en	Intropage - Permission Denied
ar-sa	Intropage - تم رفض الإذن

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
ar-sa	تمت إزالة لوحة واحدة أو أكثر بسبب عدم كفاية الأذونات. اتصل بالمسؤول.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ar-sa	يمكنك تعطيل الصفوف أعلاه في الإعدادات -> عام -> إخفاء لوحة معلومات الصبار واستخدام الصفحة بأكملها لـ Intropage

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Hide red/yellow/green square notifications
ar-sa	إخفاء إشعارات المربع الأحمر / الأصفر / الأخضر

en	Disable panel move/enable copy text from panel
ar-sa	تعطيل نقل اللوحة / تمكين نسخ النص من اللوحة

en	Actions ...
ar-sa	أفعال

en	Add New Dashboard
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Remove current dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	Number of lines - %d
ar-sa	عدد الشيكات:

en	Refresh Now
ar-sa	تحديث

en	Refresh Disabled
ar-sa	التحديث التلقائي معطل

en	Refresh by Poller
ar-sa	التحديث التلقائي معطل

en	Refresh Every 1 Minute
ar-sa	التحديث التلقائي 1 دقيقة

en	Refresh Every 5 Minutes
ar-sa	التحديث التلقائي 5 دقائق

en	Refresh Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Important period - disabled
ar-sa	فترة مهمة - معطل

en	Important period - 15 minutes
ar-sa	فترة مهمة - 15 دقيقة

en	Important period - 1 hour
ar-sa	فترة مهمة - 1 ساعة

en	Important period - 4 hours
ar-sa	فترة مهمة - 4 ساعات

en	Important period - 1 day
ar-sa	فترة مهمة - 1 يوم

en	Sort by Severity
ar-sa	ترتيب حسب لوحة الأولوية

en	Sort by User Preference
ar-sa	فرز حسب تفضيلات المستخدم

en	Reload Panel Definitions
ar-sa	تحديث لوحة

en	Set Intropage as Default Login Page
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	Set graph as Default Login Page
ar-sa	تعيين الرسم البياني كصفحة افتراضية

en	Display Intropage in Console
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ar-sa	تعيين intropage كصفحة افتراضية

en	Less panels on a line
ar-sa	لوحات أقل على الخط

en	More panels on a line
ar-sa	السماح لوحة أعلى 5 بينغ

en	Cancel sharing
ar-sa	إلغاء المشاركة

en	Share this dashboard
ar-sa	أضف إلى لوحة التحكم

en	Share empty dashboard not allowed
ar-sa	مشاركة لوحة المعلومات الفارغة غير مسموح بها

en	Use shared dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
ar-sa	لا يمكن استخدام لوحة المعلومات المشتركة - تم الوصول إلى حد لوحة المعلومات.

en	No shared dashboards
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Welcome to Intropage!
ar-sa	لوحات intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ar-sa	يمكنك إضافة لوحات لوحة المعلومات بطريقتين:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
ar-sa	حدد اللوحات المعدة من "قائمة اللوحات". يمكن أن تكون اللوحة باللون الرمادي. إنه بسبب أذونات ، اسأل المسؤول

en	Add any Cacti Graph, use icon
ar-sa	أضف أي رسم بياني للصبار ، استخدم الرمز

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
ar-sa	يمكنك إنشاء لوحات خاصة. مزيد من المعلومات في ملف <cacti_install_dir>/ الإضافات / مقدمة / panellib / README.md

en	You can share dashboards to other users:
ar-sa	يمكنك مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمين آخرين:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
ar-sa	استخدم خيار "مشاركة لوحة المعلومات هذه" في قائمة الإجراءات - يمكن لكل مستخدم استخدامه كقالب.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
ar-sa	يمكنك استخدام لوحة المعلومات المشتركة باستخدام قائمة الإجراءات:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
ar-sa	استخدم "استخدام لوحة المعلومات المشتركة (اسم المستخدم / لوحة المعلومات) - يقوم بإعداد نفس لوحة المعلومات مثل المشتركة ولكن مع أذوناتك.

en	Customization:
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
ar-sa	يمكنك إنشاء ما يصل إلى 9 لوحات معلومات. يمكن تسمية كل لوحة معلومات ، استخدم الرمز

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
ar-sa	يمكن عرض Intopage في وحدة التحكم أو في علامة تبويب منفصلة. يمكنك تغييره في قائمة الإجراءات

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
ar-sa	إذا كنت تريد نسخ نص من اللوحة ، فيجب عليك تعطيل وظيفة السحب والإفلات ، واستخدام الرمز

en	Panel Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
ar-sa	تعطيل نقل اللوحة / تمكين نسخ النص من اللوحة

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
ar-sa	تمكين نقل اللوحة / تعطيل نسخ النص من اللوحة

en	Show red/yellow/green square notifications
ar-sa	إظهار إشعارات مربعات حمراء / صفراء / خضراء

en	Error reading new data
ar-sa	خطأ في قراءة البيانات الجديدة

en	Close
ar-sa	إغلاق

en	Dashboard has been removed
ar-sa	تمت إزالة لوحة القيادة

en	New Dashboard
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	Dashboard has been added
ar-sa	تمت إضافة لوحة القيادة

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ar-sa	لا يمكن إضافة رسم بياني زمني مكبر أو مخصص ، وتغيير النطاق الزمني إلى آخر نصف ساعة

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
ar-sa	تم تحديث مكتبة لوحة المقدمة من مكتبة اللوحات

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
ar-sa	تمت إضافة لوحة القيادة ، يرجى الانتظار بضع دورات استطلاع للبيانات

en	Error - trying share non-shared dashboard
ar-sa	خطأ - محاولة مشاركة لوحة المعلومات غير المشتركة

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ar-sa	تتضمن اللوحة وظيفة تصيير ولكنها غير موجودة.

en	The Panel does not have a render function.
ar-sa	لا تحتوي اللوحة على وظيفة تصيير.

en	Not Found
ar-sa	لم يتم العثور على شيء

en	Panel not found
ar-sa	اللوحة غير موجودة

en	Details Function does not exist.
ar-sa	التفاصيل الوظيفة غير موجودة.

en	Panel Not Found
ar-sa	اللوحة غير موجودة

en	[ Updates in %s ]
ar-sa	[التحديثات في %s]

en	%s Sec
ar-sa	%s ثانية

en	%s Seconds
ar-sa	%s ثواني

en	%s Min
ar-sa	كل دقيقة د

en	%s Minutes
ar-sa	كل دقيقة د

en	%s Hours
ar-sa	%s ساعة

en	%s Hrs
ar-sa	%s ساعة

en	%s Days
ar-sa	%s أيام

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ar-sa	لا توجد بيانات. إما بفرض التحديث أو الانتظار لدورة الاقتراع القادمة من الصبار.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ar-sa	لا توجد بيانات. لا تسمح هذه اللوحة بالتحديثات الإجبارية. سيكون عليك الانتظار حتى يقوم Cacti's Poller بإجراء الفحص.

en	Disable panel
ar-sa	تعطيل لوحة

en	Reload Panel
ar-sa	تحديث لوحة

en	Show Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Loading data ...
ar-sa	تحميل البيانات ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ar-sa	لاتوجد بيانات. إما أن تنتظر الشيك التالي ، أو استخدم Force Reload إذا كان ذلك متاحًا.

en	Panels ...
ar-sa	اللوحات ...

en	%s (no permission)
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ar-sa	لا يمكن الإضافة إلى لوحة التحكم. النطاق الزمني المخصص.

en	Remove from Dashboard
ar-sa	إزالة من لوحة القيادة

en	Add to Dashboard
ar-sa	أضف إلى لوحة التحكم

en	Dashboard Names
ar-sa	أسماء لوحة القيادة

en	Dashboard %s
ar-sa	إضافة إلى لوحة القيادة

en	User Level Panel Update Frequencies
ar-sa	لوحات مستوى المستخدم

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
ar-sa	ترددات تحديث لوحة النظام (جميع المستخدمين المصرح لهم)

en	Trend Update Frequencies
ar-sa	تحديث التردد:٪ s

en	Intropage
ar-sa	لوحات intropage

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	[edit: %s]
ar-sa	[عدل: %s]

en	System Level Panels
ar-sa	لوحات مستوى النظام

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ar-sa	اللوحات المناسبة للمسؤولين أو المستخدمين المتميزين للوصول ولا تنطبق عادةً على المستخدمين العامين. تدور اللوحات بشكل عام حول استخدام النظام بشكل عام.

en	User Level Panels
ar-sa	لوحات مستوى المستخدم

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ar-sa	اللوحات المناسبة لعامة المستخدمين للوصول إليها. تقتصر الأذونات على ما يمكن للمستخدم الحالي عرضه.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ar-sa	يمكنك السماح / عدم السماح للوحات للمستخدم

en	Red Status
ar-sa	الحالة

en	Yellow Status
ar-sa	إنذار أصفر

en	Green Status
ar-sa	الحالة

en	Display Settings
ar-sa	إعدادات العرض

en	Important things will be at the top
ar-sa	أشياء مهمة ستكون في القمة

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ar-sa	إذا تم تحديده ، يعرض Intropage المعلومات المهمة (الأخطاء والتحذيرات) أولاً

en	Display more panels on a line
ar-sa	عرض الأخطاء والتحذيرات

en	For wide screen
ar-sa	للشاشة العريضة

en	Automatically Uninstall Panels
ar-sa	إلغاء تثبيت اللوحات تلقائيًا

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ar-sa	إذا تم تثبيت لوحة وإزالة البرنامج المساعد المطلوب ، فقم بإلغاء تثبيت اللوحة تلقائيًا أيضًا

en	Automatic Page Refresh
ar-sa	تحديث تلقائي للصفحة

en	How often
ar-sa	كم عدد المرات؟

en	Automatically by poller
ar-sa	تلقائيا عن طريق المستطلع

en	Never
ar-sa	أبدا

en	Every Minute
ar-sa	كل دقيقة

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل %d دقيقة

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Important period
ar-sa	فترة مهمة

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
ar-sa	من الآن إلى الماضي. يؤثر على تلوين الصف، ولن يتم تمييز الأحداث القديمة، بل يتم عرضها فقط

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	15 minutes
ar-sa	كل دقيقة د

en	1 hour
ar-sa	ساعة

en	4 hours
ar-sa	4 ساعات

en	1 day
ar-sa	يوم 1

en	Number of panel lines
ar-sa	عدد الشيكات:

en	How many lines in panel
ar-sa	كم عدد الأسطر في اللوحة

en	%d lines
ar-sa	خطوط %d

en	Trend Timespan
ar-sa	اتجاهات

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
ar-sa	بالنسبة إلى مخططات الاتجاهات، ما الذي يجب أن يكون النطاق الزمني الافتراضي لهذه المخططات.

en	Poller Timeout
ar-sa	معلومات Poller

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ar-sa	مقدار الوقت ، بالدقائق ، الذي يمكن أن تعمله أداة استطلاع الخلفية Intropage قبل مقاطعتها وقتلها بواسطة Cacti.

en	%d Minute
ar-sa	كل دقيقة د

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Hour
ar-sa	%d ساعة

en	Analyze Log - number of lines
ar-sa	تحليل سجل - عدد من الخطوط

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ar-sa	كم من خطوط السجل سيتم تحليلها. عدد كبير قد يسبب تحميل صفحة بطيئة

en	How often analyze DB
ar-sa	كم مرة تحليل DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ar-sa	Poller يدير هذه المهمة. يمكن أن يسبب المدى الطويل الاقتراع.

en	Every Day
ar-sa	كل يوم

en	Every Week
ar-sa	كل أسبوع

en	Every Month
ar-sa	شهريًا

en	Analyze DB - Level of db check
ar-sa	تحليل ديسيبل - مستوى ديسيبل الاختيار

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ar-sa	سريع - لا تحقق صفوف للارتباطات inforccert سريع - تحقق فقط غير مغلقة بشكل صحيح الجداول تم التغيير - تم تغيير جداول التحقق من آخر فحص متوسطة - مع مسح الصفوف الموسعة - الصفوف والمفاتيح كاملة متوسطة وممتدة قد تؤدي إلى تحميل صفحة بطيئة!

en	Quick
ar-sa	سريع. حي. حبلى

en	Fast
ar-sa	مستعص (على الإبادة أو الاصطباغ). راسخ. يصوم

en	Changed
ar-sa	تغيرت

en	Medium
ar-sa	متوسط

en	Extended
ar-sa	توسيع

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ar-sa	فحص NTP (الوقت) - اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ar-sa	أدخل اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	How often check NTP
ar-sa	كم مرة تحقق NTP

en	DNS Check - Any DNS name
ar-sa	فحص DNS - أي اسم DNS

en	Insert DNS name for test
ar-sa	أدخل اسم IP أو DNS لخادم NTP

en	How often check DNS
ar-sa	كم مرة تحقق NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ar-sa	لوحة معلومات المشرف حول مهام الصيانة ، وأجهزة التشغيل ، ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ar-sa	إذا لم تكن فارغة ، سيتم عرض اللوحة في الأعلى. يمكنك استخدام علامات html (b ، i ، ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
ar-sa	أيام تحذير جدول الصيانة القادمة

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
ar-sa	كم يوما قبل جدول الصيانة المجدول يجب أن يتم عرض تحذير؟

en	Never warn
ar-sa	لايشتغل أبدا

en	When maintenance starts
ar-sa	عندما تبدأ الصيانة

en	%d Day Before
ar-sa	٪ د قبل يوم

en	%d Days Before
ar-sa	٪ d قبل أيام

en	Network stats in
ar-sa	احصائيات الشبكة في

en	bytes or bits
ar-sa	بايت أو بت

en	Bytes
ar-sa	بايت

en	Bits
ar-sa	بت

en	Alarm Settings
ar-sa	اعدادات العرض

en	Alarm DB check Aborted Clients
ar-sa	إنذار DB تحقق عملاء تم إحباطها

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
ar-sa	في حالة وقوع هذا الحدث، قم بتشغيل لون الحالة عادي أو تحذير أو تنبيه المحدد.

en	Alarm Host with the same Description
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Alarm Orphaned Data Source
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة:٪ s

en	Alarm non-empty Poller Output
ar-sa	إخراج جهاز الاقتراع غير فارغ للإنذار

en	Alarm Bad indexes Data Source
ar-sa	مصدر بيانات فهارس إنذار سيئة

en	Alarm Threshold logonly action
ar-sa	إنذار Thershold عمل الدخول

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
ar-sa	إنذار عندما لا يتم تحسين bulk_walk_size الجهاز

en	Alarm Devices with the same IP/port
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Device in more than one Tree
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Alarm Device without a Tree
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي:٪ s

en	Alarm Device without Monitoring
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Device without Graph
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ar-sa	السماح للوحة 5 أسوأ وقت الاقتراع

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
ar-sa	ستؤدي أوقات الاقتراع فوق هذه الحدود إلى تشغيل لون حالة تحذير أو تنبيه.

en	5s / 10s Yellow / Red
ar-sa	5 ثانية / 10 ثانية أصفر / أحمر

en	10s / 20s Yellow / Red
ar-sa	40s / 20s أحمر / أصفر

en	20s / 40s Yellow / Red
ar-sa	20 ثانية / 10 ثانية أحمر / أصفر

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ar-sa	إنذار أحمر / أصفر فشل / كل النسبة

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
ar-sa	نسبة عمليات التحقق من التوفر الفاشلة إلى عمليات التحقق الناجحة لتشغيلها كلون حالة تحذير أو تنبيه.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ar-sa	0.1 / 0.2 أحمر / أصفر

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
ar-sa	0.2 / 0.4 أصفر / أحمر

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
ar-sa	0.5 / 0.5++ أصفر / أحمر

en	Alarm Red/Yellow Ping
ar-sa	إنذار أحمر / أصفر بينغ

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
ar-sa	سيؤدي زمن انتقال ping فوق هذه المستويات إلى تشغيل لون حالة تحذير أو تنبيه.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
ar-sa	10 مللي ثانية / 20 مللي ثانية أصفر / أحمر

en	20ms / 50ms Yellow / Red
ar-sa	20 مللي ثانية / 50 مللي ثانية أصفر / أحمر

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ar-sa	100/200 + مللي ثانية أحمر / أصفر

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
ar-sa	سيؤدي التوفر دون هذه المستويات إلى تشغيل لون الحالة الأصفر أو الأحمر.

en	Yellow / Red
ar-sa	أصفر / أحمر

en	Alerts
ar-sa	تنبيهات

en	Panels that provide alerting.
ar-sa	اللوحات التي توفر التنبيه.

en	Host alerts
ar-sa	اسم الخادم

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
ar-sa	تنبيهات المضيف (أعلى / أسفل / استرداد) في آخر 30 دقيقة

en	Date
ar-sa	التاريخ

en	Host
ar-sa	المستضيف Host

en	State
ar-sa	الحالة

en	More records, use detail window
ar-sa	المزيد من السجلات، استخدم نافذة التفاصيل

en	Waiting for data
ar-sa	في انتظار البيانات

en	You don't have permissions to any hosts
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Analysis Panels
ar-sa	تمكين / تعطيل اللوحات

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ar-sa	اللوحات التي تحلل السلوك الحالي لـ Cacti ومكوناته الإضافية.

en	Analyze Logins
ar-sa	السماح لوحة Analayse تسجيلات الدخول

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ar-sa	تحليل تسجيلات الدخول العديدة الأخيرة Cacti للاتجاهات والأخطاء.

en	Analyze Logs
ar-sa	تحليل سجل الصبار

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ar-sa	ابحث عن الأخطاء الشائعة في ملف سجل Cacti والتي يجب أن تكون مدعاة للقلق.

en	Database Checks
ar-sa	فحص قاعدة البيانات

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ar-sa	تحليل قاعدة بيانات MySQL / MariaDB بحثًا عن الأخطاء الشائعة. لاحظ أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً في الأنظمة الكبيرة جدًا.

en	Analyze Cacti Objects
ar-sa	تحليل سجل الصبار

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ar-sa	تحليل الأشجار والرسوم البيانية والمضيفين ...

en	Analyze DS stats
ar-sa	السماح لوحة تحليل قاعدة البيانات

en	Analyze data source stats
ar-sa	السماح لوحة تحليل قاعدة البيانات

en	Username
ar-sa	اسم المستخدم

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Failed
ar-sa	فشل

en	Success - Login
ar-sa	نجاح - تسجيل الدخول

en	Success - Token
ar-sa	النجاح - الرمز المميز

en	Total Failed Logins: %s
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Active Users in Last Hour:
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعة:

en	Log file not accessible or empty
ar-sa	ملف السجل غير قابل للوصول أو فارغ

en	Analyze last %s log lines:
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	Errors:
ar-sa	أخطاء

en	Warnings:
ar-sa	تحذيرات

en	Log Size: Larger than 2GB
ar-sa	الملف أكبر من 2 جيجابايت

en	Log Size: OK
ar-sa	حجم السجل موافق

en	Log Size: Quite Large
ar-sa	حجم السجل كبير جدا

en	Log Size:
ar-sa	الحد الأقصى لحجم السجل

en	Last log lines:
ar-sa	آخر 10 تسجيلات دخول

en	Skipping DB tables checks. Database too large
ar-sa	تخطي عمليات التحقق من جداول قاعدة البيانات. قاعدة البيانات كبيرة جدا

en	Table %s status %s
ar-sa	الجدول %s الحالة %s

en	DB: Problems
ar-sa	مشكلة ديسيبل

en	DB: OK
ar-sa	DB: حسنا

en	Max connection reached: %s / %s
ar-sa	تم الوصول إلى أقصى اتصال: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
ar-sa	يمكنك زيادة اتصال Max عبر أدوات سطر الأوامر أو بشكل دائم في ملف التكوين

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ar-sa	أخطاء الاتصال - حاول إعادة تشغيل خدمة SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
ar-sa	العملاء / الاتصالات التي تم إحباطها: %s - تحقق من السجلات.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
ar-sa	العملاء / الاتصالات التي تم إحباطها - قم بتشغيل "SET GLOBAL log_warnings = 1 ؛" أو "log_error_verbosity = 1 ؛" (يعتمد على إصدار MySQL / MariaDB الخاص بك) من mysql CLI وتعيينه في server.cnf إلى الصمت.

en	Connection errors: %s
ar-sa	أخطاء الاتصال:٪ s

en	Damaged tables: %s
ar-sa	الجداول التالفة:٪ s

en	You should run check and repair table commands
ar-sa	يجب تشغيل أوامر فحص الجدول وإصلاحه

en	Memory tables: %s
ar-sa	جداول الذاكرة:٪ s

en	All tables: %s
ar-sa	جميع الجداول:٪ s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
ar-sa	لم يتم تحسين أجهزة حجم المشي السائب: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
ar-sa	يرجى إلقاء نظرة على معلمة الجهاز "الحد الأقصى للتكرار للمشي بالجملة". يمكنك تحسين أداء استطلاع الرأي الخاص بك

en	Reindex last run
ar-sa	إعادة فهرسة آخر تشغيل

en	RRD Checker last run
ar-sa	RRD مدقق آخر تشغيل

en	RRD Cleaner last run
ar-sa	RRD الأنظف آخر تشغيل

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
ar-sa	يوصى بتشغيل هذه الأداة على الأقل من حين لآخر

en	%s: not run yet
ar-sa	%s: لم يتم تشغيله بعد

en	Orphaned Data Sources: %s
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة:٪ s

en	Datasource - bad indexes: %s
ar-sa	مصدر البيانات - فهارس سيئة:٪ s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ar-sa	تنبيه / تحذير صريح لتسجيل الدخول: %s

en	Devices with the same description: %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Devices in more than one tree: %s
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة واحدة:٪ s

en	Devices without graphs: %s
ar-sa	مضيفات بدون رسوم بيانية:٪ s

en	Devices without tree: %s
ar-sa	المضيفين بدون شجرة:٪ s

en	Devices with default public/private community: %s
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي:٪ s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ar-sa	البرنامج المساعد مراقب - المضيفين غير الخاضعة للرقابة: ٪ ق

en	Found %s problems
ar-sa	وجدت مشاكل٪ s

en	Everything OK
ar-sa	كل شئ على ما يرام

en	DS stats:
ar-sa	احصائيات DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
ar-sa	تحتاج اللوحة إلى تمكين إحصائيات DS.

en	DS all records
ar-sa	DS جميع السجلات

en	DS null records
ar-sa	سجلات DS فارغة

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ar-sa	تحليل تفاصيل Cacti Log [تحذيرات / أخطاء]

en	Errors
ar-sa	أخطاء

en	Warnings
ar-sa	تحذيرات

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ar-sa	الملف أكبر من 2 جيجابايت

en	Log Size
ar-sa	حجم السجل

en	Analyze Logins Detail
ar-sa	تحليل سجل - عدد من الخطوط

en	User
ar-sa	المستخدم

en	Result
ar-sa	النتيجة

en	Active Users in Last 2 Hours:
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	No Active Users
ar-sa	الأعضاء النشطون

en	View Full User Log
ar-sa	عرض سجل المستخدم الكامل

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ar-sa	تحليل شجرة / المضيف / الرسم البياني

en	Devices with the same IP and port - %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ٪ s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
ar-sa	لم يتم تحسين أجهزة حجم المشي السائب - %s

en	Data maintenance
ar-sa	عندما تبدأ الصيانة

en	Orphaned Data Sources - %s
ar-sa	مصادر البيانات المعزولة٪ s

en	Datasources with bad indexes - %s
ar-sa	مصدر البيانات - الفهارس السيئة٪ s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
ar-sa	تنبيه / تحذير Thold لتسجيل الدخول - %s:

en	Devices with the same description - %s
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف٪ s

en	Devices in more than one tree - %s
ar-sa	الأجهزة في أكثر من شجرة٪ s

en	Devices without Graphs - %s
ar-sa	يستضيف بدون رسوم بيانية٪ s

en	Devices without tree - %s
ar-sa	تستضيف بدون شجرة٪ s

en	Devices with default public/private community - %s
ar-sa	المضيفين مع المجتمع العام / الخاص الافتراضي٪ s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ar-sa	البرنامج المساعد مراقب - المضيفين غير الخاضعة للرقابة٪ s

en	The busiest
ar-sa	الأكثر ازدحاما

en	Panels that finds the busiest hosts.
ar-sa	اللوحات التي تجد المضيفين الأكثر ازدحاما.

en	Busiest CPU
ar-sa	وحدة المعالجة المركزية الأكثر ازدحاما

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Busiest ucd/net - Load
ar-sa	أكثر UCD ازدحاما / صافي - تحميل

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Busiest Hard Drive Space
ar-sa	مساحة القرص الصلب الأكثر ازدحاما

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
ar-sa	الأجهزة ذات أعلى مساحة على محرك الأقراص الثابتة المستخدمة (MIB المضيف)

en	Busiest uptime
ar-sa	وقت التشغيل الأكثر ازدحاما

en	Devices with the highest uptime
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Busiest Interface in/out traffic
ar-sa	واجهة أكثر ازدحاما داخل / خارج حركة المرور

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Busiest Interface error
ar-sa	خطأ الواجهة الأكثر ازدحاما

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
ar-sa	الأجهزة التي تحتوي على أعلى أخطاء / تجاهل (واجهة)

en	Busiest Interface utilization
ar-sa	استخدام الواجهة الأكثر ازدحاما

en	Ports with the highest interface utilization
ar-sa	المنافذ ذات أعلى استخدام للواجهة

en	Please enable and configure DS stats
ar-sa	يرجى تمكين وتكوين احصائيات DS

en	Ask admin to enable DS stats
ar-sa	اطلب من المسؤول تمكين إحصائيات DS

en	Average
ar-sa	جيد

en	Peak
ar-sa	ذروة

en	Average of all allowed DS
ar-sa	متوسط جميع DS المسموح بها

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
ar-sa	في انتظار البيانات أو ليس لديك إذن لأي جهاز باستخدام هذا القالب.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Uptime
ar-sa	مدة التشغيل

en	Average of all allowed hosts
ar-sa	متوسط جميع المضيفين المسموح بهم

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Direction
ar-sa	نوع نوشتاری

en	Time interval last 5 minutes
ar-sa	الفاصل الزمني آخر 5 دقائق

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية MIB للمضيف الأكثر ازدحاما 30 (الساعة الأخيرة)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
ar-sa	قم بتثبيت المكون الإضافي TopX لمزيد من إحصائيات DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
ar-sa	ازدحاما 30 ucd / صافي تحميل (الساعة الأخيرة)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
ar-sa	أكثر مساحة محرك الأقراص الثابتة MIB ازدحاما من 30 مضيفا (الساعة الأخيرة)

en	Busiest traffic (in+out)
ar-sa	حركة المرور الأكثر ازدحاما (داخل + خارج)

en	Busiest interface utilization
ar-sa	استخدام الواجهة الأكثر ازدحاما

en	Graphical Panels
ar-sa	لوحات intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول Cacti ومكوناته بطريقة رسومية.

en	Data Sources
ar-sa	مصادر البيانات

en	Graph of Data Sources
ar-sa	السماح للوحة Graph Data Dource

en	Device Templates
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Graph of Device Templates
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Devices by Status
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ar-sa	رسم بياني للأجهزة حسب الحالة (أعلى ، أسفل ، ...)

en	Datasources:
ar-sa	مصادر البيانات:

en	Device Templates:
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Devices:
ar-sa	الأجهزة

en	Down
ar-sa	المرض

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Data Type
ar-sa	نوع البيانات

en	Total
ar-sa	الإجمالي

en	No untemplated datasources found
ar-sa	لم يتم العثور على مصادر بيانات غير منفذة

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Device Count
ar-sa	ماكس الجهاز لأسفل

en	All
ar-sa	الكل

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Template Name
ar-sa	إسم القالب

en	Total Devices
ar-sa	الأجهزة

en	No device templates found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	MacTrack Panels
ar-sa	مواقع Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول المكونات الإضافية لـ Cacti MacTrack.

en	MacTrack Plugin
ar-sa	السماح لوحة MacTrack البرنامج المساعد

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ar-sa	مجموعة متنوعة MacTrack وإحصائيات الموقع.

en	MacTrack Sites
ar-sa	مواقع Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
ar-sa	إحصائيات موقع MacTrack المختلفة.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ar-sa	Mactrack المساعد غير مثبت / تشغيل

en	All: %s
ar-sa	الكل:٪ s

en	Up: %s
ar-sa	يو بي إس

en	Down: %s
ar-sa	أسفل:٪ s

en	Error: %s
ar-sa	خطأ: %s

en	Unknown: %s
ar-sa	غير معروف:٪ s

en	Disabled: %s
ar-sa	معطل:٪ s

en	MacTrack
ar-sa	Mactrack

en	Error
ar-sa	خطأ

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	You don't have plugin permission
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Site
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	IPs
ar-sa	الآيبيهات

en	Ports
ar-sa	الموانئ

en	Ports up
ar-sa	الموانئ تصل

en	MACs
ar-sa	بالاعمال

en	Device Errors
ar-sa	أخطاء الجهاز

en	No mactrack sites found
ar-sa	لم يتم العثور على مواقع mactrack

en	Miscellaneous Panels
ar-sa	لوحات متنوعة

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ar-sa	اللوحات التي تحتوي على بيانات عامة غير مصنفة حول Cacti's.

en	NTP/DNS Status
ar-sa	حالة NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ar-sa	التحقق من ساعة نظام Cacti للانجراف عن خط أساس معروف.

en	Maint Plugin Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ar-sa	حافظ على تفاصيل البرنامج المساعد في الجداول القادمة

en	Webseer Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ar-sa	Plugin webseer URL Service تحقق من التفاصيل

en	Servcheck plugin Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Plugin ServCheck Details
ar-sa	Plugin webseer URL Service تحقق من التفاصيل

en	No NTP server configured
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Failed to get NTP time from %s
ar-sa	أخفق الحصول على وقت NTP من $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
ar-sa	يرجى التحقق من الوقت لأنه متوقف أكثر

en	than %s seconds from NTP server %s.
ar-sa	من %s ثانية من خادم NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
ar-sa	التوقيت المحلي يساوي خادم NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ar-sa	غير قادر على الاتصال بخادم NTP المشار إليه. يرجى التحقق من التكوين الخاص بك.

en	Please check your configuration.
ar-sa	يرجى التحقق من التكوين الخاص بك.

en	No DNS hostname configured
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ar-sa	لم يتم تكوين خادم NTP

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
ar-sa	اسم مضيف DNS (%s) حل موافق.

en	DNS resolv time: %s ms
ar-sa	وقت حل DNS: %s مللي ثانية

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
ar-sa	فشل حل اسم مضيف DNS (%s).

en	Maint plugin is not installed/enabled
ar-sa	Mactrack المساعد غير مثبت / تشغيل

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer لم يعد مدعوما ، استخدم البرنامج المساعد servcheck بدلا من ذلك

en	Number of checks (all/disabled):
ar-sa	عدد الشيكات:

en	Status (up/down):
ar-sa	يستضيف أسفل

en	Last log messages
ar-sa	رسائل السجل الأخيرة

en	URL
ar-sa	الرابط

en	HTTP code
ar-sa	كود HTTP

en	OK
ar-sa	موافق

en	Webseer Plugin - Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Status (ok/error):
ar-sa	يستضيف أسفل

en	Last log records
ar-sa	سجلات السجل الأخيرة

en	Test
ar-sa	إختبار

en	Type
ar-sa	النوع

en	Servcheck Plugin - Details
ar-sa	البرنامج المساعد Webseer - التفاصيل

en	Poller Panels
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول عملية اقتراع Cacti.

en	Poller Information
ar-sa	معلومات مستضد

en	Various information about your Cacti poller.
ar-sa	معلومات مختلفة عن مستطلع الصبار الخاص بك.

en	Poller Statistics
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
ar-sa	إحصائيات مستطلعات الصبار المختلفة.

en	Poller Output Items
ar-sa	عناصر مخرجات Poller:٪ s

en	ID
ar-sa	المعرف

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Total Time
ar-sa	الوقت الكلي

en	New/Idle
ar-sa	جديد / الخمول

en	Running
ar-sa	مفتوح

en	Idle
ar-sa	عاطل

en	Unkn/down
ar-sa	Unkn / لأسفل

en	%s Secs
ar-sa	%s ثوانى

en	(ok)
ar-sa	(حسنا)

en	(all)
ar-sa	(الكل)

en	ID:
ar-sa	معرف:

en	Seconds
ar-sa	ثانيا

en	Poller Details
ar-sa	السماح للوحة Poller Stats

en	Average Time
ar-sa	متوسط الوقت

en	Max Time
ar-sa	أقصى وقت

en	Poller output items
ar-sa	عناصر مخرجات الاقتراع٪ s:

en	Items
ar-sa	الاعلانات

en	Syslog Panels
ar-sa	تحديث لوحة

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول معالجة رسائل Cacti's Syslog.

en	Syslog Details
ar-sa	إظهار التفاصيل

en	Various Syslog Plugin statistics.
ar-sa	إحصائيات البرنامج المساعد Syslog المختلفة.

en	Incoming
ar-sa	واردة

en	Stored
ar-sa	ﻥﺰﺨﻣ

en	Messages
ar-sa	رسائل

en	Syslog plugin not installed/running
ar-sa	البرنامج المساعد الرعد غير مثبت / قيد التشغيل

en	System Panels
ar-sa	لوحات intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول أداء نظام Cacti.

en	Information
ar-sa	معلومات

en	Various system information about the Cacti system itself.
ar-sa	معلومات نظام مختلفة حول نظام Cacti نفسه.

en	Administrative Alerts
ar-sa	تنبيهات إدارية

en	Extra admin notify panel for all users
ar-sa	لوحة إعلام المشرف الإضافي لجميع المستخدمين

en	Boost Statistics
ar-sa	زيادة الإحصاءات

en	Information about Cacti's performance boost process.
ar-sa	معلومات حول عملية تعزيز أداء Cacti.

en	24 Hour Extremes
ar-sa	24 ساعة القصوى

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ar-sa	جدول يحتوي على 24 ساعة من الاستقصاءات القصوى (أطول إجراء في استطلاع الرأي ، مضيفون متراجعون)

en	CPU Utilization
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ar-sa	استخدام وحدة المعالجة المركزية

en	CPU Load:
ar-sa	تحميل وحدة المعالجة المركزية:

en	This function is not implemented on Windows platforms
ar-sa	لم يتم تنفيذ هذه الوظيفة على منصات ويندوز

en	Avg CPU
ar-sa	متوسط وحدة المعالجة المركزية

en	Max CPU
ar-sa	ماكس وحدة المعالجة المركزية

en	Cacti Version:
ar-sa	نسخة الصبار

en	Poller Type:
ar-sa	نوع مستضرب

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	Spine version:
ar-sa	نسخة العمود الفقري:

en	You are using incorrect spine version!
ar-sa	أنت تستخدم إصدار العمود الفقري غير صحيح!

en	Poller Type:
ar-sa	نوع مستضرب

en	Running on:
ar-sa	يعمل على:

en	Overrun Warning
ar-sa	تجاوز التحذير

en	Timed Out
ar-sa	نفد وقته

en	Other
ar-sa	أخرى

en	Never Run
ar-sa	لايشتغل أبدا

en	Boost Status is: %s
ar-sa	زيادة الإحصاءات

en	Processes/Frequency: %s / %s
ar-sa	العمليات / التردد: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
ar-sa	سجلات دفعة معلقة:٪ s

en	Approximate Next Start Time: %s
ar-sa	وقت البدء التالي:٪ s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ar-sa	سجلات الدعاية المؤرشفة:٪ s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ar-sa	جدول (جداول) التعزيز الحالية:٪ s

en	Avg Bytes/Record: %s
ar-sa	متوسط البايت / السجل:٪ s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ar-sa	مدة التشغيل الأخيرة:٪ s

en	Poller Run
ar-sa	سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP وإعادة إنشائها في حالة تحديد هذا الخيار. لاحظ أن الأمر يتطلب تشغيل مستدير آخر لاستعادة ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP تمامًا.

en	Down Hosts
ar-sa	المضيفين

en	Triggered
ar-sa	Trigerred

en	Poller out. itms
ar-sa	عناصر مخرجات الاقتراع٪ s:

en	48 Hour Extreme Polling
ar-sa	24 ساعة القصوى

en	Long Running Poller
ar-sa	المدى الطويل المستفتي

en	Max Device Down
ar-sa	ماكس الجهاز لأسفل

en	Max Thold Triggered
ar-sa	أثارت أثارت

en	Poller Output Item
ar-sa	عناصر مخرجات Poller:٪ s

en	Failed Polls
ar-sa	عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

en	Threshold Panels
ar-sa	الحدود القصوى

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات حول البرنامج المساعد Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
ar-sa	الحدود القصوى

en	Threshold Plugin Latest Events
ar-sa	الحدود القصوى

en	Threshold
ar-sa	العتبة

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ar-sa	رسم بياني عتبة المكوِّن الإضافي (الكل ، المُعلَّق ، ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
ar-sa	البرنامج المساعد Thold غير مثبت أو بدأ

en	Without events yet
ar-sa	بدون أحداث حتى الآن

en	Thresholds:
ar-sa	العتبة

en	Thold plugin not installed/running
ar-sa	البرنامج المساعد الرعد غير مثبت / قيد التشغيل

en	Trigerred

en	Breached
ar-sa	اختراق

en	Threshold Details
ar-sa	الحدود القصوى

en	Thresholds
ar-sa	العتبة

en	Breached:
ar-sa	اختراق

en	Triggered:
ar-sa	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
ar-sa	ليس لديك إذن

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Top/Bottom 5 Panels
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ar-sa	اللوحات التي توفر معلومات تتجه إلى المعلومات حول جمع بيانات الصبار.

en	Bottom Ping
ar-sa	بينغ القاع

en	Devices with the worst ping response
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس الوصف:٪ s

en	Bottom Availability
ar-sa	متوفر

en	Devices with the worst availability/reachability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Bottom Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Devices with the worst polling time
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Bottom Polling Ratio
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Devices with the worst polling ratio
ar-sa	الأجهزة التي لها نفس IP والمنفذ:٪ s

en	Current
ar-sa	بريدك الإلكتروني الحالي غير مسموح

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Availability/Reachability
ar-sa	توفر / وسائل الأتصال

en	Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Ratio
ar-sa	نسبة

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ar-sa	أسوأ توافر Top5

en	Availability
ar-sa	متوفر

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ar-sa	أسوأ وقت الاقتراع Top5

en	Intropage Viewer
ar-sa	لوحات intropage

en	Intropage Administration
ar-sa	خيارات الصفحة مقدمة

en	System Administration
ar-sa	إدارة النظام

en	Timespan Last 1 Hour
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	Timespan Last %d Hours
ar-sa	المستخدمون النشطون في آخر ساعتين:

en	Timespan Last 1 Day
ar-sa	الفترة الزمنية آخر 1 يوم

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	%d Hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d Day
ar-sa	٪ د قبل يوم