en	Device Driver
sv	Drivrutin

en	Runnable

en	Not Runnable
sv	Ej Runnable

en	Running Process History

en	OS Type
sv	OS typ

en	Use Time (d:h:m)
sv	Använd tid (d: h: m)

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	No Process History Found
sv	Ingen processhistorik hittades

en	Running Processes
sv	Löpande processer

en	CPU (Hrs)

en	Memory (MB)
sv	Minne (MB)

en	No Running Software Found
sv	Ingen löpande programvara hittades

en	Total CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
sv	Total storlek [MB]:

en	Avg. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
sv	Avg. Storlek [MB]:

en	Hardware Inventory
sv	Hårdvara Inventory

en	Hardware Description
sv	Hårdvarubeskrivning

en	Hardware Type
sv	Hårdvarutyp

en	No Hardware Found
sv	Ingen maskinvara funnen

en	Storage Inventory
sv	Lagringsutrymme

en	Volumes
sv	volymerna

en	Storage Description
sv	Lagringsbeskrivning

en	Storage Type
sv	Lagringstyp

en	Percent Used
sv	Procent som används

en	Used (MB)
sv	Används (MB)

en	Total (MB)
sv	Totalt (MB)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
sv	Inga lagringsenheter hittades

en	Device Filter
sv	Enhetsfilter

en	Uptime(d:h:m)
sv	Driftstid (d: t: m)

en	CPU %
sv	CPU%

en	CPUs
sv	processorer

en	Total Mem
sv	Totalt Mem

en	Used Mem
sv	Används Mem

en	Total Swap
sv	Totalt byte

en	Used Swap
sv	Använd byte

en	View Storage
sv	Visa lagring

en	View Hardware
sv	Visa maskinvara

en	View Processes
sv	Visa processer

en	View Software Inventory
sv	Visa programvaruinventariet

en	No Graphs Defined
sv	Inga grafer definierade

en	Software Inventory
sv	Programvaru Inventory

en	No Software Packages Found
sv	Inga programvarupaket hittades

en	Hardware
sv	Hårdvara

en	Use History
sv	Använd historia

en	Summary Filter
sv	Sammanfattning Filter

en	All Records
sv	Alla poster

en	%d Records
sv	% d poster

en	%d Record
sv	% d Record

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
sv	OBS: Importera värd MIB-enhetspaketet för att visa grafer.

en	Device Type Summary Statistics
sv	Enhetstyp Sammanfattning Statistik

en	CPUS
sv	processorer

en	Avg CPU
sv	Genomsnittlig CPU

en	Max CPU

en	Avg Mem
sv	Gem Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
sv	Avgväxling

en	Max Swap
sv	Max byte

en	Avg Proc
sv	Gem Proc

en	Max Proc

en	View Devices
sv	Visa enheter

en	No Device Types
sv	Inga enhetstyper

en	Process Summary Filter
sv	Processöversiktfilter

en	Process Summary Statistics
sv	Processöversiktstatistik

en	Process Name
sv	Process namn

en	Num Paths
sv	Num vägar

en	Avg Memory
sv	Gemminne

en	Max Memory
sv	Max minne

en	No Processes
sv	Processer

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
sv	Anpassad graflista tillämpad - Filtrering från lista

en	Graph Preview Filters

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande värdtyp (er)

en	Delete Host Type(s)
sv	Ta bort värdtyp (er)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande värdtyp (er). Du kan eventuellt ändra beskrivningen för den nya värdtypen. Annars ändras inte värdet under och originalnamnet replikeras med ett nytt suffix.

en	Host Type Prefix:
sv	Värden typ prefix:

en	Duplicate Host Type(s)
sv	Dubbla värdtyp (er)

en	New Type
sv	Ny typ

en	There were %d Device Types Added!
sv	Det fanns% d Enhetstyper tillagda!

en	No New Host Types Found!
sv	Inga nya värden hittades!

en	Import Host MIB OS Types
sv	Importera värd MIB OS-typer

en	Import Device Types from Local File
sv	Importera enhetstyper från lokal fil

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
sv	Ange platsen för CSV-filen som innehåller informationen om enhetstypen.

en	Overwrite Existing Data?
sv	Skriv över befintliga data?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
sv	Bör importprocessen tillåtas att skriva över befintliga data? Observera att det här inte betyder att radera gammal rad, bara ersätta dubbla rader.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
sv	Tillåt befintliga rader att uppdateras?

en	Required File Format Notes
sv	Obligatoriska filformat Notes

en	The file must contain a header row with the following column headings.
sv	Filen måste innehålla en rubrikrad med följande kolumnrubriker.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
sv	Ett vanligt namn för värdtypen. Till exempel Windows 7

en	The OS version for the Host Type
sv	OS-versionen för värdtypen

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
sv	En unik uppsättning tecken från SNMP sysDescr som unikt identifierar den här enheten

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
sv	Säljaren specifika snmp sysObjectID som skiljer denna enhet från nästa

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
sv	Den primära nyckeln för denna tabell är en kombination av följande två fält:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
sv	Om du försöker importera dubbla enhetstyper uppdateras de befintliga uppgifterna med den nya informationen.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
sv	Värdenstypen bestäms genom att skanna dess snmp-agent för sysObjectID och sysDescription och jämföra den med värden i värdtypdatabasen. Den första matchningen som hittas i databasen används som aggregat värddata. Därför är det mycket viktigt att du väljer giltigt sysObjectID, sysDescrMatch för dina värdar.

en	Device Scanning Function Options
sv	Enhetssökning Funktionsalternativ

en	Give this Host Type a meaningful name.
sv	Ge denna värdtyp ett meningsfullt namn.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
sv	Fyll i namnet för versionen av denna värdtyp.

en	System Description Match
sv	Systembeskrivning Match

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
sv	Ange nyckelinformation för att hjälpa HMIB att upptäcka typen av värd. SQL Där uttryck stöds. SQL Där wildcard-tecken är "%" -tecknet. Regelbundna uttryck har tagits bort på grund av kompatibilitetsproblem.

en	Vendor snmp Object ID
sv	Försäljare snmp Objekt ID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
sv	Värd MIB OS-typer [redigera: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
sv	Host MIB OS-typer [ny]

en	Host MIB OS Type Filters
sv	Host MIB OS typ filter

en	OS Types
sv	OS typer

en	Host Type Name
sv	Namn på värdtyp

en	OS Version

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
sv	SNMP Sys Beskrivning Match

en	No Host Types Found
sv	Inga värdsetyper hittades

en	Choose an action:
sv	Välj en åtgärd

en	Scan for New or Unknown Device Types
sv	Skanna efter nya eller okända enhetstyper

en	Import Host Types from a CSV File
sv	Importera värdtyper från en CSV-fil

en	Export Host Types to Share with Others
sv	Exportera värdtyper att dela med andra

en	Host MIB Viewer
sv	Plugin -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
sv	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
sv	Värden MIB Grafer

en	Host MIB General Settings
sv	Värd MIB Allmänna inställningar

en	Host MIB Poller Enabled
sv	Värd MIB Poller Aktiverad

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
sv	Markera den här rutan om du vill att Host MIB-omröstningen ska vara aktiverad. I annat fall fungerar pollen inte.

en	Automatically Discover Cacti Devices
sv	Upptäck automatiskt kaktusenheter

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
sv	Vill du automatiskt söka efter och lägga till enheter som stöder värdresursen MIB från värddatabasen Cacti?

en	Automatically Purge Devices
sv	Automatiskt rengöringsenheter

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
sv	Vill du automatiskt rensa enheter som tas bort från kaktisystemet?

en	Default Row Count
sv	Standard Row Count

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
sv	Hur många rader vill du se på HMIB OS typ som standard?

en	Default Top Host Types
sv	Standardvärda värdtyp

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
sv	Hur många processer vill du se på HMIB Dashboard som standard?

en	%d Types
sv	% d typer

en	Default Top Processes
sv	Standardprocesser

en	%d Processes
sv	% d Processer

en	Maximum Concurrent Collectors
sv	Maximal samtidiga samlare

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
sv	Vad är det maximala antalet samtidiga samlarprocesser som du vill köra på en gång?

en	%d Process
sv	% d Process

en	Host Auto Discovery Frequency

en	Auto Discovery Frequency

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
sv	Hur ofta vill du leta efter nya kaktiska enheter?

en	Host Graph Automation

en	Automatically Add New Graphs
sv	Lägg automatiskt till nya grafer

en	How often do you want to check for new objects to graph?
sv	Hur ofta vill du söka efter nya objekt i diagrammet?

en	%d Hour
sv	% d timme

en	%d Hours
sv	% d timmar

en	%d Day
sv	%D-dagen

en	Host MIB Table Collection Frequencies
sv	Värden MIB-tabelluppsamlingsfrekvenser

en	Running Programs Frequency
sv	Running Program Frequency

en	How often do you want to scan running software?
sv	Hur ofta vill du skanna kör programvara?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
sv	Körprogram CPU / Minnefrekvens

en	How often do you want to scan running software for performance data?
sv	Hur ofta vill du skanna kör programvara för prestandadata?

en	Installed Software Frequency
sv	Installerad programvarufrekvens

en	How often do you want to scan for installed software?
sv	Hur ofta vill du söka efter installerad programvara?

en	Storage Frequency
sv	Lagringsfrekvens

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
sv	Hur ofta vill du skanna efter lagringsprestandata?

en	Device Frequency
sv	Enhetsfrekvens

en	How often do you want to scan for Device performance data?
sv	Hur ofta vill du skanna efter Enhetsprestandata?

en	Processor Frequency
sv	Processorfrekvens

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
sv	Hur ofta vill du skanna efter processorns prestationsdata?

en	%d Minute
sv	% d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	Normal User
sv	Normal användare

en	Host MIB Inventory Summary
sv	Värd MIB Inventory Summary

en	Host MIB Details
sv	Värd MIB Detaljer

en	Host MIB Storage
sv	Värd MIB-lagring

en	Host MIB Hardware
sv	Host MIB-hårdvara

en	Host MIB Running Processes

en	Host MIB Process Use History
sv	Host MIB Process Använd historia

en	Host MIB Software Inventory

en	Host MIB Graphs
sv	Värden MIB Grafer

en	Host MIB OS Types
sv	Värd MIB OS-typer