en	Intropage - Permission Denied
bg	Intropage - отказано разрешение

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
bg	Можете да деактивирате редовете по-горе в Настройки -> Общи -> Скриване на таблото за управление на Какту и да използвате цялата страница за Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
bg	Деактивиране на преместването на панела / активиране на копирането на текст от панела

en	Actions ...
bg	Действия

en	Add New Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Remove current dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	Number of lines - %d
bg	Брой проверки:

en	Refresh Now
bg	Обнови сега

en	Refresh Disabled
bg	Autorefresh Disabled

en	Refresh by Poller
bg	Autorefresh Disabled

en	Refresh Every 1 Minute
bg	Автоматично опресняване 1 минута

en	Refresh Every 5 Minutes
bg	Автоматично опресняване на 5 минути

en	Refresh Every Hour
bg	Всеки час

en	Sort by Severity
bg	Сортиране по приоритет на панела

en	Sort by User Preference
bg	Сортиране по потребителски предпочитания

en	Reload Panel Definitions
bg	Презареждане на панела

en	Set Intropage as Default Login Page
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	Set graph as Default Login Page
bg	Задайте графиката като страница по подразбиране

en	Display Intropage in Console
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	Display Intropage in Tab as Default Page
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	More panels on a line
bg	Позволете панел Топ 5 Ping

en	Share this dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Use shared dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	No shared dashboards
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Welcome to Intropage!
bg	Интропажни панели

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
bg	Можете да добавите панели за управление по два начина:

en	Customization:
bg	Използване на процесора

en	Panel Details
bg	Покажи детайли

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
bg	Деактивиране на преместването на панела / Активиране на копирането на текст от панела

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
bg	Активиране на преместването на панела / Деактивиране на копирането на текст от панела

en	Error reading new data
bg	Грешка при четене на нови данни

en	Dashboard has been removed
bg	Таблото за управление е премахнато

en	New Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Dashboard has been added
bg	Таблото за управление е добавено

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
bg	Не може да се добави увеличена или персонализирана графика с времеви интервал, променяйки времевия период на Последен половин час

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
bg	Панелът включва функция за изобразяване, но тя не съществува.

en	The Panel does not have a render function.
bg	Панелът няма функция за изобразяване.

en	Panel not found
bg	Панелът не е намерен

en	Details Function does not exist.
bg	Подробности Функцията не съществува.

en	Panel Not Found
bg	Панелът не е намерен

en	[ Updates in %s ]
bg	[ Актуализации в %s ]

en	%s Sec
bg	%s сек

en	%s Seconds
bg	%s секунди

en	%s Min
bg	Всеки% d минути

en	%s Minutes
bg	Всеки% d минути

en	%s Hours
bg	%s часа

en	%s Hrs
bg	%s ч

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
bg	Няма налични данни. Или принудително актуализиране, или изчакайте следващия цикъл на анкетиране на кактуси.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
bg	Няма данни. Този панел не позволява принудителни актуализации. Ще трябва да изчакате до Ccti's Poller, за да извърши проверката.

en	Disable panel
bg	Деактивиране на панела

en	Reload Panel
bg	Презареждане на панела

en	Loading data ...
bg	Данните се зареждат...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
bg	Няма намерени данни. Или изчакайте следващата проверка, или използвайте Принудително презареждане, ако е налично.

en	Panels ...
bg	панели...

en	%s (no permission)
bg	Нямате разрешение

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
bg	Не може да се добави към таблото за управление. Персонализиран период от време.

en	Remove from Dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	Add to Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Dashboard Names
bg	Имена на таблото за управление

en	Dashboard %s
bg	Добавяне към таблото за управление

en	User Level Panel Update Frequencies
bg	Панели на потребителско ниво

en	Trend Update Frequencies
bg	Честота на актуализиране: %s

en	Intropage
bg	Интропажни панели

en	System Level Panels
bg	Панели на системно ниво

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
bg	Панели, които са подходящи за достъп от администратори или опитни потребители и обикновено не са приложими за обикновени потребители. Панелите обикновено се отнасят за цялостното използване на системата.

en	User Level Panels
bg	Панели на потребителско ниво

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
bg	Панели, които са подходящи за достъп на обикновените потребители. Разрешенията са ограничени до това, което текущият потребител може да види.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
bg	Можете да разрешите/забраните панели за потребител

en	Red Status
bg	Статус

en	Yellow Status
bg	Жълта аларма

en	Green Status
bg	Статус

en	Important things will be at the top
bg	Важните неща ще бъдат на върха

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
bg	Ако е избрано, Intropage показва важни (грешки, предупреждения) информация

en	Display more panels on a line
bg	Показване на грешки и предупреждения

en	Automatically Uninstall Panels
bg	Автоматично деинсталиране на панели

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
bg	Ако панелът е инсталиран и необходимият плъгин е премахнат, автоматично деинсталирайте и панела

en	Automatic Page Refresh
bg	Страница за автоматично опресняване

en	How often
bg	Колко често

en	Automatically by poller
bg	Автоматично чрез анкета

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	15 minutes
bg	Всеки% d минути

en	4 hours
bg	4 часа

en	Number of panel lines
bg	Брой проверки:

en	Trend Timespan
bg	тенденции

en	Poller Timeout
bg	Инфо за полъри

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
bg	Времето, в минути, през което фоновият полер на Intropage може да работи, преди да бъде прекъснат и убит от Кактуси.

en	Analyze Log - number of lines
bg	Анализирайте дневника - брой линии

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
bg	Колко реда от дневника ще бъдат анализирани. Голямото число може да причини бавно зареждане на страницата

en	How often analyze DB
bg	Колко често се анализира DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
bg	Poller изпълнява тази задача. Това би могло да причини дълъг полетов ход.

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every Month
bg	Всеки месец

en	Analyze DB - Level of db check
bg	Анализирайте БД - Ниво на проверка на ДБ

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
bg	Бързо - Не проверявайте редовете за връзка с информация Бързо - проверявайте само неправилно затворените таблици Променени - таблиците за проверка са променени от последната проверка Средно - със сканиране на редове Разширено - пълни редове и ключове Средна и удължена може да доведе до бавно зареждане на страницата!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
bg	NTP (time) проверка - IP или DNS име на NTP сървъра

en	Insert IP or DNS name of NTP server
bg	Вмъкнете IP или DNS име на NTP сървър

en	How often check NTP
bg	Колко често проверявайте NTP

en	Insert DNS name for test
bg	Вмъкнете IP или DNS име на NTP сървър

en	How often check DNS
bg	Колко често проверявайте NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
bg	Административен информационен панел за задачи по поддръжката, устройства надолу, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
bg	Ако не е празен, панелът ще се покаже отгоре. Можете да използвате html тагове (b, i, ...).

en	Never warn
bg	Никога не бягай

en	When maintenance starts
bg	Когато започва поддръжката

en	%d Day Before
bg	% d Ден преди

en	%d Days Before
bg	% d дни преди

en	Alarm Settings
bg	Настройки на дисплея

en	Alarm DB check Aborted Clients
bg	Проверка на алармен DB прекъснати клиенти

en	Alarm Host with the same Description
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
bg	Източници на данни: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
bg	Алармен изход за непразен полер

en	Alarm Bad indexes Data Source
bg	Аларма Лош източник на данни за индекси

en	Alarm Threshold logonly action
bg	Аларма Thershold действие само при влизане

en	Alarm Devices with the same IP/port
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Alarm Device without a Tree
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност: %s

en	Alarm Device without Monitoring
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Device without Graph
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
bg	Позволете на панела Топ 5 най-лошото време за анкетиране

en	10s / 20s Yellow / Red
bg	40s/20s червено/жълто

en	20s / 40s Yellow / Red
bg	20s/10s червено/жълто

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
bg	Алармата червено/жълто неуспешно/всички съотношение

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
bg	0,1/0,2 червено/жълто

en	Alarm Red/Yellow Ping
bg	Червен/жълт пинг на алармата

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
bg	100/200+ms червено/жълто

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Host alerts
bg	Име на хост

en	Waiting for data
bg	Чакащи данни

en	You don't have permissions to any hosts
bg	Нямате разрешение

en	Analysis Panels
bg	Активиране / деактивиране на панелите

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
bg	Панели, които анализират текущото поведение на Cacti и неговите плъгини.

en	Analyze Logins
bg	Позволете панела Анализиране на вход

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
bg	Анализирайте последните няколко влизания в Cacti за тенденции и грешки.

en	Analyze Logs
bg	Анализирайте кактусовия дневник

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
bg	Потърсете често срещани грешки в регистрационния файл на Cacti, които трябва да са причина за безпокойство.

en	Database Checks
bg	Проверка на базата данни

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
bg	Анализирайте базата данни MySQL/MariaDB за често срещани грешки. Имайте предвид, че този процес може да отнеме много време на много големи системи.

en	Analyze Cacti Objects
bg	Анализирайте кактусовия дневник

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
bg	Анализирайте дървета, графики, хостове, ...

en	Analyze DS stats
bg	Разрешаване на панел Analayse Database

en	Analyze data source stats
bg	Разрешаване на панел Analayse Database

en	Success - Login
bg	Успех - Вход

en	Success - Token
bg	Успех - Токен

en	Total Failed Logins: %s
bg	Неуспешно влизане

en	Active Users in Last Hour:
bg	Активни потребители през последния час:

en	Log file not accessible or empty
bg	Регистрационният файл не е достъпен или празен

en	Analyze last %s log lines:
bg	Неуспешно влизане

en	Warnings:
bg	Предупреждения

en	Log Size: Larger than 2GB
bg	файлът е по-голям от 2 GB

en	Log Size: OK
bg	Размер на регистъра ОК

en	Log Size: Quite Large
bg	Размерът на дневника е доста голям

en	Log Size:
bg	Размер на регистъра

en	Last log lines:
bg	Последните 10 влизания

en	Table %s status %s
bg	Състояние на таблица %s %s

en	DB: Problems
bg	DB проблем

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
bg	Грешки при свързване - опитайте да рестартирате SQL услугата.

en	Aborted clients/connects: %s
bg	Прекъснати клиенти/свързване: %s - проверка на регистрационните файлове.

en	Connection errors: %s
bg	Грешки при свързване: %s

en	Damaged tables: %s
bg	Повредени таблици: %s

en	Memory tables: %s
bg	Таблици с памет: %s

en	All tables: %s
bg	Всички таблици: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
bg	Източници на данни: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
bg	Източник на данни - лоши индекси: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
bg	Задръжте сигнал/предупреждение само при влизане: %s

en	Devices with the same description: %s
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Devices in more than one tree: %s
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Devices without graphs: %s
bg	Хостове без графики: %s

en	Devices without tree: %s
bg	Хостове без дърво: %s

en	Devices with default public/private community: %s
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
bg	Монитор на Plugin - хостове без мониторинг: %s

en	Found %s problems
bg	Намерени са %s проблеми

en	Everything OK
bg	Всичко е наред

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
bg	Анализирайте подробности за дневника на кактусите [Предупреждения/Грешки]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
bg	файлът е по-голям от 2 GB

en	Log Size
bg	Размер на регистъра

en	Analyze Logins Detail
bg	Анализирайте дневника - брой линии

en	Active Users in Last 2 Hours:
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	No Active Users
bg	Няма активни потребители

en	View Full User Log
bg	Вижте пълния потребителски дневник

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
bg	Анализирайте дърво / хост / графика

en	Devices with the same IP and port - %s
bg	Устройства със същия IP адрес и порт %s

en	Data maintenance
bg	Когато започва поддръжката

en	Orphaned Data Sources - %s
bg	Източници на данни за %s

en	Datasources with bad indexes - %s
bg	Източник на данни - лоши индекси %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
bg	Задръжте сигнал/предупреждение само при влизане - %s:

en	Devices with the same description - %s
bg	Устройства със същото описание %s

en	Devices in more than one tree - %s
bg	Устройства в повече от едно дърво %s

en	Devices without Graphs - %s
bg	Хостове без графики %s

en	Devices without tree - %s
bg	Хостове без дърво %s

en	Devices with default public/private community - %s
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
bg	Монитор на Plugin - Хоствания без наблюдение %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Devices with the highest uptime
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
bg	Нямате разрешение

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
bg	Нямате разрешение

en	Graphical Panels
bg	Интропажни панели

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
bg	Панели, които предоставят информация за Cacti и техните плъгини по графичен начин.

en	Graph of Data Sources
bg	Разрешаване на панел Графични данни

en	Device Templates
bg	Шаблони за устройства

en	Graph of Device Templates
bg	Шаблони за устройства

en	Devices by Status
bg	Шаблони за устройства

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
bg	Графика на устройствата по статус (нагоре, надолу,...)

en	Datasources:
bg	Източници на данни:

en	Device Templates:
bg	Шаблони за устройства

en	Devices:
bg	Устройства

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	No untemplated datasources found
bg	Не са намерени неопростени източници на данни

en	Device Count
bg	Макс. устройство надолу

en	Total Devices
bg	Устройства

en	No device templates found
bg	Не са намерени шаблони на устройства

en	MacTrack Panels
bg	Mactrack сайтове

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
bg	Панели, които предоставят информация за плъгините MacTrack на Cacti.

en	MacTrack Plugin
bg	Разрешаване на панел MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
bg	Различни статистически данни за събиране на MacTrack и сайтове.

en	MacTrack Sites
bg	Mactrack сайтове

en	Various MacTrack Site statistics.
bg	Различни статистически данни за сайта на MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
bg	Mactrack плъгинът не е инсталиран

en	All: %s
bg	Всички: %s

en	Up: %s
bg	UPS

en	Down: %s
bg	Надолу: %s

en	Unknown: %s
bg	Неизвестно: %s

en	Disabled: %s
bg	Деактивирано: %s

en	MacTrack
bg	Mactrack

en	You don't have plugin permission
bg	Нямате разрешение

en	Ports up
bg	Прехвърля нагоре

en	MACs
bg	Мака

en	Device Errors
bg	Грешки в устройството

en	No mactrack sites found
bg	Не са намерени сайтове на mactrack

en	Miscellaneous Panels
bg	Различни панели

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
bg	Панели, които обобщават некатегоризирани данни за кактусите.

en	NTP/DNS Status
bg	Състояние на NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
bg	Проверка на системния часовник Cacti за отклонение от известна базова линия.

en	Maint Plugin Details
bg	Покажи детайли

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
bg	Поддържайте подробности за приставката за предстоящите графици

en	Webseer Details
bg	Покажи детайли

en	Plugin webseer URL Service Check Details
bg	Подробности за проверка на URL услугата на плъгин webseer

en	Servcheck plugin Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Plugin ServCheck Details
bg	Подробности за проверка на URL услугата на плъгин webseer

en	No NTP server configured
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Failed to get NTP time from %s
bg	Неуспешно получаване на NTP време от $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
bg	Моля, проверете времето, тъй като изтича с повече

en	than %s seconds from NTP server %s.
bg	от %s секунди от NTP сървър %s.

en	Localtime is equal to NTP server
bg	Localtime е равен на NTP сървъра

en	Unable to contact the NTP server indicated.
bg	Не може да се свърже с посочения NTP сървър. Моля, проверете конфигурацията си.

en	Please check your configuration.
bg	Моля, проверете конфигурацията си.

en	No DNS hostname configured
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Maint plugin is not installed/enabled
bg	Mactrack плъгинът не е инсталиран

en	Plugin Webseer isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Number of checks (all/disabled):
bg	Брой проверки:

en	Status (up/down):
bg	Хостове надолу

en	HTTP code
bg	HTTP код

en	Webseer Plugin - Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Status (ok/error):
bg	Хостове надолу

en	Servcheck Plugin - Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Poller Panels
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
bg	Панели, които предоставят информация за процеса на гласуване на Cacti.

en	Poller Information
bg	Инфо за полъри

en	Various information about your Cacti poller.
bg	Различна информация за вашия полер за кактуси.

en	Poller Statistics
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Various Cacti poller statistics.
bg	Различни статистики за анкетиране на кактуси.

en	Poller Output Items
bg	Изходни елементи на Полира: %s

en	New/Idle
bg	New / Idle

en	Unkn/down
bg	Unkn / надолу

en	%s Secs
bg	%s сек

en	(ok)
bg	Добре

en	Poller Details
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Average Time
bg	Средно време

en	Max Time
bg	Максимално време

en	Poller output items
bg	Изходните елементи на полето %s:

en	Syslog Panels
bg	Презареждане на панела

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
bg	Панели, които предоставят информация за обработката на съобщения в Syslog на Cacti.

en	Syslog Details
bg	Покажи детайли

en	Various Syslog Plugin statistics.
bg	Различни статистики за Syslog Plugin.

en	Syslog plugin not installed/running
bg	Не е инсталиран / стартиран плъгин

en	System Panels
bg	Интропажни панели

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
bg	Панели, които предоставят информация за производителността на системата Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
bg	Различна системна информация за самата система Cacti.

en	Administrative Alerts
bg	Административни сигнали

en	Extra admin notify panel for all users
bg	Допълнителен панел за уведомяване на администратор за всички потребители

en	Boost Statistics
bg	Статистика за повишаване

en	Information about Cacti's performance boost process.
bg	Информация за процеса на повишаване на производителността на Cacti.

en	24 Hour Extremes
bg	24 часа екстрем

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
bg	Таблица с 24 часа Polling Extreme (най-дълъг цикъл на анкетиране, прекратени хостове)

en	CPU Utilization
bg	Използване на процесора

en	CPU utilization Graph (only Linux).
bg	Използване на процесора

en	CPU Load:
bg	Натоварване на процесора:

en	This function is not implemented on Windows platforms
bg	Тази функция не се изпълнява на Windows платформи

en	Cacti Version:
bg	Версия на Cacti:

en	Poller Type:
bg	Тип полеър:

en	Spine version:
bg	Версия на гръбнака:

en	You are using incorrect spine version!
bg	Използвате неправилна версия на гръбнака!

en	Poller Type:
bg	Тип полеър:

en	Running on:
bg	실행 중

en	Overrun Warning
bg	Предупреждение за превишаване

en	Timed Out
bg	Времето изтече

en	Never Run
bg	Никога не бягай

en	Boost Status is: %s
bg	Статистика за повишаване

en	Pending Records Threshold: %s
bg	Предстоящи записи за увеличаване: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
bg	Следващо начално време: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
bg	Архивирани записи за увеличаване: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
bg	Текуща (и) таблица (и) на Boost (Размер): %s

en	Avg Bytes/Record: %s
bg	Ср. Байтове / запис: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
bg	Продължителност на последното изпълнение: %s

en	Poller Run
bg	Инфо за полъри

en	Down Hosts
bg	Силите

en	Triggered
bg	Trigerred

en	Poller out. itms
bg	Изходните елементи на полето %s:

en	48 Hour Extreme Polling
bg	24 часа екстрем

en	Long Running Poller
bg	Дълго бягане анкета, той

en	Max Device Down
bg	Макс. устройство надолу

en	Max Thold Triggered
bg	Задействани са дупки

en	Poller Output Item
bg	Изходни елементи на Полира: %s

en	Failed Polls
bg	Неуспешно влизане

en	Threshold Panels
bg	Прагове

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
bg	Панели, които предоставят информация за Cacti Thresholding Plugin.

en	Last Threshold Events
bg	Прагове

en	Threshold Plugin Latest Events
bg	Прагове

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
bg	Графика на приставката за прагове (всички, задействани, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Without events yet
bg	Без събития

en	Thresholds:
bg	Прагове

en	Thold plugin not installed/running
bg	Не е инсталиран / стартиран плъгин

en	Trigerred

en	Breached
bg	нарушени

en	Threshold Details
bg	Прагове

en	Breached:
bg	нарушени

en	Triggered:
bg	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
bg	Нямате разрешение

en	Top/Bottom 5 Panels
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
bg	Панели, които предоставят актуална информация за събирането на данни за кактуси.

en	Devices with the worst ping response
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Bottom Availability
bg	Наличност

en	Devices with the worst availability/reachability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Bottom Polling Time
bg	Инфо за полъри

en	Devices with the worst polling time
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Bottom Polling Ratio
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Devices with the worst polling ratio
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Availability/Reachability
bg	Наличност/достъпност

en	Polling Time
bg	Инфо за полъри

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Intropage Viewer
bg	Интропажни панели

en	Intropage Administration
bg	Опции за начална страница

en	Timespan Last 1 Hour
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	Timespan Last %d Hours
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	%d Seconds
bg	%s секунди

en	%d Day
bg	% d Ден преди