en	Error
vi	Lỗi

en	Unknown
vi	Không xác định

en	Operating System
vi	Hệ điều hành

en	Device Driver
vi	Trình điều khiển thiết bị

en	Application
vi	Ứng dụng

en	Running
vi	Đang chạy

en	Runnable
vi	Chạy được

en	Not Runnable
vi	Không thể chạy

en	Invalid
vi	Không hợp lệ

en	Present
vi	Có mặt

en	Warning
vi	Cảnh báo

en	Testing
vi	Thử nghiệm

en	Down
vi	Xuống

en	Running Process History
vi	Chạy lịch sử quá trình

en	OS Type
vi	Loại hệ điều hành

en	All
vi	Tất cả

en	Device
vi	Thiết bị

en	Template
vi	Mẫu

en	Go
vi	Đi

en	Clear
vi	Xóa

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Process
vi	Quy trình

en	Entries
vi	Mục

en	Default
vi	Mặc định

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Last Seen
vi	Truy cập lần cuối

en	Use Time (d:h:m)
vi	Thời gian sử dụng (d: h: m)

en	History
vi	Lịch sử

en	Edit Device
vi	Chỉnh sửa thiết bị

en	No Process History Found
vi	Không tìm thấy lịch sử quá trình

en	Running Processes
vi	Chạy quy trình

en	Path
vi	Đường chuyển động

en	Parameters
vi	Thông số

en	CPU (Hrs)
vi	CPU (giờ)

en	Memory (MB)
vi	Bộ nhớ (MB)

en	Type
vi	Loại

en	Status
vi	Trạng thái

en	Processes
vi	Quy trình

en	No Running Software Found
vi	Không tìm thấy phần mềm đang chạy

en	Total CPU [h]:
vi	Tổng số CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
vi	Tổng kích thước [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
vi	Trung bình CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
vi	Trung bình Kích thước [MB]:

en	Hardware Inventory
vi	Hàng tồn kho phần cứng

en	Hardware Description
vi	Mô tả phần cứng

en	Hardware Type
vi	Loại phần cứng

en	Errors
vi	Lỗi

en	Devices
vi	Thiết bị

en	No Hardware Found
vi	Không tìm thấy phần cứng

en	Storage Inventory
vi	Lưu trữ hàng tồn kho

en	Volumes
vi	Các Thể Tích Lưu Trữ

en	Storage Description
vi	Mô tả lưu trữ

en	Storage Type
vi	Kiểu Lưu trữ

en	Percent Used
vi	Phần trăm được sử dụng

en	Used (MB)
vi	Được sử dụng (MB)

en	Total (MB)
vi	Tổng (MB)

en	Alloc (KB)
vi	Phân bổ (KB)

en	No Storage Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị lưu trữ

en	Device Filter
vi	Bộ lọc thiết bị

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	Up
vi	Lên trên

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	Actions
vi	Hành động

en	Uptime(d:h:m)
vi	Thời gian hoạt động (d: h: m)

en	Users
vi	Người dùng

en	CPU %%%
vi	CPU %

en	CPUs
vi	CPU

en	Total Mem
vi	Tổng số Mem

en	Used Mem
vi	Mem đã qua sử dụng

en	Total Swap
vi	Tổng số hoán đổi

en	Used Swap
vi	Hoán đổi sử dụng

en	View Storage
vi	Xem lưu trữ

en	View Hardware
vi	Xem phần cứng

en	View Processes
vi	Xem quy trình

en	View Software Inventory
vi	Xem phần mềm kiểm kê

en	View Graphs
vi	Xem đồ thị

en	No Graphs Defined
vi	Không có đồ thị được xác định

en	No Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	Software Inventory
vi	Kiểm kê phần mềm

en	Applications
vi	Ứng tuyển

en	Package
vi	Gói

en	Installed
vi	Đã lắp đặt

en	No Software Packages Found
vi	Không tìm thấy gói phần mềm nào

en	Summary
vi	Tóm tắt

en	Storage
vi	Lưu trữ

en	Hardware
vi	Phần cứng

en	Use History
vi	Lịch sử sử dụng

en	Inventory
vi	Hàng tồn kho

en	Graphs
vi	Đồ thị

en	Summary Filter
vi	Tóm tắt bộ lọc

en	Top
vi	Trên

en	All Records
vi	Tất cả hồ sơ

en	%d Records
vi	% d Hồ sơ

en	%d Record
vi	% d Ghi

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
vi	LƯU Ý: Nhập Gói Thiết bị MIB Máy chủ để xem Đồ thị.

en	Device Type Summary Statistics
vi	Thống kê loại thiết bị

en	Version
vi	Phiên bản

en	Logins
vi	Đăng nhập

en	CPUS

en	Avg CPU
vi	CPU trung bình

en	Max CPU
vi	CPU tối đa

en	Avg Mem
vi	Mem trung bình

en	Max Mem
vi	Tối đa Mem

en	Avg Swap
vi	Hoán đổi trung bình

en	Max Swap
vi	Hoán đổi tối đa

en	Avg Proc
vi	Trung bình Proc

en	Max Proc
vi	Tối đa Proc

en	View Devices
vi	Xem thiết bị

en	No Device Types
vi	Không có loại thiết bị

en	Process Summary Filter
vi	Bộ lọc Tóm tắt quy trình

en	Process Summary Statistics
vi	Thống kê quá trình

en	Process Name
vi	Tên tiến trình

en	Num Paths
vi	Đường dẫn số

en	Hosts

en	Avg Memory
vi	Bộ nhớ trung bình

en	Max Memory
vi	Bộ nhớ tối đa

en	%s Hrs
vi	%s Giờ

en	%s MB

en	No Processes
vi	Quy trình

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
vi	Danh sách đồ thị tùy chỉnh được áp dụng - Lọc từ danh sách

en	Graph Preview Filters
vi	Bộ lọc xem trước đồ thị

en	Delete
vi	Xóa

en	Duplicate
vi	Bản sao

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Loại máy chủ sau

en	Cancel
vi	Hủy

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Delete Host Type(s)
vi	Xóa loại máy chủ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Sao chép (các) Loại máy chủ sau. Bạn có thể tùy ý thay đổi mô tả cho (các) Loại máy chủ mới. Nếu không, không thay đổi giá trị dưới đây và tên ban đầu sẽ được sao chép với một hậu tố mới.

en	Host Type Prefix:
vi	Tiền tố loại máy chủ:

en	Duplicate Host Type(s)
vi	Loại máy chủ trùng lặp

en	New Type
vi	Loại mới

en	There were %d Device Types Added!
vi	Đã có% d Loại thiết bị được thêm vào!

en	No New Host Types Found!
vi	Không tìm thấy loại máy chủ mới!

en	Import Results
vi	Nhập khẩu kết quả

en	Cacti has imported the following items:
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Host MIB OS Types
vi	Nhập các loại hệ điều hành MIB

en	Import Device Types from Local File
vi	Nhập loại thiết bị từ tệp cục bộ

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
vi	Vui lòng chỉ định vị trí của tệp CSV chứa thông tin loại thiết bị của bạn.

en	Overwrite Existing Data?
vi	Ghi đè dữ liệu hiện có?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
vi	Có nên cho phép quá trình nhập ghi đè lên dữ liệu hiện có? Xin lưu ý, điều này không có nghĩa là xóa hàng cũ, chỉ thay thế các hàng trùng lặp.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
vi	Cho phép hàng hiện tại được cập nhật?

en	Required File Format Notes
vi	Ghi chú định dạng tệp yêu cầu

en	The file must contain a header row with the following column headings.
vi	Tệp phải chứa một hàng tiêu đề với các tiêu đề cột sau.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
vi	Tên chung cho Loại Máy chủ. Ví dụ: Windows 7

en	The OS version for the Host Type
vi	Phiên bản HĐH cho Loại Máy chủ

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
vi	Một bộ ký tự duy nhất từ snmp sysDescr xác định duy nhất thiết bị này

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
vi	Snmp sysObjectID dành riêng cho nhà cung cấp giúp phân biệt thiết bị này với thiết bị tiếp theo

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
vi	Khóa chính cho bảng này là sự kết hợp của hai trường sau:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
vi	Do đó, nếu bạn cố gắng nhập các loại thiết bị trùng lặp, dữ liệu hiện tại sẽ được cập nhật với thông tin mới.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
vi	Loại máy chủ được xác định bằng cách quét tác nhân snmp của nó để tìm sysObjectID và sysDes mô tả và so sánh nó với các giá trị trong cơ sở dữ liệu Loại máy chủ. Trận đấu đầu tiên được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu được sử dụng dữ liệu Máy chủ tổng hợp. Do đó, điều rất quan trọng là bạn chọn sysObjectID, sysDescrMatch hợp lệ cho Máy chủ lưu trữ của bạn.

en	Device Scanning Function Options
vi	Tùy chọn chức năng quét thiết bị

en	Name
vi	Tên

en	Give this Host Type a meaningful name.
vi	Đặt tên máy chủ này một tên có ý nghĩa.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
vi	Điền vào tên của phiên bản Loại Máy chủ này.

en	System Description Match
vi	Mô tả hệ thống phù hợp

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
vi	Cung cấp thông tin chính để giúp HMIB phát hiện loại Máy chủ. SQL Nơi biểu thức được hỗ trợ. SQL Trong đó ký tự đại diện là ký hiệu '%'. Biểu thức thông thường đã bị xóa do vấn đề tương thích.

en	Vendor snmp Object ID
vi	ID đối tượng nhà cung cấp snmp

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
vi	Lưu trữ các loại hệ điều hành MIB [chỉnh sửa: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
vi	Máy chủ lưu trữ các loại hệ điều hành MIB [mới]

en	Host MIB OS Type Filters
vi	Bộ lọc loại hệ điều hành MIB

en	OS Types
vi	Các loại hệ điều hành

en	Host Type Name
vi	Tên loại máy chủ

en	OS Version
vi	Phiên bản OS

en	SNMP ObjectID
vi	Đối tượng SNMP

en	SNMP Sys Description Match
vi	SNMP Sys Mô tả phù hợp

en	No Host Types Found
vi	Không tìm thấy loại máy chủ

en	Choose an action:
vi	Chọn hành động:

en	Rescan
vi	Quét lại

en	Scan for New or Unknown Device Types
vi	Quét các loại thiết bị mới hoặc không xác định

en	Import
vi	Nhập

en	Import Host Types from a CSV File
vi	Nhập loại máy chủ từ tệp CSV

en	Export
vi	Xuất ra

en	Export Host Types to Share with Others
vi	Xuất các loại máy chủ để chia sẻ với người khác

en	Host MIB Viewer
vi	Plugin -> Máy chủ MIB Viewer

en	Host MIB Admin
vi	Plugin -> Quản trị viên MIB

en	Host MIB
vi	Đồ thị máy chủ MIB

en	Host MIB General Settings
vi	Cài đặt chung máy chủ MIB

en	Host MIB Poller Enabled
vi	Máy chủ lưu trữ MIB kích hoạt

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
vi	Chọn hộp này, nếu bạn muốn kích hoạt bỏ phiếu Host MIB. Nếu không, pug sẽ không hoạt động.

en	Automatically Discover Cacti Devices
vi	Tự động khám phá các thiết bị Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
vi	Bạn có muốn tự động quét và thêm các thiết bị hỗ trợ MIB Tài nguyên máy chủ từ bảng máy chủ Cacti không?

en	Automatically Purge Devices
vi	Tự động thanh lọc thiết bị

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
vi	Bạn có muốn tự động lọc các thiết bị đã bị xóa khỏi hệ thống Cacti không?

en	Default Row Count
vi	Đếm hàng mặc định

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
vi	Bạn muốn xem có bao nhiêu hàng trên Loại hệ điều hành HMIB theo mặc định?

en	Default Top Host Types
vi	Các loại máy chủ hàng đầu mặc định

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
vi	Theo mặc định, có bao nhiêu quá trình bạn muốn xem trên Bảng điều khiển HMIB?

en	%d Types
vi	% d Các loại

en	Default Top Processes
vi	Các quy trình hàng đầu mặc định

en	%d Processes
vi	% d Quá trình

en	Maximum Concurrent Collectors
vi	Bộ sưu tập đồng thời tối đa

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
vi	Số lượng quá trình thu thập đồng thời tối đa mà bạn muốn chạy cùng một lúc là bao nhiêu?

en	%d Process
vi	Quá trình% d

en	Host Auto Discovery Frequency
vi	Máy chủ tần số Discovery Discovery

en	Auto Discovery Frequency
vi	Tần số khám phá tự động

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
vi	Bạn có thường xuyên muốn tìm kiếm Thiết bị Cacti mới không?

en	Host Graph Automation
vi	Tự động hóa đồ thị máy chủ

en	Automatically Add New Graphs
vi	Tự động thêm đồ thị mới

en	How often do you want to check for new objects to graph?
vi	Tần suất bạn muốn kiểm tra các đối tượng mới vào biểu đồ?

en	Never
vi	Không bao giờ

en	%d Hour
vi	%d giờ

en	%d Hours
vi	%d giờ

en	%d Day
vi	%d Ngày

en	%d Days
vi	%d Ngày

en	Host MIB Table Collection Frequencies
vi	Lưu trữ bộ sưu tập bảng MIB thường xuyên

en	Running Programs Frequency
vi	Chạy chương trình tần số

en	How often do you want to scan running software?
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét phần mềm đang chạy không?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
vi	Chạy chương trình CPU / Tần số bộ nhớ

en	How often do you want to scan running software for performance data?
vi	Tần suất bạn muốn quét phần mềm đang chạy để tìm dữ liệu hiệu suất?

en	Installed Software Frequency
vi	Tần số phần mềm đã cài đặt

en	How often do you want to scan for installed software?
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét phần mềm đã cài đặt không?

en	Storage Frequency
vi	Tần số lưu trữ

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
vi	Tần suất bạn muốn quét dữ liệu hiệu suất Lưu trữ?

en	Device Frequency
vi	Tần số thiết bị

en	How often do you want to scan for Device performance data?
vi	Tần suất bạn muốn quét dữ liệu hiệu suất thiết bị?

en	Processor Frequency
vi	Tần số bộ xử lý

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
vi	Tần suất bạn muốn quét dữ liệu hiệu suất của Bộ xử lý?

en	%d Minute
vi	%d phút

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	Management
vi	Sự quản lý

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	General Administration
vi	Quản lý chung

en	Host MIB Inventory Summary
vi	Tóm tắt hàng tồn kho của MIB

en	Host MIB Details
vi	Chi tiết máy chủ MIB

en	Host MIB Storage
vi	Lưu trữ MIB lưu trữ

en	Host MIB Hardware
vi	Phần cứng máy chủ MIB

en	Host MIB Running Processes
vi	Lưu trữ quy trình chạy MIB

en	Host MIB Process Use History
vi	Lịch sử sử dụng máy chủ MIB Lịch sử sử dụng

en	Host MIB Software Inventory
vi	Lưu trữ phần mềm MIB

en	Host MIB Graphs
vi	Đồ thị máy chủ MIB

en	Host MIB OS Types
vi	Máy chủ lưu trữ các loại hệ điều hành MIB

en	(Edit)
vi	(Sửa)