen Schwellenwerten liegen, lösen eine Warn- oder Warnungsstatusfarbe aus.

en	5s / 10s Yellow / Red
de	5s / 10s Gelb / Rot

en	10s / 20s Yellow / Red
de	40er/20er rot/gelb

en	20s / 40s Yellow / Red
de	20er/10er rot/gelb

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
de	Alarmverhältnis Rot/Gelb ausgefallen/Alle

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
de	Das Verhältnis von fehlgeschlagenen Verfügbarkeitsprüfungen zu erfolgreichen Prüfungen, die als Warn- oder Warnungsstatusfarbe ausgelöst werden.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
de	0,1/0,2 rot/gelb

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
de	0.2 / 0.4 Gelb / Rot

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
de	0.5 / 0.5++ Gelb / Rot

en	Alarm Red/Yellow Ping
de	Alarm rot/gelb Ping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
de	Eine Ping-Latenz oberhalb dieser Werte löst eine Warnung oder eine Warnungsstatusfarbe aus.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
de	10ms / 20ms Gelb / Rot

en	20ms / 50ms Yellow / Red
de	20ms / 50ms Gelb / Rot

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
de	100/200+ms rot/gelb

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
de	Top5 schlechteste Verfügbarkeit

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
de	Eine Verfügbarkeit unterhalb dieser Stufen löst entweder eine gelbe oder eine rote Statusfarbe aus.

en	Yellow / Red
de	Gelb / Rot

en	Alerts
de	Benachrichtigungen

en	Panels that provide alerting.
de	Bereiche, die Warnungen bereitstellen.

en	Host alerts
de	Zielsystemname

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
de	Host-Benachrichtigungen (Up/Down/Recovering) in den letzten 30 Minuten

en	Date
de	Datum

en	Host
de	Zielsystem

en	State
de	Bundesland

en	More records, use detail window
de	Weitere Datensätze, Detailfenster verwenden

en	Waiting for data
de	Warten auf Daten

en	You don't have permissions to any hosts
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Analysis Panels
de	Panels aktivieren/deaktivieren

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
de	Panels, die das aktuelle Verhalten von Cacti und seinen Plugins analysieren.

en	Analyze Logins
de	Erlaubt Panel Analayse Logins

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
de	Analysieren Sie die letzten Cacti-Anmeldungen auf Trends und Fehler.

en	Analyze Logs
de	Kakteenprotokoll analysieren

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
de	Suchen Sie in der Protokolldatei von Cacti nach häufigen Fehlern, die Anlass zur Sorge geben sollten.

en	Database Checks
de	Datenbankprüfung

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
de	Analysieren Sie die MySQL/MariaDB-Datenbank auf häufige Fehler. Beachten Sie, dass dieser Vorgang auf sehr großen Systemen lange dauern kann.

en	Analyze Cacti Objects
de	Kakteenprotokoll analysieren

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
de	Analysieren Sie Bäume, Graphen, Hosts, ...

en	Analyze DS stats
de	Erlaubt Panel Analysedatenbank

en	Analyze data source stats
de	Erlaubt Panel Analysedatenbank

en	Username
de	Benutzername

en	IP Address
de	IP Adresse

en	Status

en	Failed
de	Fehlerhaft

en	Success - Login
de	Erfolg - Einloggen

en	Success - Token
de	Erfolg - Token

en	Total Failed Logins: %s
de	Fehlgeschlagene Anmeldungen

en	None
de	Nichts

en	Active Users in Last Hour:
de	Aktive Benutzer in der letzten Stunde:

en	Log file not accessible or empty
de	Protokolldatei nicht zugänglich oder leer

en	Analyze last %s log lines:
de	Fehlgeschlagene Anmeldungen

en	Errors:
de	Fehler

en	Warnings:
de	Warnungen

en	Log Size: Larger than 2GB
de	datei ist größer als 2GB

en	Log Size: OK
de	Protokollgröße OK

en	Log Size: Quite Large
de	Die Log-Größe ist ziemlich groß

en	Log Size:
de	Größen Protokoll

en	Last log lines:
de	Die letzten 10 Anmeldungen

en	Skipping DB tables checks. Database too large
de	Überspringen von DB-Tabellenprüfungen. Datenbank zu groß

en	Table %s status %s
de	Tabelle %s Status %s

en	DB: Problems
de	DB-Problem

en	DB: OK

en	Max connection reached: %s / %s
de	Maximal erreichte Verbindung: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
de	Sie können die maximale Verbindung über Befehlszeilentools oder dauerhaft in der Konfigurationsdatei erhöhen

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
de	Verbindungsfehler - versuchen Sie, den SQL-Dienst neu zu starten.

en	Aborted clients/connects: %s
de	Abgebrochene Clients/Verbindungen: %s - Protokolle prüfen.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
de	Abgebrochene Clients/Verbindungen - Führen Sie 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' oder ' log_error_verbosity = 1;' aus. (abhängig von Ihrer MySQL/MariaDB-Version) aus der mysql-CLI und setzen Sie in server.cnf auf stummgeschaltet.

en	Connection errors: %s
de	Verbindungsfehler: %s

en	Damaged tables: %s
de	Beschädigte Tabellen: %s

en	You should run check and repair table commands
de	Sie sollten die Befehle zum Prüfen und Reparieren von Tabellen ausführen

en	Memory tables: %s
de	Speichertabellen: %s

en	All tables: %s
de	Alle Tabellen: %s

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	Devices with the same IP and port: %s
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
de	Nicht optimierte Geräte für die Bulk-Walk-Größe: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
de	Bitte beachten Sie den Geräteparameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". Sie können die Leistung Ihres Pollers verbessern

en	Reindex last run
de	Letzten Lauf neu indizieren

en	RRD Checker last run
de	RRD Checker letzter Lauf

en	RRD Cleaner last run
de	RRD Cleaner letzter Lauf

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
de	Es wird empfohlen, dieses Tool zumindest gelegentlich auszuführen

en	%s: not run yet
de	%s: noch nicht ausgeführt

en	Orphaned Data Sources: %s
de	Verwaiste Datenquellen: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
de	Datenquelle - schlechte Indizes: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
de	Thold-Logonly-Alarm/Warnung: %s

en	Devices with the same description: %s
de	Geräte mit der gleichen Beschreibung: %s

en	Devices in more than one tree: %s
de	Geräte in mehr als einem Baum: %s

en	Devices without graphs: %s
de	Hosts ohne Graphen: %s

en	Devices without tree: %s
de	Hosts ohne Baum: %s

en	Devices with default public/private community: %s
de	Hosts mit standardmäßiger öffentlich-privater Community: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
de	Plugin Monitor - Nicht überwachte Hosts: %s

en	Found %s problems
de	%s Probleme gefunden

en	Everything OK
de	Alles in Ordnung

en	DS stats:
de	DS-Statistiken:

en	Panel needs DS stats enabled.
de	Für das Panel müssen DS-Statistiken aktiviert sein.

en	DS all records
de	DS alle Datensätze

en	DS null records
de	DS-NULL-Datensätze

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
de	Kakteenprotokolldetails analysieren [ Warnungen/Fehler ]

en	Errors
de	Fehler

en	Warnings
de	Warnungen

en	WARNING: File is Larger than 2GB
de	datei ist größer als 2GB

en	Log Size
de	Größen Protokoll

en	Analyze Logins Detail
de	Analyseprotokoll - Anzahl der Zeilen

en	User
de	Benutzer

en	Result
de	Ergebnis

en	Active Users in Last 2 Hours:
de	Aktive Benutzer in den letzten 2 Stunden:

en	No Active Users
de	Aktive Benutzer

en	View Full User Log
de	Vollständiges Benutzerprotokoll anzeigen

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
de	Baum/Host/Grafik analysieren

en	Devices with the same IP and port - %s
de	Geräte mit der gleichen IP und dem gleichen Port %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
de	Nicht optimierte Geräte mit Bulk-Walk-Größe – %s

en	Data maintenance
de	Wenn die Wartung beginnt

en	Orphaned Data Sources - %s
de	Verwaiste Datenquellen %s

en	Datasources with bad indexes - %s
de	Datenquelle - schlechte Indizes %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
de	Thold-Logonly-Alarm/Warnung - %s:

en	Devices with the same description - %s
de	Geräte mit der gleichen Beschreibung %s

en	Devices in more than one tree - %s
de	Geräte in mehr als einem Baum %s

en	Devices without Graphs - %s
de	Hosts ohne Graphen %s

en	Devices without tree - %s
de	Hosts ohne Baum %s

en	Devices with default public/private community - %s
de	Hosts mit standardmäßiger öffentlich-privater Community %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
de	Plugin Monitor - Nicht überwachte Hosts %s %s

en	The busiest
de	Die geschäftigsten

en	Panels that finds the busiest hosts.
de	Panels, die die meistbeschäftigten Hosts finden.

en	Busiest CPU
de	Ausgelastete CPU

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Busiest ucd/net - Load
de	Ausgelastetes ucd/net - Last

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
de	Geräte mit der gleichen Beschreibung: %s

en	Busiest Hard Drive Space
de	Ausgelasteter Festplattenspeicher

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
de	Geräte mit dem höchsten belegten Festplattenspeicher (Host-MIB)

en	Busiest uptime
de	Höchste Betriebszeit

en	Devices with the highest uptime
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Busiest Interface in/out traffic
de	Ausgelasteter Schnittstellen-in/-ausgehender Datenverkehr

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Busiest Interface error
de	Fehler "Ausgelastete Schnittstelle"

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
de	Geräte mit den höchsten Fehlern/Verwerfungen (Schnittstelle)

en	Busiest Interface utilization
de	Am stärksten ausgelastete Schnittstellenauslastung

en	Ports with the highest interface utilization
de	Ports mit der höchsten Schnittstellenauslastung

en	Please enable and configure DS stats
de	Bitte aktivieren und konfigurieren Sie DS stats

en	Ask admin to enable DS stats
de	Bitten Sie den Administrator, DS-Statistiken zu aktivieren

en	Average
de	Durchschnittlich

en	Peak
de	Gipfel

en	Average of all allowed DS
de	Durchschnitt aller zulässigen DS

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
de	Sie warten auf Daten, oder Sie haben keine Berechtigung für ein Gerät mit dieser Vorlage.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Uptime
de	Laufzeit

en	Average of all allowed hosts
de	Durchschnitt aller erlaubten Gastgeber

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Direction
de	Richtung

en	Time interval last 5 minutes
de	Zeitintervall dauert 5 Minuten

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
de	Auslastung der 30 Host-MIB-CPU-Auslastung (letzte Stunde)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
de	Installieren Sie das TopX-Plugin für mehr DS-Statistiken

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
de	Ausgelastetes 30 ucd/netto Last (letzte Stunde)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
de	Ausgelasteter 30-Host-MIB-Festplattenspeicher (letzte Stunde)

en	Busiest traffic (in+out)
de	Am stärksten frequentierter Verkehr (ein+ausgehend)

en	Busiest interface utilization
de	Höchste Auslastung der Schnittstelle

en	Graphical Panels
de	Intropage-Panels

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
de	Panels, die Informationen über Cacti und seine Plugins auf grafische Weise bereitstellen.

en	Data Sources
de	Datenquellen

en	Graph of Data Sources
de	Erlauben des Panels Diagrammdatenquelle

en	Device Templates
de	Zielsystem Schablonen

en	Graph of Device Templates
de	Zielsystem Schablonen

en	Devices by Status
de	Zielsystem Schablonen

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
de	Diagramm der Geräte nach Status (oben, unten, ...)

en	Datasources:
de	Datenquellen

en	Device Templates:
de	Zielsystem Schablonen

en	Devices:
de	Zielsysteme

en	Down
de	Runter

en	Recovering
de	Wiederherstellend

en	Data Type
de	Datentyp

en	Total
de	Gesamt

en	No untemplated datasources found
de	Keine nicht vordefinierten Datenquellen gefunden

en	Devices
de	Zielsysteme

en	Device Count
de	Max. Geräteausfall

en	All
de	Alle

en	Up
de	Hoch

en	Template Name

en	Total Devices
de	Zielsysteme

en	No device templates found
de	Keine Gerätevorlagen gefunden

en	MacTrack Panels
de	Mactrack-Sites

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
de	Panels, die Informationen über die MacTrack-Plug-ins von Cacti bereitstellen.

en	MacTrack Plugin
de	Panel MacTrack Plugin zulassen

en	Various MacTrack collection and site statistics.
de	Verschiedene MacTrack-Sammlungs- und Website-Statistiken.

en	MacTrack Sites
de	Mactrack-Sites

en	Various MacTrack Site statistics.
de	Verschiedene MacTrack-Site-Statistiken.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
de	Mactrack Plugin nicht installiert / lauffähig

en	All: %s
de	Alle: %s

en	Up: %s
de	Nach oben: %s

en	Down: %s
de	Unten: %s

en	Error: %s
de	Fehler: %s

en	Unknown: %s
de	Unbekannt: %s

en	Disabled: %s
de	Deaktiviert: %s

en	MacTrack
de	Actrack

en	Error
de	Fehler

en	Unknown
de	Unbekannt

en	You don't have plugin permission
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Site
de	Standort

en	IPs
de	IP-Adressen

en	Ports

en	Ports up
de	Ports hoch

en	MACs

en	Device Errors
de	Gerätefehler

en	No mactrack sites found
de	Keine mactrack Seiten gefunden

en	Miscellaneous Panels
de	Verschiedene Tafeln

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
de	Panels, die allgemeine, nicht kategorisierte Daten über Kakteen enthalten.

en	NTP/DNS Status
de	NTP Status

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
de	Überprüfung Ihrer Cacti-Systemuhr auf Abweichung von einer bekannten Basislinie.

en	Maint Plugin Details
de	Details anzeigen

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
de	Wartungs-Plugin-Details zu anstehenden Zeitplänen

en	Webseer Details
de	Details anzeigen

en	Plugin webseer URL Service Check Details
de	Plugin Webseer URL Service Check Details

en	Servcheck plugin Details
de	Webseer-Plugin - Details

en	Plugin ServCheck Details
de	Plugin Webseer URL Service Check Details

en	No NTP server configured
de	Kein NTP-Server konfiguriert

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
de	Kein NTP-Server konfiguriert

en	Failed to get NTP time from %s
de	NTP-Zeit konnte nicht abgerufen werden FROM $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
de	Bitte überprüfen Sie die Zeit, da sie um mehr abweicht

en	than %s seconds from NTP server %s.
de	als %s Sekunden vom NTP-Server %s.

en	Localtime is equal to NTP server
de	Localtime ist gleich NTP-Server

en	Unable to contact the NTP server indicated.
de	Der angegebene NTP-Server kann nicht kontaktiert werden.Bitte überprüfen Sie Ihre Konfiguration

en	Please check your configuration.
de	Bitte überprüfen Sie Ihre Konfiguration.

en	No DNS hostname configured
de	Kein NTP-Server konfiguriert

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
de	Kein NTP-Server konfiguriert

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
de	DNS-Hostname (%s) wird in Ordnung aufgelöst.

en	DNS resolv time: %s ms
de	DNS-Auflösungszeit: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
de	Die Auflösung des DNS-Hostnamens (%s) ist fehlgeschlagen.

en	Maint plugin is not installed/enabled
de	Mactrack Plugin nicht installiert / lauffähig

en	Plugin Webseer isn't installed or started
de	Plugin Thold ist nicht installiert oder gestartet

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
de	Webseer-Plugin wird nicht mehr unterstützt, verwenden Sie stattdessen das Plugin servcheck

en	Number of checks (all/disabled):
de	Anzahl der Kontrollen:

en	Status (up/down):
de	Wirte unten

en	Last log messages
de	Letzte Protokollmeldungen

en	URL

en	HTTP code
de	HTTP-Code

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
de	Webseer-Plugin - Details

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
de	Plugin Thold ist nicht installiert oder gestartet

en	Status (ok/error):
de	Wirte unten

en	Last log records
de	Letzte Protokolldatensätze

en	Test

en	Type
de	Typ

en	Servcheck Plugin - Details
de	Webseer-Plugin - Details

en	Poller Panels
de	Erlaubt Panel Poller Statistiken

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
de	Panels, die Informationen über den Umfrageprozess von Cacti bereitstellen.

en	Poller Information
de	Poller Informationen

en	Various information about your Cacti poller.
de	Verschiedene Informationen über Ihren Cacti Poller.

en	Poller Statistics
de	Erlaubt Panel Poller Statistiken

en	Various Cacti poller statistics.
de	Verschiedene Cacti-Poller-Statistiken.

en	Poller Output Items
de	Poller Output Items: %s

en	ID

en	Name

en	Total Time
de	Zeitaufwand gesamt

en	New/Idle
de	Neu/Leer

en	Running
de	Läuft

en	Idle
de	Leerlauf

en	Unkn/down
de	Unbekannt/unten

en	%s Secs
de	%s Sek

en	(ok)

en	(all)
de	(alle)

en	ID:

en	Seconds
de	Sekunden

en	Poller Details
de	Erlaubt Panel Poller Statistiken

en	Average Time
de	Durchschnittliche Zeit

en	Max Time
de	Maximale Zeit

en	Poller output items
de	Poller-Ausgangspositionen %s:

en	Items
de	Elemente

en	Syslog Panels
de	Reload-Panel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
de	Panels, die Informationen über die Verarbeitung von Syslog-Nachrichten von Cacti bereitstellen.

en	Syslog Details
de	Details anzeigen

en	Various Syslog Plugin statistics.
de	Verschiedene Syslog-Plugin-Statistiken.

en	Incoming
de	Eingehend

en	Stored
de	Gespeichert

en	Messages
de	Nachrichten

en	Syslog plugin not installed/running
de	Das alte Plugin wurde nicht installiert und läuft nicht

en	System Panels
de	Intropage-Panels

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
de	Panels, die Informationen über die Systemleistung von Cacti liefern.

en	Information

en	Various system information about the Cacti system itself.
de	Verschiedene Systeminformationen über das Cacti-System selbst.

en	Administrative Alerts
de	Administrative Warnungen

en	Extra admin notify panel for all users
de	Zusätzliches Admin-Benachrichtigungsfeld für alle Benutzer

en	Boost Statistics
de	Boost-Statistik

en	Information about Cacti's performance boost process.
de	Informationen zum Leistungssteigerungsprozess von Cacti.

en	24 Hour Extremes
de	24 Stunden extrem

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
de	Tabelle mit 24 Stunden Polling Extremes (längster Poller-Lauf, ausgefallene Hosts)

en	CPU Utilization
de	CPU-Auslastung

en	CPU utilization Graph (only Linux).
de	CPU-Auslastung

en	CPU Load:
de	CPU-Last

en	This function is not implemented on Windows platforms
de	Diese Funktion ist auf Windows-Plattformen nicht implementiert

en	Avg CPU
de	Durchschnittliche CPU

en	Max CPU
de	Max. CPU

en	Cacti Version:
de	Cacti Version

en	Poller Type:
de	Pollertyp

en	Spine
de	Wirbelsäule

en	Spine version:
de	Wirbelsäulenversion

en	You are using incorrect spine version!
de	Du verwendest eine falsche Wirbelsäulenversion!

en	Poller Type:
de	Pollertyp

en	Running on:
de	Ich laufe weiter

en	Overrun Warning
de	Überlauf-Warnung

en	Timed Out
de	Zeitlimit überschritten

en	Other
de	Sonstige

en	Never Run
de	Noch nicht gelaufen

en	Boost Status is: %s
de	Boost-Statistik

en	Processes/Frequency: %s / %s
de	Prozesse/Häufigkeit: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
de	Ausstehende Boost-Rekorde: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
de	Nächste Startzeit: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
de	Archivierte Boost-Datensätze: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
de	Aktuelle Boost-Tabelle(n) Größe: %s

en	Avg Bytes/Record: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
de	Letzte Laufdauer: %s

en	Poller Run
de	Poller-Info

en	Down Hosts
de	Hosts

en	Triggered
de	Getriggert

en	Poller out. itms
de	Poller-Ausgangspositionen %s:

en	48 Hour Extreme Polling
de	24 Stunden extrem

en	Long Running Poller
de	Langzeit-Poller

en	Max Device Down
de	Max. Geräteausfall

en	Max Thold Triggered
de	Tholds ausgelöst

en	Poller Output Item
de	Poller Output Items: %s

en	Failed Polls
de	Fehlgeschlagene Anmeldungen

en	Threshold Panels
de	Schwellenwerte

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
de	Panels, die Informationen über das Cacti Thresholding Plugin bereitstellen.

en	Last Threshold Events
de	Schwellenwerte

en	Threshold Plugin Latest Events
de	Schwellenwerte

en	Threshold
de	Schwellwert

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
de	Threshold Plugin Graph (alle, ausgelöst, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
de	Plugin Thold ist nicht installiert oder gestartet

en	Without events yet
de	Noch ohne Ereignisse

en	Thresholds:
de	Schwellenwerte

en	Thold plugin not installed/running
de	Das alte Plugin wurde nicht installiert und läuft nicht

en	Trigerred
de	Getriggert

en	Breached
de	Verstoßen

en	Threshold Details
de	Schwellenwerte

en	Thresholds
de	Schwellenwerte

en	Breached:
de	Verstoßen

en	Triggered:
de	Getriggert

en	You don't have permission to Thresholds
de	Sie haben keine Berechtigung

en	Description
de	Beschreibung

en	Top/Bottom 5 Panels
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
de	Panels, die Informationen zu Trendinformationen über die Cacti-Datenerfassung bereitstellen.

en	Bottom Ping
de	Unterer Ping

en	Devices with the worst ping response
de	Geräte mit der gleichen Beschreibung: %s

en	Bottom Availability
de	Verfügbarkeit

en	Devices with the worst availability/reachability
de	Top5 schlechteste Verfügbarkeit

en	Bottom Polling Time
de	Abfragezeit

en	Devices with the worst polling time
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Bottom Polling Ratio
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Devices with the worst polling ratio
de	Geräte mit gleicher IP und gleichem Port: %s

en	Current
de	Aktuell

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Availability/Reachability
de	Verfügbarkeits-/Erreichbarkeits-Optionen

en	Polling Time
de	Abfragezeit

en	Ratio
de	Verhältnis

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
de	Top5 schlechteste Verfügbarkeit

en	Availability
de	Verfügbarkeit

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
de	Top5 schlechteste Pollingzeit

en	Intropage Viewer
de	Intropage-Panels

en	Intropage Administration
de	Optionen für die Intro-Seite

en	System Administration
de	Systemverwaltung

en	Timespan Last 1 Hour
de	Aktive Benutzer in den letzten 2 Stunden:

en	Timespan Last %d Hours
de	Aktive Benutzer in den letzten 2 Stunden:

en	Timespan Last 1 Day
de	Zeitspanne Letzter 1 Tag

en	%d Seconds
de	%d Sekunden

en	%d Hours
de	%d Stunden

en	%d Day
de	%d Tag