en	Intropage - Permission Denied
bg	Intropage - отказано разрешение

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
bg	Един или повече панели са премахнати поради недостатъчни разрешения. Свържете се с администратора.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
bg	Можете да деактивирате редовете по-горе в Настройки -> Общи -> Скриване на таблото за управление на Какту и да използвате цялата страница за Intropage

en	Default
bg	По подразбиране

en	Hide red/yellow/green square notifications
bg	Скриване на известията за червен/жълт/зелен квадрат

en	Disable panel move/enable copy text from panel
bg	Деактивиране на преместването на панела / активиране на копирането на текст от панела

en	Actions ...
bg	Действия

en	Add New Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Remove current dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	Number of lines - %d
bg	Брой проверки:

en	Refresh Now
bg	Обнови сега

en	Refresh Disabled
bg	Autorefresh Disabled

en	Refresh by Poller
bg	Autorefresh Disabled

en	Refresh Every 1 Minute
bg	Автоматично опресняване 1 минута

en	Refresh Every 5 Minutes
bg	Автоматично опресняване на 5 минути

en	Refresh Every Hour
bg	Всеки час

en	Important period - disabled
bg	Важен период - инвалид

en	Important period - 15 minutes
bg	Важен период - 15 минути

en	Important period - 1 hour
bg	Важен период - 1 час

en	Important period - 4 hours
bg	Важен период - 4 часа

en	Important period - 1 day
bg	Важен период - 1 ден

en	Sort by Severity
bg	Сортиране по приоритет на панела

en	Sort by User Preference
bg	Сортиране по потребителски предпочитания

en	Reload Panel Definitions
bg	Презареждане на панела

en	Set Intropage as Default Login Page
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	Set graph as Default Login Page
bg	Задайте графиката като страница по подразбиране

en	Display Intropage in Console
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	Display Intropage in Tab as Default Page
bg	Задайте intropage като страница по подразбиране

en	Less panels on a line
bg	По-малко панели на линия

en	More panels on a line
bg	Позволете панел Топ 5 Ping

en	Cancel sharing
bg	Отмяна на споделянето

en	Share this dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Share empty dashboard not allowed
bg	Споделянето на празно табло не е разрешено

en	Use shared dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
bg	Не може да се използва споделено табло - достигнат е лимитът на таблото.

en	No shared dashboards
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Welcome to Intropage!
bg	Интропажни панели

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
bg	Можете да добавите панели за управление по два начина:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
bg	Изберете подготвените панели от менюто "Панели". Панелът може да бъде сив. Това се дължи на разрешения, попитайте администратор

en	Add any Cacti Graph, use icon
bg	Добавете Cacti Graph, използвайте икона

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
bg	Можете да създавате собствени панели. Повече информация във файл <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
bg	Можете да споделяте табла с други потребители:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
bg	използвайте опцията "Споделяне на това табло" в менюто Действия - Всеки потребител може да го използва като шаблон.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
bg	Можете да използвате споделено табло с помощта на менюто Действия:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
bg	Използвайте "Използване на споделено табло (име на потребител / табло) - То подготвя същото табло като споделено, но с вашите разрешения.

en	Customization:
bg	Използване на процесора

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
bg	Можете да създадете до 9 табла. Всяко табло може да бъде наименуван, използвайте икона

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
bg	Intopage може да се показва в конзола или в отделен раздел. Можете да го промените в менюто "Действие"

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
bg	Ако искате да копирате текст от панела, трябва да деактивирате функцията за плъзгане и пускане, използвайте икона

en	Panel Details
bg	Покажи детайли

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
bg	Деактивиране на преместването на панела / Активиране на копирането на текст от панела

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
bg	Активиране на преместването на панела / Деактивиране на копирането на текст от панела

en	Show red/yellow/green square notifications
bg	Показване на известия за червен/жълт/зелен квадрат

en	Error reading new data
bg	Грешка при четене на нови данни

en	Close
bg	Затвори

en	Dashboard has been removed
bg	Таблото за управление е премахнато

en	New Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Dashboard has been added
bg	Таблото за управление е добавено

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
bg	Не може да се добави увеличена или персонализирана графика с времеви интервал, променяйки времевия период на Последен половин час

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
bg	Библиотеката на панела за интространица е обновена от библиотеката с панели

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
bg	Dashboard е добавен, моля, изчакайте няколко poller цикъл за данни

en	Error - trying share non-shared dashboard
bg	Грешка - опит за споделяне на несподелено табло

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
bg	Панелът включва функция за изобразяване, но тя не съществува.

en	The Panel does not have a render function.
bg	Панелът няма функция за изобразяване.

en	Not Found
bg	Не е намерен

en	Panel not found
bg	Панелът не е намерен

en	Details Function does not exist.
bg	Подробности Функцията не съществува.

en	Panel Not Found
bg	Панелът не е намерен

en	[ Updates in %s ]
bg	[ Актуализации в %s ]

en	%s Sec
bg	%s сек

en	%s Seconds
bg	%s секунди

en	%s Min
bg	Всеки% d минути

en	%s Minutes
bg	Всеки% d минути

en	%s Hours
bg	%s часа

en	%s Hrs
bg	%s ч

en	%s Days
bg	%s Дни

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
bg	Няма налични данни. Или принудително актуализиране, или изчакайте следващия цикъл на анкетиране на кактуси.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
bg	Няма данни. Този панел не позволява принудителни актуализации. Ще трябва да изчакате до Ccti's Poller, за да извърши проверката.

en	Disable panel
bg	Деактивиране на панела

en	Reload Panel
bg	Презареждане на панела

en	Show Details
bg	Покажи детайли

en	Loading data ...
bg	Данните се зареждат...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
bg	Няма намерени данни. Или изчакайте следващата проверка, или използвайте Принудително презареждане, ако е налично.

en	Panels ...
bg	панели...

en	%s (no permission)
bg	Нямате разрешение

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
bg	Не може да се добави към таблото за управление. Персонализиран период от време.

en	Remove from Dashboard
bg	Премахване от таблото за управление

en	Add to Dashboard
bg	Добавяне към таблото за управление

en	Dashboard Names
bg	Имена на таблото за управление

en	Dashboard %s
bg	Добавяне към таблото за управление

en	User Level Panel Update Frequencies
bg	Панели на потребителско ниво

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
bg	Честоти на обновяване на системния панел (всички оторизирани потребители)

en	Trend Update Frequencies
bg	Честота на актуализиране: %s

en	Intropage
bg	Интропажни панели

en	Normal User
bg	Обикновен потребител

en	[edit: %s]
bg	[редактиране: %s]

en	System Level Panels
bg	Панели на системно ниво

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
bg	Панели, които са подходящи за достъп от администратори или опитни потребители и обикновено не са приложими за обикновени потребители. Панелите обикновено се отнасят за цялостното използване на системата.

en	User Level Panels
bg	Панели на потребителско ниво

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
bg	Панели, които са подходящи за достъп на обикновените потребители. Разрешенията са ограничени до това, което текущият потребител може да види.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
bg	Можете да разрешите/забраните панели за потребител

en	Red Status
bg	Статус

en	Yellow Status
bg	Жълта аларма

en	Green Status
bg	Статус

en	Display Settings

en	Important things will be at the top
bg	Важните неща ще бъдат на върха

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
bg	Ако е избрано, Intropage показва важни (грешки, предупреждения) информация

en	Display more panels on a line
bg	Показване на грешки и предупреждения

en	For wide screen
bg	За широк екран

en	Automatically Uninstall Panels
bg	Автоматично деинсталиране на панели

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
bg	Ако панелът е инсталиран и необходимият плъгин е премахнат, автоматично деинсталирайте и панела

en	Automatic Page Refresh
bg	Страница за автоматично опресняване

en	How often
bg	Колко често

en	Automatically by poller
bg	Автоматично чрез анкета

en	Never
bg	Никога

en	Every Minute
bg	През 1 минута

en	Every %d Minutes
bg	На всеки %d минути

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Important period
bg	Важен период

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
bg	От сега в миналото. Засяга оцветяването на редовете, по-старите събития няма да бъдат осветени, а само показани

en	Disabled
bg	Изключен

en	15 minutes
bg	Всеки% d минути

en	1 hour
bg	1 час

en	4 hours
bg	4 часа

en	1 day
bg	1 ден

en	Number of panel lines
bg	Брой проверки:

en	How many lines in panel
bg	Колко линии в панела

en	%d lines
bg	%d реда

en	Trend Timespan
bg	тенденции

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
bg	За диаграми на тенденции, какъв трябва да бъде времевият интервал по подразбиране за тези диаграми.

en	Poller Timeout
bg	Инфо за полъри

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
bg	Времето, в минути, през което фоновият полер на Intropage може да работи, преди да бъде прекъснат и убит от Кактуси.

en	%d Minute
bg	%d минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	%d Hour
bg	%d час

en	Analyze Log - number of lines
bg	Анализирайте дневника - брой линии

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
bg	Колко реда от дневника ще бъдат анализирани. Голямото число може да причини бавно зареждане на страницата

en	How often analyze DB
bg	Колко често се анализира DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
bg	Poller изпълнява тази задача. Това би могло да причини дълъг полетов ход.

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every Month
bg	Всеки месец

en	Analyze DB - Level of db check
bg	Анализирайте БД - Ниво на проверка на ДБ

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
bg	Бързо - Не проверявайте редовете за връзка с информация Бързо - проверявайте само неправилно затворените таблици Променени - таблиците за проверка са променени от последната проверка Средно - със сканиране на редове Разширено - пълни редове и ключове Средна и удължена може да доведе до бавно зареждане на страницата!

en	Quick
bg	Бързо

en	Fast
bg	Бързо

en	Changed
bg	Променено

en	Medium
bg	Среден

en	Extended
bg	Разширени

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
bg	NTP (time) проверка - IP или DNS име на NTP сървъра

en	Insert IP or DNS name of NTP server
bg	Вмъкнете IP или DNS име на NTP сървър

en	How often check NTP
bg	Колко често проверявайте NTP

en	DNS Check - Any DNS name
bg	DNS проверка - Всяко DNS име

en	Insert DNS name for test
bg	Вмъкнете IP или DNS име на NTP сървър

en	How often check DNS
bg	Колко често проверявайте NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
bg	Административен информационен панел за задачи по поддръжката, устройства надолу, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
bg	Ако не е празен, панелът ще се покаже отгоре. Можете да използвате html тагове (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
bg	Предстоящи дни за предупреждение на Maint Schedule

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
bg	Колко дни преди планиран график за поддръжка трябва да се покаже предупреждение?

en	Never warn
bg	Никога не бягай

en	When maintenance starts
bg	Когато започва поддръжката

en	%d Day Before
bg	% d Ден преди

en	%d Days Before
bg	% d дни преди

en	Network stats in
bg	Статистика на мрежата в

en	bytes or bits
bg	байтове или битове

en	Bytes
bg	Байта

en	Bits
bg	Бита

en	Alarm Settings
bg	Настройки на дисплея

en	Alarm DB check Aborted Clients
bg	Проверка на алармен DB прекъснати клиенти

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
bg	Ако това събитие е настъпило, задействайте избрания цвят на състоянието "Нормален", "Предупреждение" или "Предупреждение".

en	Alarm Host with the same Description
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
bg	Източници на данни: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
bg	Алармен изход за непразен полер

en	Alarm Bad indexes Data Source
bg	Аларма Лош източник на данни за индекси

en	Alarm Threshold logonly action
bg	Аларма Thershold действие само при влизане

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
bg	Аларма, когато bulk_walk_size на устройството не е оптимизиран

en	Alarm Devices with the same IP/port
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Alarm Device without a Tree
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност: %s

en	Alarm Device without Monitoring
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Device without Graph
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
bg	Позволете на панела Топ 5 най-лошото време за анкетиране

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
bg	Времето за гласуване над тези прагове ще задейства цвят на състоянието "Предупреждение" или "Предупреждение".

en	5s / 10s Yellow / Red
bg	5s / 10s Жълто / Червено

en	10s / 20s Yellow / Red
bg	40s/20s червено/жълто

en	20s / 40s Yellow / Red
bg	20s/10s червено/жълто

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
bg	Алармата червено/жълто неуспешно/всички съотношение

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
bg	Съотношението на неуспешните проверки за наличност към успешните проверки, които да се задействат като цвят на състоянието на предупреждение или предупреждение.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
bg	0,1/0,2 червено/жълто

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
bg	0.2 / 0.4 Жълт / Червен

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
bg	0.5 / 0.5++ Жълто / Червено

en	Alarm Red/Yellow Ping
bg	Червен/жълт пинг на алармата

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
bg	Закъснението на пинг над тези нива ще задейства цвят на състоянието на предупреждение или предупреждение.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
bg	10ms / 20ms Жълто / Червено

en	20ms / 50ms Yellow / Red
bg	20ms / 50ms Жълт / Червен

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
bg	100/200+ms червено/жълто

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
bg	Наличността под тези нива ще задейства или жълт, или червен цвят на състоянието.

en	Yellow / Red
bg	Жълто / Червено

en	Alerts
bg	Известия

en	Panels that provide alerting.
bg	Панели, които осигуряват предупреждение.

en	Host alerts
bg	Име на хост

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
bg	Сигнали на хоста (нагоре/надолу/възстановяване) през последните 30 минути

en	Date
bg	Дата

en	Host
bg	Хост

en	State
bg	Област

en	More records, use detail window
bg	Още записи, използвайте прозорец с подробни данни

en	Waiting for data
bg	Чакащи данни

en	You don't have permissions to any hosts
bg	Нямате разрешение

en	Analysis Panels
bg	Активиране / деактивиране на панелите

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
bg	Панели, които анализират текущото поведение на Cacti и неговите плъгини.

en	Analyze Logins
bg	Позволете панела Анализиране на вход

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
bg	Анализирайте последните няколко влизания в Cacti за тенденции и грешки.

en	Analyze Logs
bg	Анализирайте кактусовия дневник

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
bg	Потърсете често срещани грешки в регистрационния файл на Cacti, които трябва да са причина за безпокойство.

en	Database Checks
bg	Проверка на базата данни

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
bg	Анализирайте базата данни MySQL/MariaDB за често срещани грешки. Имайте предвид, че този процес може да отнеме много време на много големи системи.

en	Analyze Cacti Objects
bg	Анализирайте кактусовия дневник

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
bg	Анализирайте дървета, графики, хостове, ...

en	Analyze DS stats
bg	Разрешаване на панел Analayse Database

en	Analyze data source stats
bg	Разрешаване на панел Analayse Database

en	Username
bg	Потребител

en	IP Address
bg	IP Адрес

en	Status
bg	Статус

en	Failed
bg	Провалена

en	Success - Login
bg	Успех - Вход

en	Success - Token
bg	Успех - Токен

en	Total Failed Logins: %s
bg	Неуспешно влизане

en	None
bg	Няма

en	Active Users in Last Hour:
bg	Активни потребители през последния час:

en	Log file not accessible or empty
bg	Регистрационният файл не е достъпен или празен

en	Analyze last %s log lines:
bg	Неуспешно влизане

en	Errors:
bg	Грешки:

en	Warnings:
bg	Предупреждения

en	Log Size: Larger than 2GB
bg	файлът е по-голям от 2 GB

en	Log Size: OK
bg	Размер на регистъра ОК

en	Log Size: Quite Large
bg	Размерът на дневника е доста голям

en	Log Size:
bg	Размер на регистъра

en	Last log lines:
bg	Последните 10 влизания

en	Skipping DB tables checks. Database too large
bg	Пропускане на проверки на DB таблици. Базата данни е твърде голяма

en	Table %s status %s
bg	Състояние на таблица %s %s

en	DB: Problems
bg	DB проблем

en	DB: OK
bg	ДБ: ОК

en	Max connection reached: %s / %s
bg	Достигната максимална връзка: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
bg	Можете да увеличите Max връзката чрез инструменти от командния ред или постоянно в конфигурационния файл

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
bg	Грешки при свързване - опитайте да рестартирате SQL услугата.

en	Aborted clients/connects: %s
bg	Прекъснати клиенти/свързване: %s - проверка на регистрационните файлове.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
bg	Прекратени клиенти/свързвания - Изпълнение на 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' или ' log_error_verbosity = 1;' (зависи от вашата MySQL / MariaDB версия) от mysql CLI и задайте в server.cnf да замълчи.

en	Connection errors: %s
bg	Грешки при свързване: %s

en	Damaged tables: %s
bg	Повредени таблици: %s

en	You should run check and repair table commands
bg	Трябва да изпълните командите за проверка и поправка на таблицата

en	Memory tables: %s
bg	Таблици с памет: %s

en	All tables: %s
bg	Всички таблици: %s

en	N/A
bg	Няма

en	Devices with the same IP and port: %s
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
bg	Не е оптимизиран Bulk Walk Размер устройства: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
bg	Моля, погледнете параметъра на устройството "Bulk Walk Maximum Repetitions". Можете да подобрите ефективността на вашия poller

en	Reindex last run
bg	Повторно индексиране на последното изпълнение

en	RRD Checker last run
bg	RRD Checker последно изпълнение

en	RRD Cleaner last run
bg	RRD Cleaner последно изпълнение

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
bg	Препоръчва се този инструмент да се изпълнява поне от време на време

en	%s: not run yet
bg	%s: все още не се изпълнява

en	Orphaned Data Sources: %s
bg	Източници на данни: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
bg	Източник на данни - лоши индекси: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
bg	Задръжте сигнал/предупреждение само при влизане: %s

en	Devices with the same description: %s
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Devices in more than one tree: %s
bg	Устройства в повече от едно дърво: %s

en	Devices without graphs: %s
bg	Хостове без графики: %s

en	Devices without tree: %s
bg	Хостове без дърво: %s

en	Devices with default public/private community: %s
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
bg	Монитор на Plugin - хостове без мониторинг: %s

en	Found %s problems
bg	Намерени са %s проблеми

en	Everything OK
bg	Всичко е наред

en	DS stats:
bg	Статистика на DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
bg	Панелът се нуждае от активирани DS статистики.

en	DS all records
bg	DS всички записи

en	DS null records
bg	DS нулеви записи

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
bg	Анализирайте подробности за дневника на кактусите [Предупреждения/Грешки]

en	Errors
bg	Грешки

en	Warnings
bg	Предупреждения

en	WARNING: File is Larger than 2GB
bg	файлът е по-голям от 2 GB

en	Log Size
bg	Размер на регистъра

en	Analyze Logins Detail
bg	Анализирайте дневника - брой линии

en	User
bg	Потребител

en	Result
bg	Резултат

en	Active Users in Last 2 Hours:
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	No Active Users
bg	Няма активни потребители

en	View Full User Log
bg	Вижте пълния потребителски дневник

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
bg	Анализирайте дърво / хост / графика

en	Devices with the same IP and port - %s
bg	Устройства със същия IP адрес и порт %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
bg	Не са оптимизирани устройства с размер на насипно ходене - %s

en	Data maintenance
bg	Когато започва поддръжката

en	Orphaned Data Sources - %s
bg	Източници на данни за %s

en	Datasources with bad indexes - %s
bg	Източник на данни - лоши индекси %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
bg	Задръжте сигнал/предупреждение само при влизане - %s:

en	Devices with the same description - %s
bg	Устройства със същото описание %s

en	Devices in more than one tree - %s
bg	Устройства в повече от едно дърво %s

en	Devices without Graphs - %s
bg	Хостове без графики %s

en	Devices without tree - %s
bg	Хостове без дърво %s

en	Devices with default public/private community - %s
bg	Хостове със стандартна обществена / частна общност %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
bg	Монитор на Plugin - Хоствания без наблюдение %s

en	The busiest
bg	Най-натовареният

en	Panels that finds the busiest hosts.
bg	Панели, които намират най-натоварените домакини.

en	Busiest CPU
bg	Най-натовареният процесор

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Busiest ucd/net - Load
bg	Най-натовареният ucd/net - Зареждане

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Busiest Hard Drive Space
bg	Най-натовареното пространство на твърдия диск

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
bg	Устройства с най-високо използвано пространство на твърдия диск (Host MIB)

en	Busiest uptime
bg	Най-натовареното време за работа

en	Devices with the highest uptime
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Busiest Interface in/out traffic
bg	Най-натовареният интерфейс в / извън трафика

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Busiest Interface error
bg	Най-натоварена грешка в интерфейса

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
bg	Устройства с най-големи грешки/изхвърляния (Интерфейс)

en	Busiest Interface utilization
bg	Най-натоварено използване на интерфейса

en	Ports with the highest interface utilization
bg	Портове с най-високо използване на интерфейса

en	Please enable and configure DS stats
bg	Моля, активирайте и конфигурирайте DS статистиките

en	Ask admin to enable DS stats
bg	Помолете администратора да разреши статистиката на DS

en	Average
bg	Средно

en	Peak
bg	Връх

en	Average of all allowed DS
bg	Средна стойност на всички разрешени DS

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
bg	Чакате данни или нямате разрешение за никое устройство с този шаблон.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
bg	Нямате разрешение

en	Uptime
bg	Време на работа

en	Average of all allowed hosts
bg	Средна стойност на всички разрешени хостове

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
bg	Нямате разрешение

en	Direction
bg	Посока

en	Time interval last 5 minutes
bg	Времеви интервал последните 5 минути

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
bg	Най-натовареното използване на MIB процесора 30 Host MIB (последния час)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
bg	Инсталиране на TopX плъгин за повече DS статистика

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
bg	Най-натоварен 30 ucd/нето товар (последния час)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
bg	Най-натовареният 30 хост MIB твърд диск пространство (последния час)

en	Busiest traffic (in+out)
bg	Най-натоварен трафик (вход + изход)

en	Busiest interface utilization
bg	Най-натоварено използване на интерфейса

en	Graphical Panels
bg	Интропажни панели

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
bg	Панели, които предоставят информация за Cacti и техните плъгини по графичен начин.

en	Data Sources
bg	Източници на данни

en	Graph of Data Sources
bg	Разрешаване на панел Графични данни

en	Device Templates
bg	Шаблони за устройства

en	Graph of Device Templates
bg	Шаблони за устройства

en	Devices by Status
bg	Шаблони за устройства

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
bg	Графика на устройствата по статус (нагоре, надолу,...)

en	Datasources:
bg	Източници на данни:

en	Device Templates:
bg	Шаблони за устройства

en	Devices:
bg	Устройства

en	Down
bg	Надолу

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	Data Type
bg	Тип данни

en	Total
bg	Общо

en	No untemplated datasources found
bg	Не са намерени неопростени източници на данни

en	Devices
bg	Устройства

en	Device Count
bg	Макс. устройство надолу

en	All
bg	Всички

en	Up
bg	Нагоре

en	Template Name
bg	Име на шаблона

en	Total Devices
bg	Устройства

en	No device templates found
bg	Не са намерени шаблони на устройства

en	MacTrack Panels
bg	Mactrack сайтове

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
bg	Панели, които предоставят информация за плъгините MacTrack на Cacti.

en	MacTrack Plugin
bg	Разрешаване на панел MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
bg	Различни статистически данни за събиране на MacTrack и сайтове.

en	MacTrack Sites
bg	Mactrack сайтове

en	Various MacTrack Site statistics.
bg	Различни статистически данни за сайта на MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
bg	Mactrack плъгинът не е инсталиран

en	All: %s
bg	Всички: %s

en	Up: %s
bg	UPS

en	Down: %s
bg	Надолу: %s

en	Error: %s
bg	Грешка: %s

en	Unknown: %s
bg	Неизвестно: %s

en	Disabled: %s
bg	Деактивирано: %s

en	MacTrack
bg	Mactrack

en	Error
bg	Грешка

en	Unknown
bg	알려지지 않음

en	You don't have plugin permission
bg	Нямате разрешение

en	Site
bg	Tочка на продажба

en	IPs
bg	IP адреси

en	Ports
bg	Портове

en	Ports up
bg	Прехвърля нагоре

en	MACs
bg	Мака

en	Device Errors
bg	Грешки в устройството

en	No mactrack sites found
bg	Не са намерени сайтове на mactrack

en	Miscellaneous Panels
bg	Различни панели

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
bg	Панели, които обобщават некатегоризирани данни за кактусите.

en	NTP/DNS Status
bg	Състояние на NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
bg	Проверка на системния часовник Cacti за отклонение от известна базова линия.

en	Maint Plugin Details
bg	Покажи детайли

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
bg	Поддържайте подробности за приставката за предстоящите графици

en	Webseer Details
bg	Покажи детайли

en	Plugin webseer URL Service Check Details
bg	Подробности за проверка на URL услугата на плъгин webseer

en	Servcheck plugin Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Plugin ServCheck Details
bg	Подробности за проверка на URL услугата на плъгин webseer

en	No NTP server configured
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Failed to get NTP time from %s
bg	Неуспешно получаване на NTP време от $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
bg	Моля, проверете времето, тъй като изтича с повече

en	than %s seconds from NTP server %s.
bg	от %s секунди от NTP сървър %s.

en	Localtime is equal to NTP server
bg	Localtime е равен на NTP сървъра

en	Unable to contact the NTP server indicated.
bg	Не може да се свърже с посочения NTP сървър. Моля, проверете конфигурацията си.

en	Please check your configuration.
bg	Моля, проверете конфигурацията си.

en	No DNS hostname configured
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
bg	Не е конфигуриран NTP сървър

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
bg	DNS име на хост (%s) решаване ОК.

en	DNS resolv time: %s ms
bg	Време за разрешаване на DNS: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
bg	Неуспешно разрешаване на DNS име на хост (%s).

en	Maint plugin is not installed/enabled
bg	Mactrack плъгинът не е инсталиран

en	Plugin Webseer isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
bg	Webseer плъгин вече не се поддържа, използвайте плъгин servcheck вместо

en	Number of checks (all/disabled):
bg	Брой проверки:

en	Status (up/down):
bg	Хостове надолу

en	Last log messages
bg	Последни регистрационни съобщения

en	URL

en	HTTP code
bg	HTTP код

en	OK
bg	ОК

en	Webseer Plugin - Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Status (ok/error):
bg	Хостове надолу

en	Last log records
bg	Последни регистрационни записи

en	Test
bg	Тест

en	Type
bg	Тип

en	Servcheck Plugin - Details
bg	Приставка за Webseer - Подробности

en	Poller Panels
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
bg	Панели, които предоставят информация за процеса на гласуване на Cacti.

en	Poller Information
bg	Инфо за полъри

en	Various information about your Cacti poller.
bg	Различна информация за вашия полер за кактуси.

en	Poller Statistics
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Various Cacti poller statistics.
bg	Различни статистики за анкетиране на кактуси.

en	Poller Output Items
bg	Изходни елементи на Полира: %s

en	ID

en	Name
bg	Име

en	Total Time
bg	Общо време

en	New/Idle
bg	New / Idle

en	Running
bg	실행 중

en	Idle
bg	Празен ход

en	Unkn/down
bg	Unkn / надолу

en	%s Secs
bg	%s сек

en	(ok)
bg	Добре

en	(all)
bg	(всички)

en	ID:

en	Seconds
bg	Секунди

en	Poller Details
bg	Разрешаване на панелни статистики

en	Average Time
bg	Средно време

en	Max Time
bg	Максимално време

en	Poller output items
bg	Изходните елементи на полето %s:

en	Items
bg	Елементи

en	Syslog Panels
bg	Презареждане на панела

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
bg	Панели, които предоставят информация за обработката на съобщения в Syslog на Cacti.

en	Syslog Details
bg	Покажи детайли

en	Various Syslog Plugin statistics.
bg	Различни статистики за Syslog Plugin.

en	Incoming
bg	Входящ

en	Stored
bg	Запазено

en	Messages
bg	Съобщения

en	Syslog plugin not installed/running
bg	Не е инсталиран / стартиран плъгин

en	System Panels
bg	Интропажни панели

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
bg	Панели, които предоставят информация за производителността на системата Cacti.

en	Information
bg	Информация

en	Various system information about the Cacti system itself.
bg	Различна системна информация за самата система Cacti.

en	Administrative Alerts
bg	Административни сигнали

en	Extra admin notify panel for all users
bg	Допълнителен панел за уведомяване на администратор за всички потребители

en	Boost Statistics
bg	Статистика за повишаване

en	Information about Cacti's performance boost process.
bg	Информация за процеса на повишаване на производителността на Cacti.

en	24 Hour Extremes
bg	24 часа екстрем

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
bg	Таблица с 24 часа Polling Extreme (най-дълъг цикъл на анкетиране, прекратени хостове)

en	CPU Utilization
bg	Използване на процесора

en	CPU utilization Graph (only Linux).
bg	Използване на процесора

en	CPU Load:
bg	Натоварване на процесора:

en	This function is not implemented on Windows platforms
bg	Тази функция не се изпълнява на Windows платформи

en	Avg CPU
bg	Среден процесор

en	Max CPU
bg	Максимален процесор

en	Cacti Version:
bg	Версия на Cacti:

en	Poller Type:
bg	Тип полеър:

en	Spine
bg	Гръбнак

en	Spine version:
bg	Версия на гръбнака:

en	You are using incorrect spine version!
bg	Използвате неправилна версия на гръбнака!

en	Poller Type:
bg	Тип полеър:

en	Running on:
bg	실행 중

en	Overrun Warning
bg	Предупреждение за превишаване

en	Timed Out
bg	Времето изтече

en	Other
bg	Друг

en	Never Run
bg	Никога не бягай

en	Boost Status is: %s
bg	Статистика за повишаване

en	Processes/Frequency: %s / %s
bg	Процеси / Честота: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
bg	Предстоящи записи за увеличаване: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
bg	Следващо начално време: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
bg	Архивирани записи за увеличаване: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
bg	Текуща (и) таблица (и) на Boost (Размер): %s

en	Avg Bytes/Record: %s
bg	Ср. Байтове / запис: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
bg	Продължителност на последното изпълнение: %s

en	Poller Run
bg	Инфо за полъри

en	Down Hosts
bg	Силите

en	Triggered
bg	Trigerred

en	Poller out. itms
bg	Изходните елементи на полето %s:

en	48 Hour Extreme Polling
bg	24 часа екстрем

en	Long Running Poller
bg	Дълго бягане анкета, той

en	Max Device Down
bg	Макс. устройство надолу

en	Max Thold Triggered
bg	Задействани са дупки

en	Poller Output Item
bg	Изходни елементи на Полира: %s

en	Failed Polls
bg	Неуспешно влизане

en	Threshold Panels
bg	Прагове

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
bg	Панели, които предоставят информация за Cacti Thresholding Plugin.

en	Last Threshold Events
bg	Прагове

en	Threshold Plugin Latest Events
bg	Прагове

en	Threshold
bg	Предел

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
bg	Графика на приставката за прагове (всички, задействани, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
bg	Добавката не е инсталирана или стартирана

en	Without events yet
bg	Без събития

en	Thresholds:
bg	Прагове

en	Thold plugin not installed/running
bg	Не е инсталиран / стартиран плъгин

en	Trigerred

en	Breached
bg	нарушени

en	Threshold Details
bg	Прагове

en	Thresholds
bg	Прагове

en	Breached:
bg	нарушени

en	Triggered:
bg	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
bg	Нямате разрешение

en	Description
bg	Описание

en	Top/Bottom 5 Panels
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
bg	Панели, които предоставят актуална информация за събирането на данни за кактуси.

en	Bottom Ping
bg	Долен пинг

en	Devices with the worst ping response
bg	Устройства със същото описание: %s

en	Bottom Availability
bg	Наличност

en	Devices with the worst availability/reachability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Bottom Polling Time
bg	Инфо за полъри

en	Devices with the worst polling time
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Bottom Polling Ratio
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Devices with the worst polling ratio
bg	Устройства със същия IP адрес и порт: %s

en	Current
bg	Текущ

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Availability/Reachability
bg	Наличност/достъпност

en	Polling Time
bg	Инфо за полъри

en	Ratio
bg	Съотношение

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
bg	Топ 5 на най-лошата наличност

en	Availability
bg	Наличност

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
bg	Най-лошото време за анкетиране

en	Intropage Viewer
bg	Интропажни панели

en	Intropage Administration
bg	Опции за начална страница

en	System Administration
bg	Системна администрация

en	Timespan Last 1 Hour
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	Timespan Last %d Hours
bg	Активни потребители през последните 2 часа:

en	Timespan Last 1 Day
bg	Период от време Последният 1 ден

en	%d Seconds
bg	%s секунди

en	%d Hours
bg	%d часа

en	%d Day
bg	% d Ден преди