en	Intropage - Permission Denied
ar-sa	Intropage - تم رفض الإذن

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ar-sa	يمكنك تعطيل الصفوف أعلاه في الإعدادات -> عام -> إخفاء لوحة معلومات الصبار واستخدام الصفحة بأكملها لـ Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
ar-sa	تعطيل نقل اللوحة / تمكين نسخ النص من اللوحة

en	Actions ...
ar-sa	أفعال

en	Add New Dashboard
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Remove current dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	Number of lines - %d
ar-sa	عدد الشيكات:

en	Refresh Disabled
ar-sa	التحديث التلقائي معطل

en	Refresh by Poller
ar-sa	التحديث التلقائي معطل

en	Refresh Every 1 Minute
ar-sa	التحديث التلقائي 1 دقيقة

en	Refresh Every 5 Minutes
ar-sa	التحديث التلقائي 5 دقائق

en	Refresh Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Sort by Severity
ar-sa	ترتيب حسب لوحة الأولوية

en	Sort by User Preference
ar-sa	فرز حسب تفضيلات المستخدم

en	Reload Panel Definitions
ar-sa	تحديث لوحة

en	Set Intropage as Default Login Page
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	Set graph as Default Login Page
ar-sa	تعيين الرسم البياني كصفحة افتراضية

en	Display Intropage in Console
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	More panels on a line
ar-sa	السماح لوحة أعلى 5 بينغ

en	Share this dashboard
ar-sa	أضف إلى لوحة التحكم

en	Use shared dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	No shared dashboards
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Welcome to Intropage!
ar-sa	لوحات intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ar-sa	يمكنك إضافة لوحات لوحة المعلومات بطريقتين:

en	Customization:
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	Panel Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
ar-sa	تعطيل نقل اللوحة / تمكين نسخ النص من اللوحة

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
ar-sa	تمكين نقل اللوحة / تعطيل نسخ النص من اللوحة

en	Error reading new data
ar-sa	خطأ في قراءة البيانات الجديدة

en	Dashboard has been removed
ar-sa	تمت إزالة لوحة القيادة

en	New Dashboard
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Dashboard has been added
ar-sa	تمت إضافة لوحة القيادة

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ar-sa	لا يمكن إضافة رسم بياني زمني مكبر أو مخصص ، وتغيير النطاق الزمني إلى آخر نصف ساعة

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ar-sa	تتضمن اللوحة وظيفة تصيير ولكنها غير موجودة.

en	The Panel does not have a render function.
ar-sa	لا تحتوي اللوحة على وظيفة تصيير.

en	Panel not found
ar-sa	اللوحة غير موجودة

en	Details Function does not exist.
ar-sa	التفاصيل الوظيفة غير موجودة.

en	Panel Not Found
ar-sa	اللوحة غير موجودة

en	[ Updates in %s ]
ar-sa	[التحديثات في %s]

en	%s Sec
ar-sa	%s ثانية

en	%s Seconds
ar-sa	%s ثواني

en	%s Min
ar-sa	كل دقيقة د

en	%s Minutes
ar-sa	كل دقيقة د

en	%s Hours
ar-sa	%s ساعة

en	%s Hrs
ar-sa	%s ساعة

en	%s Days
ar-sa	%s أيام

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ar-sa	لا توجد بيانات. إما بفرض التحديث أو الانتظار لدورة الاقتراع القادمة من الصبار.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ar-sa	لا توجد بيانات. لا تسمح هذه اللوحة بالتحديثات الإجبارية. سيكون عليك الانتظار حتى يقوم Cacti's Poller بإجراء الفحص.

en	Disable panel
ar-sa	تعطيل لوحة

en	Reload Panel
ar-sa	تحديث لوحة

en	Loading data ...
ar-sa	تحميل البيانات ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ar-sa	لاتوجد بيانات. إما أن تنتظر الشيك التالي ، أو استخدم Force Reload إذا كان ذلك متاحًا.

en	Panels ...
ar-sa	اللوحات ...

en	%s (no permission)
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ar-sa	لا يمكن الإضافة إلى لوحة التحكم. النطاق الزمني المخصص.

en	Remove from Dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	Dashboard Names
ar-sa	أسماء لوحة القيادة

en	Dashboard %s
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	User Level Panel Update Frequencies
ar-sa	لوحات مستوى المستخدم

en	Trend Update Frequencies
ar-sa	تحديث التردد:٪ s

en	Intropage
ar-sa	لوحات intropage

en	System Level Panels
ar-sa	لوحات مستوى النظام

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ar-sa	اللوحات المناسبة للمسؤولين أو المستخدمين المتميزين للوصول ولا تنطبق عادةً على المستخدمين العامين. تدور اللوحات بشكل عام حول استخدام النظام بشكل عام.

en	User Level Panels
ar-sa	لوحات مستوى المستخدم

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ar-sa	اللوحات المناسبة لعامة المستخدمين للوصول إليها. تقتصر الأذونات على ما يمكن للمستخدم الحالي عرضه.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ar-sa	يمكنك السماح / عدم السماح للوحات للمستخدم

en	Red Status
ar-sa	الحالة

en	Yellow Status
ar-sa	إنذار أصفر

en	Green Status
ar-sa	الحالة

en	Display Settings
ar-sa	إعدادات العرض

en	Important things will be at the top
ar-sa	أشياء مهمة ستكون في القمة

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ar-sa	إذا تم تحديده ، يعرض Intropage المعلومات المهمة (الأخطاء والتحذيرات) أولاً

en	Display more panels on a line
ar-sa	عرض الأخطاء والتحذيرات

en	Automatically Uninstall Panels
ar-sa	إلغاء تثبيت اللوحات تلقائيًا

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ar-sa	إذا تم تثبيت لوحة وإزالة البرنامج المساعد المطلوب ، فقم بإلغاء تثبيت اللوحة تلقائيًا أيضًا

en	Automatically by poller
ar-sa	تلقائيا عن طريق المستطلع

en	15 minutes
ar-sa	كل دقيقة د

en	Number of panel lines
ar-sa	عدد الشيكات:

en	Trend Timespan
ar-sa	اتجاهات

en	Poller Timeout
ar-sa	معلومات Poller

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ar-sa	مقدار الوقت ، بالدقائق ، الذي يمكن أن تعمله أداة استطلاع الخلفية Intropage قبل مقاطعتها وقتلها بواسطة Cacti.

en	%d Minute
ar-sa	كل دقيقة د

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	Analyze Log - number of lines
ar-sa	تحليل سجل - عدد من الخطوط

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ar-sa	كم من خطوط السجل سيتم تحليلها. عدد كبير قد يسبب تحميل صفحة بطيئة

en	How often analyze DB
ar-sa	كم مرة تحليل DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ar-sa	Poller يدير هذه المهمة. يمكن أن يسبب المدى الطويل الاقتراع.

en	Analyze DB - Level of db check
ar-sa	تحليل ديسيبل - مستوى ديسيبل الاختيار

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ar-sa	سريع - لا تحقق صفوف للارتباطات inforccert سريع - تحقق فقط غير مغلقة بشكل صحيح الجداول تم التغيير - تم تغيير جداول التحقق من آخر فحص متوسطة - مع مسح الصفوف الموسعة - الصفوف والمفاتيح كاملة متوسطة وممتدة قد تؤدي إلى تحميل صفحة بطيئة!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ar-sa	فحص NTP (الوقت) - اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ar-sa	أدخل اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	How often check NTP
ar-sa	كم مرة تحقق NTP

en	Insert DNS name for test
ar-sa	أدخل اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	How often check DNS
ar-sa	كم مرة تحقق NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ar-sa	لوحة معلومات المشرف حول مهام الصيانة ، وأجهزة التشغيل ، ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ar-sa	إذا لم تكن فارغة ، سيتم عرض اللوحة في الأعلى. يمكنك استخدام علامات html (b ، i ، ...).

en	Never warn
ar-sa	لايشتغل أبدا

en	When maintenance starts
ar-sa	عندما تبدأ الصيانة

en	%d Day Before
ar-sa	٪ د قبل يوم

en	%d Days Before
ar-sa	٪ d قبل أيام

en	Alarm Settings
ar-sa	اعدادات العرض

en	Alarm DB check Aborted Clients
ar-sa	إنذار DB تحقق عملاء تم إحباطها

en	Alarm Host with the same Description
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Alarm Orphaned Data Source
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة:٪ s

en	Alarm non-empty Poller Output
ar-sa	إخراج جهاز الاقتراع غير فارغ للإنذار

en	Alarm Bad indexes Data Source
ar-sa	مصدر بيانات فهارس إنذار سيئة

en	Alarm Threshold logonly action
ar-sa	إنذار Thershold عمل الدخول

en	Alarm Devices with the same IP/port
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Device in more than one Tree
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Alarm Device without a Tree
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي:٪ s

en	Alarm Device without Monitoring
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Device without Graph
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ar-sa	السماح للوحة 5 أسوأ وقت الاقتراع

en	10s / 20s Yellow / Red
ar-sa	40s / 20s أحمر / أصفر

en	20s / 40s Yellow / Red
ar-sa	20 ثانية / 10 ثانية أحمر / أصفر

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ar-sa	إنذار أحمر / أصفر فشل / كل النسبة

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ar-sa	0.1 / 0.2 أحمر / أصفر

en	Alarm Red/Yellow Ping
ar-sa	إنذار أحمر / أصفر بينغ

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ar-sa	100/200 + مللي ثانية أحمر / أصفر

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Alerts
ar-sa	تنبيهات

en	Host alerts
ar-sa	اسم الخادم

en	Waiting for data
ar-sa	في انتظار البيانات

en	You don't have permissions to any hosts
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Analysis Panels
ar-sa	تمكين / تعطيل اللوحات

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ar-sa	اللوحات التي تحلل السلوك الحالي لـ Cacti ومكوناته الإضافية.

en	Analyze Logins
ar-sa	السماح لوحة Analayse تسجيلات الدخول

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ar-sa	تحليل تسجيلات الدخول العديدة الأخيرة Cacti للاتجاهات والأخطاء.

en	Analyze Logs
ar-sa	تحليل سجل الصبار

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ar-sa	ابحث عن الأخطاء الشائعة في ملف سجل Cacti والتي يجب أن تكون مدعاة للقلق.

en	Database Checks
ar-sa	فحص قاعدة البيانات

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ar-sa	تحليل قاعدة بيانات MySQL / MariaDB بحثًا عن الأخطاء الشائعة. لاحظ أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً في الأنظمة الكبيرة جدًا.

en	Analyze Cacti Objects
ar-sa	تحليل سجل الصبار

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ar-sa	تحليل الأشجار والرسوم البيانية والمضيفين ...

en	Analyze DS stats
ar-sa	السماح لوحة تحليل قاعدة البيانات

en	Analyze data source stats
ar-sa	السماح لوحة تحليل قاعدة البيانات

en	Success - Login
ar-sa	نجاح - تسجيل الدخول

en	Total Failed Logins: %s
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	Active Users in Last Hour:
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعة:

en	Log file not accessible or empty
ar-sa	ملف السجل غير قابل للوصول أو فارغ

en	Analyze last %s log lines:
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	Errors:
ar-sa	أخطاء

en	Warnings:
ar-sa	تحذيرات

en	Log Size: Larger than 2GB
ar-sa	الملف أكبر من 2 جيجابايت

en	Log Size: OK
ar-sa	حجم السجل موافق

en	Log Size: Quite Large
ar-sa	حجم السجل كبير جدا

en	Log Size:
ar-sa	الحد الأقصى لحجم السجل

en	Last log lines:
ar-sa	آخر 10 تسجيلات دخول

en	Table %s status %s
ar-sa	الجدول %s الحالة %s

en	DB: Problems
ar-sa	مشكلة ديسيبل

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ar-sa	أخطاء الاتصال - حاول إعادة تشغيل خدمة SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
ar-sa	العملاء / الاتصالات التي تم إحباطها: %s - تحقق من السجلات.

en	Connection errors: %s
ar-sa	أخطاء الاتصال:٪ s

en	Damaged tables: %s
ar-sa	الجداول التالفة:٪ s

en	Memory tables: %s
ar-sa	جداول الذاكرة:٪ s

en	All tables: %s
ar-sa	جميع الجداول:٪ s

en	Devices with the same IP and port: %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Orphaned Data Sources: %s
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة:٪ s

en	Datasource - bad indexes: %s
ar-sa	مصدر البيانات - فهارس سيئة:٪ s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ar-sa	تنبيه / تحذير صريح لتسجيل الدخول: %s

en	Devices with the same description: %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Devices in more than one tree: %s
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Devices without graphs: %s
ar-sa	مضيفات بدون رسوم بيانية:٪ s

en	Devices without tree: %s
ar-sa	المضيفين بدون شجرة:٪ s

en	Devices with default public/private community: %s
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي:٪ s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ar-sa	البرنامج المساعد مراقب - المضيفين غير الخاضعة للرقابة: ٪ ق

en	Found %s problems
ar-sa	وجدت مشاكل٪ s

en	Everything OK
ar-sa	كل شئ على ما يرام

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ar-sa	تحليل تفاصيل Cacti Log [تحذيرات / أخطاء]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ar-sa	الملف أكبر من 2 جيجابايت

en	Log Size
ar-sa	حجم السجل

en	Analyze Logins Detail
ar-sa	تحليل سجل - عدد من الخطوط

en	Active Users in Last 2 Hours:
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	No Active Users
ar-sa	الأعضاء النشطون

en	View Full User Log
ar-sa	عرض سجل المستخدم الكامل

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ar-sa	تحليل شجرة / المضيف / الرسم البياني

en	Devices with the same IP and port - %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ٪ s

en	Data maintenance
ar-sa	عندما تبدأ الصيانة

en	Orphaned Data Sources - %s
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة٪ s

en	Datasources with bad indexes - %s
ar-sa	مصدر البيانات - الفهارس السيئة٪ s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
ar-sa	تنبيه / تحذير Thold لتسجيل الدخول - %s:

en	Devices with the same description - %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف٪ s

en	Devices in more than one tree - %s
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة٪ s

en	Devices without Graphs - %s
ar-sa	يستضيف بدون رسوم بيانية٪ s

en	Devices without tree - %s
ar-sa	تستضيف بدون شجرة٪ s

en	Devices with default public/private community - %s
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي٪ s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ar-sa	البرنامج المساعد مراقب - المضيفين غير الخاضعة للرقابة٪ s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Devices with the highest uptime
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Graphical Panels
ar-sa	لوحات intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول Cacti ومكوناته بطريقة رسومية.

en	Graph of Data Sources
ar-sa	السماح للوحة Graph Data Dource

en	Graph of Device Templates
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Devices by Status
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ar-sa	رسم بياني للأجهزة حسب الحالة (أعلى ، أسفل ، ...)

en	Datasources:
ar-sa	مصادر البيانات:

en	Device Templates:
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Devices:
ar-sa	الأجهزة

en	No untemplated datasources found
ar-sa	لم يتم العثور على مصادر بيانات غير منفذة

en	Device Count
ar-sa	ماكس الجهاز لأسفل

en	Total Devices
ar-sa	الأجهزة

en	No device templates found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	MacTrack Panels
ar-sa	مواقع Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول المكونات الإضافية لـ Cacti MacTrack.

en	MacTrack Plugin
ar-sa	السماح لوحة MacTrack البرنامج المساعد

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ar-sa	مجموعة متنوعة MacTrack وإحصائيات الموقع.

en	MacTrack Sites
ar-sa	مواقع Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
ar-sa	إحصائيات موقع MacTrack المختلفة.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ar-sa	Mactrack المساعد غير مثبت / تشغيل

en	All: %s
ar-sa	الكل:٪ s

en	Up: %s
ar-sa	يو بي إس

en	Down: %s
ar-sa	أسفل:٪ s

en	Unknown: %s
ar-sa	غير معروف:٪ s

en	Disabled: %s
ar-sa	معطل:٪ s

en	MacTrack
ar-sa	Mactrack

en	You don't have plugin permission
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Ports up
ar-sa	الموانئ تصل

en	Device Errors
ar-sa	أخطاء الجهاز

en	No mactrack sites found
ar-sa	لم يتم العثور على مواقع mactrack

en	Miscellaneous Panels
ar-sa	لوحات متنوعة

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ar-sa	اللوحات التي تحتوي على بيانات عامة غير مصنفة حول Cacti's.

en	NTP/DNS Status
ar-sa	حالة NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ar-sa	التحقق من ساعة نظام Cacti للانجراف عن خط أساس معروف.

en	Maint Plugin Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ar-sa	حافظ على تفاصيل البرنامج المساعد في الجداول القادمة

en	Webseer Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ar-sa	Plugin webseer URL Service تحقق من التفاصيل

en	Servcheck plugin Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Plugin ServCheck Details
ar-sa	Plugin webseer URL Service تحقق من التفاصيل

en	No NTP server configured
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Failed to get NTP time from %s
ar-sa	أخفق الحصول على وقت NTP من $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
ar-sa	يرجى التحقق من الوقت لأنه متوقف أكثر

en	than %s seconds from NTP server %s.
ar-sa	من %s ثانية من خادم NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
ar-sa	التوقيت المحلي يساوي خادم NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ar-sa	غير قادر على الاتصال بخادم NTP المشار إليه. يرجى التحقق من التكوين الخاص بك.

en	Please check your configuration.
ar-sa	يرجى التحقق من التكوين الخاص بك.

en	No DNS hostname configured
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Maint plugin is not installed/enabled
ar-sa	Mactrack المساعد غير مثبت / تشغيل

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Number of checks (all/disabled):
ar-sa	عدد الشيكات:

en	Status (up/down):
ar-sa	يستضيف أسفل

en	HTTP code
ar-sa	كود HTTP

en	Webseer Plugin - Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Status (ok/error):
ar-sa	يستضيف أسفل

en	Servcheck Plugin - Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Poller Panels
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول عملية اقتراع Cacti.

en	Various information about your Cacti poller.
ar-sa	معلومات مختلفة عن مستطلع الصبار الخاص بك.

en	Poller Statistics
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
ar-sa	إحصائيات مستطلعات الصبار المختلفة.

en	Poller Output Items
ar-sa	عناصر مخرجات Poller:٪ s

en	Total Time
ar-sa	الوقت الكلي

en	Unkn/down
ar-sa	Unkn / لأسفل

en	%s Secs
ar-sa	%s ثوانى

en	(ok)
ar-sa	(حسنا)

en	(all)
ar-sa	(الكل)

en	Poller Details
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Average Time
ar-sa	متوسط الوقت

en	Max Time
ar-sa	أقصى وقت

en	Poller output items
ar-sa	عناصر مخرجات الاقتراع٪ s:

en	Syslog Panels
ar-sa	تحديث لوحة

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول معالجة رسائل Cacti's Syslog.

en	Syslog Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Various Syslog Plugin statistics.
ar-sa	إحصائيات البرنامج المساعد Syslog المختلفة.

en	Incoming
ar-sa	واردة

en	Syslog plugin not installed/running
ar-sa	البرنامج المساعد الرعد غير مثبت / قيد التشغيل

en	System Panels
ar-sa	لوحات intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول أداء نظام Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
ar-sa	معلومات نظام مختلفة حول نظام Cacti نفسه.

en	Administrative Alerts
ar-sa	تنبيهات إدارية

en	Extra admin notify panel for all users
ar-sa	لوحة إعلام المشرف الإضافي لجميع المستخدمين

en	Boost Statistics
ar-sa	زيادة الإحصاءات

en	Information about Cacti's performance boost process.
ar-sa	معلومات حول عملية تعزيز أداء Cacti.

en	24 Hour Extremes
ar-sa	24 ساعة القصوى

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ar-sa	جدول يحتوي على 24 ساعة من الاستقصاءات القصوى (أطول إجراء في استطلاع الرأي ، مضيفون متراجعون)

en	CPU Utilization
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	CPU Load:
ar-sa	تحميل وحدة المعالجة المركزية:

en	This function is not implemented on Windows platforms
ar-sa	لم يتم تنفيذ هذه الوظيفة على منصات ويندوز

en	Cacti Version:
ar-sa	نسخة الصبار

en	Poller Type:
ar-sa	نوع مستضرب

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	Spine version:
ar-sa	نسخة العمود الفقري:

en	You are using incorrect spine version!
ar-sa	أنت تستخدم إصدار العمود الفقري غير صحيح!

en	Poller Type:
ar-sa	نوع مستضرب

en	Running on:
ar-sa	يعمل على:

en	Boost Status is: %s
ar-sa	زيادة الإحصاءات

en	Pending Records Threshold: %s
ar-sa	سجلات دفعة معلقة:٪ s

en	Approximate Next Start Time: %s
ar-sa	وقت البدء التالي:٪ s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ar-sa	سجلات الدعاية المؤرشفة:٪ s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ar-sa	جدول (جداول) التعزيز الحالية:٪ s

en	Avg Bytes/Record: %s
ar-sa	متوسط البايت / السجل:٪ s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ar-sa	مدة التشغيل الأخيرة:٪ s

en	Poller Run
ar-sa	سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP وإعادة إنشائها في حالة تحديد هذا الخيار. لاحظ أن الأمر يتطلب تشغيل مستدير آخر لاستعادة ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP تمامًا.

en	Down Hosts
ar-sa	المضيفين

en	Triggered
ar-sa	Trigerred

en	Poller out. itms
ar-sa	عناصر مخرجات الاقتراع٪ s:

en	48 Hour Extreme Polling
ar-sa	24 ساعة القصوى

en	Long Running Poller
ar-sa	المدى الطويل المستفتي

en	Max Device Down
ar-sa	ماكس الجهاز لأسفل

en	Max Thold Triggered
ar-sa	أثارت أثارت

en	Poller Output Item
ar-sa	عناصر مخرجات Poller:٪ s

en	Failed Polls
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	Threshold Panels
ar-sa	الحدود القصوى

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول البرنامج المساعد Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
ar-sa	الحدود القصوى

en	Threshold Plugin Latest Events
ar-sa	الحدود القصوى

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ar-sa	رسم بياني عتبة المكوِّن الإضافي (الكل ، المُعلَّق ، ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Without events yet
ar-sa	بدون أحداث حتى الآن

en	Thresholds:
ar-sa	العتبة

en	Thold plugin not installed/running
ar-sa	البرنامج المساعد الرعد غير مثبت / قيد التشغيل

en	Trigerred

en	Breached
ar-sa	اختراق

en	Threshold Details
ar-sa	الحدود القصوى

en	Thresholds
ar-sa	العتبة

en	Breached:
ar-sa	اختراق

en	Triggered:
ar-sa	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Top/Bottom 5 Panels
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات تتجه إلى المعلومات حول جمع بيانات الصبار.

en	Devices with the worst ping response
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Bottom Availability
ar-sa	متوفر

en	Devices with the worst availability/reachability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Bottom Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Devices with the worst polling time
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Bottom Polling Ratio
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Devices with the worst polling ratio
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Ratio
ar-sa	نسبة

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Intropage Viewer
ar-sa	لوحات intropage

en	Intropage Administration
ar-sa	خيارات الصفحة مقدمة

en	Timespan Last 1 Hour
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	Timespan Last %d Hours
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	%d Day
ar-sa	٪ د قبل يوم