en	Error
tr	Hata

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	Operating System
tr	İşletim Sistemi

en	Device Driver
tr	Aygıt sürücüsü

en	Application
tr	Uygulama

en	Running
tr	Çalışıyor

en	Runnable

en	Not Runnable
tr	Çalıştırılamaz

en	Invalid
tr	Geçersiz

en	Present
tr	Mevcut

en	Warning
tr	Uyarı

en	Testing
tr	Test

en	Down
tr	Aşağı

en	Running Process History
tr	İşlem Geçmişini Çalıştırma

en	OS Type
tr	Os türü

en	All
tr	Tümü

en	Device
tr	Cihaz

en	Template
tr	Şablon

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Search
tr	Ara

en	Process
tr	Süreç

en	Entries
tr	Kayıtlar

en	Default
tr	Varsayılan

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Last Seen
tr	Son Görülme

en	Use Time (d:h:m)
tr	Kullanım Süresi (d: h: m)

en	History
tr	Geçmiş

en	Edit Device
tr	Cihazı Düzenle

en	No Process History Found
tr	İşlem Geçmişi Bulunamadı

en	Running Processes
tr	Çalışan İşlemler

en	Path
tr	Yol

en	Parameters
tr	Parametreler

en	CPU (Hrs)
tr	CPU (Saat)

en	Memory (MB)
tr	Hafıza (MB)

en	Type
tr	Tip

en	Status
tr	Durum

en	Processes
tr	Süreçler

en	No Running Software Found
tr	Çalışan Yazılım Bulunamadı

en	Total CPU [h]:
tr	Toplam CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
tr	Toplam Boyut [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
tr	Ort. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
tr	Ort. Boyut [MB]:

en	Hardware Inventory
tr	Donanım Envanteri

en	Hardware Description
tr	Donanım Açıklaması

en	Hardware Type
tr	Donanım türü

en	Errors
tr	Hatalar

en	Devices
tr	Cihazlar

en	No Hardware Found
tr	Donanım bulunamadı

en	Storage Inventory
tr	Depolama Envanteri

en	Volumes
tr	Cilt

en	Storage Description
tr	Depolama açıklaması

en	Storage Type
tr	Depolama türü

en	Percent Used
tr	Kullanılan Yüzde

en	Used (MB)
tr	Kullanılmış (MB)

en	Total (MB)
tr	Toplam (MB)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
tr	Depolama Aygıtı Bulunamadı

en	Device Filter
tr	Cihaz filtresi

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Up
tr	Yukarı

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	Actions
tr	Eylemler

en	Uptime(d:h:m)
tr	Çalışma süresi (d: s: d)

en	Users
tr	Kullanıcılar

en	CPU %
tr	İŞLEMCİ %

en	CPUs
tr	CPU'lar

en	Total Mem
tr	Toplam Mem

en	Used Mem
tr	Kullanılan Mem

en	Total Swap
tr	Toplam takas

en	Used Swap
tr	Kullanılan Swap

en	View Storage
tr	Depolamayı Görüntüle

en	View Hardware
tr	Donanımı Görüntüle

en	View Processes
tr	İşlemleri Görüntüle

en	View Software Inventory
tr	Yazılım Envanterini Görüntüleyin

en	View Graphs
tr	Grafikleri Görüntüle

en	No Graphs Defined
tr	Tanımlanmış Grafik Yok

en	No Devices Found
tr	Hiç Aygıtı Bulunamadı

en	Software Inventory
tr	Yazılım Envanteri

en	Applications
tr	Uygulamalar

en	Package
tr	Paket

en	Installed
tr	Yüklü

en	No Software Packages Found
tr	Yazılım Paketi Bulunamadı

en	Summary
tr	Özet

en	Storage
tr	Depolama

en	Hardware
tr	Donanım

en	Use History
tr	Geçmişi Kullan

en	Inventory
tr	Envanter

en	Graphs
tr	Grafikler

en	Summary Filter
tr	Özet Filtresi

en	Top
tr	Üst

en	All Records
tr	Tüm Kayıtlar

en	%d Records
tr	% d Kayıt

en	%d Record
tr	% d Kayıt

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
tr	NOT: Grafikleri görüntülemek için Ana Bilgisayar MIB Aygıt Paketini içe aktarın.

en	Device Type Summary Statistics
tr	Cihaz Türü Özet İstatistikleri

en	Version
tr	Versiyon

en	Logins
tr	Oturumlar

en	CPUS
tr	CPU'lar

en	Avg CPU
tr	Ort. CPU

en	Max CPU
tr	Maksimum işlemci

en	Avg Mem
tr	Ort. Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
tr	Ort. Swap

en	Max Swap

en	Avg Proc
tr	Ort. İşlem

en	Max Proc

en	View Devices
tr	Cihazları Görüntüle

en	No Device Types
tr	Aygıt Türü Yok

en	Process Summary Filter
tr	İşlem Özeti Filtresi

en	Process Summary Statistics
tr	İşlem Özeti İstatistikleri

en	Process Name
tr	İşlem adı

en	Num Paths
tr	Num Yolları

en	Hosts
tr	Ana makineler

en	Avg Memory
tr	Ort. Hafıza

en	Max Memory
tr	Maksimum bellek

en	No Processes
tr	Süreçler

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
tr	Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtreleme

en	Graph Preview Filters
tr	Grafik Önizleme Filtreleri

en	Delete
tr	Sil

en	Duplicate
tr	Kopyala

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
tr	Aşağıdaki Ana Bilgisayar Türlerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Cancel
tr	İptal

en	Continue
tr	Devam et

en	Delete Host Type(s)
tr	Ana Bilgisayar Türlerini Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
tr	Aşağıdaki Ana Bilgisayar Türlerini Çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni Ana Bilgisayar Türleri için açıklamasını değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıdaki değeri değiştirmeyin; orijinal ad yeni bir sonek ile çoğaltılır.

en	Host Type Prefix:
tr	Ana Bilgisayar Türü Öneki:

en	Duplicate Host Type(s)
tr	Yinelenen Ana Bilgisayar Türleri

en	New Type
tr	Yeni Tür

en	There were %d Device Types Added!
tr	% D cihaz tipi eklendi!

en	No New Host Types Found!
tr	Yeni Konak Tipi Bulunamadı!

en	Import Results
tr	İçeri Aktarma Sonuçları

en	Cacti has imported the following items:
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Host MIB OS Types
tr	Ana Bilgisayar MIB İşletim Sistemi Türlerini İçe Aktar

en	Import Device Types from Local File
tr	Aygıt Dosyalarını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
tr	Lütfen cihaz türü bilgilerinizi içeren CSV dosyasının konumunu belirtin.

en	Overwrite Existing Data?
tr	Mevcut Verilerin Üzerine Yazılsın mı?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
tr	İçe aktarma işleminin mevcut verilerin üzerine yazmasına izin verilmeli midir? Lütfen dikkat, bu eski satırı silmek anlamına gelmez, sadece tekrarlanan satırları değiştir.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
tr	Mevcut Satırların Güncellenmesine İzin Verilsin mi?

en	Required File Format Notes
tr	Gerekli Dosya Biçimi Notları

en	The file must contain a header row with the following column headings.
tr	Dosya, aşağıdaki sütun başlıklarına sahip bir başlık satırı içermelidir.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
tr	Ana Bilgisayar Türü için ortak bir ad. Örneğin, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
tr	Ana Bilgisayar Türü için işletim sistemi sürümü

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
tr	Bu aygıtı benzersiz şekilde tanımlayan snmp sysDescr öğesinden benzersiz bir karakter kümesi

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
tr	Bu cihazı diğerinden ayıran satıcıya özgü snmp sysObjectID

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
tr	Bu tablonun birincil anahtarı, aşağıdaki iki alanın birleşimidir:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
tr	Bu nedenle, yinelenen aygıt türlerini içe aktarmayı denerseniz, mevcut veriler yeni bilgilerle güncellenir.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
tr	Ana Bilgisayar Türü, snmp aracısını sysObjectID ve sysDescription için tarayarak ve Ana Bilgisayar Türleri veritabanındaki değerlerle karşılaştırarak belirlenir. Veritabanında bulunan ilk eşleme, toplu Ana Bilgisayar verileri kullanılır. Bu nedenle, Ana Bilgisayarlarınız için geçerli sysObjectID, sysDescrMatch seçmeniz çok önemlidir.

en	Device Scanning Function Options
tr	Cihaz Tarama Fonksiyonu Seçenekleri

en	Name
tr	İsim

en	Give this Host Type a meaningful name.
tr	Bu Ana Bilgisayarı Ver'e anlamlı bir ad verin.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
tr	Bu Ana Bilgisayar Türü sürümünün adını girin.

en	System Description Match
tr	Sistem Açıklaması Eşleşmesi

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
tr	HMIB'ın Ana Bilgisayar türünü algılamasına yardımcı olacak temel bilgileri girin. SQL Where ifadeleri desteklenir. SQL Joker karakter '%' işaretidir. Uyumluluk sorunları nedeniyle normal İfadeler kaldırıldı.

en	Vendor snmp Object ID
tr	Satıcı snmp Nesne Kimliği

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
tr	Ana Bilgisayar MIB OS Tipleri [değiştir: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
tr	Ana Bilgisayar MIB İşletim Sistemi Türleri [yeni]

en	Host MIB OS Type Filters
tr	Ana Bilgisayar MIB OS Tipi Filtreler

en	OS Types
tr	İşletim Sistemi Türleri

en	Host Type Name
tr	Ana Bilgisayar Türü Adı

en	OS Version
tr	OS sürümü

en	SNMP ObjectID
tr	SNMP Nesne Kimliği

en	SNMP Sys Description Match
tr	SNMP Sys Açıklama Eşleşme

en	No Host Types Found
tr	Ana Bilgisayar Türü Bulunamadı

en	Choose an action:
tr	Eylem Seçiniz...

en	Rescan
tr	Yeniden Tara

en	Scan for New or Unknown Device Types
tr	Yeni veya Bilinmeyen Aygıt Türlerini Tara

en	Import
tr	İçe Aktar

en	Import Host Types from a CSV File
tr	CSV Dosyasından Ana Bilgisayar Türlerini İçe Aktar

en	Export
tr	Dışa Aktar

en	Export Host Types to Share with Others
tr	Başkalarıyla Paylaşmak için Ana Bilgisayar Türlerini Dışa Aktar

en	Host MIB Viewer
tr	Eklentisi -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
tr	Eklentisi -> Host MIB Admin

en	Host MIB
tr	Konak MIB Grafikleri

en	Host MIB General Settings
tr	Ana Bilgisayar MIB Genel Ayarları

en	Host MIB Poller Enabled
tr	Ana Bilgisayar MIB Poller Etkin

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
tr	Host MIB sorgulamanın etkin olmasını istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Aksi takdirde, yoklayıcı çalışmayacaktır.

en	Automatically Discover Cacti Devices
tr	Cacti Cihazlarını Otomatik Olarak Keşfedin

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
tr	Cacti ana bilgisayar tablosundan Ana Bilgisayar Kaynak MIB'sini destekleyen cihazları otomatik olarak taramak ve eklemek ister misiniz?

en	Automatically Purge Devices
tr	Cihazları Otomatik Olarak Temizle

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
tr	Cacti sisteminden kaldırılan cihazları otomatik olarak temizlemek istiyor musunuz?

en	Default Row Count
tr	Varsayılan Satır Sayısı

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
tr	HMIB OS Tipinde varsayılan olarak kaç satır görmek istiyorsunuz?

en	Default Top Host Types
tr	Varsayılan Üst Ana Bilgisayar Türleri

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
tr	HMIB Panosunda varsayılan olarak kaç işlem görmek istiyorsunuz?

en	%d Types
tr	% d Türleri

en	Default Top Processes
tr	Varsayılan Üst İşlemler

en	%d Processes
tr	% d İşlemler

en	Maximum Concurrent Collectors
tr	Maksimum Eşzamanlı Koleksiyoner

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
tr	Bir kerede çalıştırmak istediğiniz maksimum eşzamanlı toplayıcı işlem sayısı nedir?

en	%d Process
tr	% d Süreç

en	Host Auto Discovery Frequency
tr	Ana Bilgisayar Otomatik Bulma Frekansı

en	Auto Discovery Frequency
tr	Otomatik Keşif Frekansı

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
tr	Ne kadar sıklıkla yeni Cacti Cihazları aramak istersiniz?

en	Host Graph Automation
tr	Ana Bilgisayar Grafiği Otomasyonu

en	Automatically Add New Graphs
tr	Yeni Grafikleri Otomatik Olarak Ekle

en	How often do you want to check for new objects to graph?
tr	Yeni nesnelerin grafiğini ne sıklıkla kontrol etmek istiyorsunuz?

en	Never
tr	Asla

en	%d Hour
tr	%d Saat

en	%d Hours
tr	%d Saat

en	%d Day
tr	%d Gün

en	%d Days
tr	%d Gün

en	Host MIB Table Collection Frequencies
tr	Host MIB Masa Toplama Frekansları

en	Running Programs Frequency
tr	Çalışan Programlar Frekansı

en	How often do you want to scan running software?
tr	Çalışan yazılımı ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
tr	Çalışan Programlar CPU / Bellek Frekansı

en	How often do you want to scan running software for performance data?
tr	Çalışan yazılımları performans verileri için ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Installed Software Frequency
tr	Kurulu Yazılım Frekansı

en	How often do you want to scan for installed software?
tr	Yüklü yazılımı ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Storage Frequency
tr	Depolama frekansı

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
tr	Depolama performansı verilerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Device Frequency
tr	Cihaz Frekansı

en	How often do you want to scan for Device performance data?
tr	Cihaz performans verilerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Processor Frequency
tr	İşlemci Frekansı

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
tr	İşlemci performans verilerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	General Administration
tr	Genel Yönetim

en	Host MIB Inventory Summary
tr	Ana Bilgisayar MIB Envanter Özeti

en	Host MIB Details
tr	Ev sahibi MIB Details

en	Host MIB Storage
tr	Ana Bilgisayar MIB Depolama

en	Host MIB Hardware
tr	Ana Bilgisayar MIB Donanımı

en	Host MIB Running Processes
tr	Ana Bilgisayar MIB Koşu İşlemleri

en	Host MIB Process Use History
tr	Ana Bilgisayar MIB İşlemi Kullanımı Geçmişi

en	Host MIB Software Inventory
tr	Host MIB Yazılım Envanteri

en	Host MIB Graphs
tr	Konak MIB Grafikleri

en	Host MIB OS Types
tr	Ana Bilgisayar MIB İşletim Sistemi Türleri

en	(Edit)
tr	(Düzenle)