en	Device Driver
ru	Драйвер устройства

en	Runnable
ru	Поддерживаемый

en	Not Runnable
ru	Невозможно запустить

en	Running Process History
ru	История выполняющихся процессов

en	OS Type
ru	Тип ОС

en	Use Time (d:h:m)
ru	Использовать время (d:h:m)

en	No Process History Found
ru	История процесса не найдена

en	Running Processes
ru	Запущенные процессы

en	CPU (Hrs)
ru	CPU (Часы)

en	No Running Software Found
ru	Не найдено работающего программного обеспечения

en	Total CPU [h]:
ru	Общий процессор [ч]:

en	Total Size [MB]:
ru	Общий размер [МБ]:

en	Avg. CPU [h]:
ru	Эйвг. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
ru	Эйвг. Размер [МБ]:

en	Hardware Inventory
ru	Инвентаризация оборудования

en	Hardware Description
ru	Описание оборудования

en	Hardware Type
ru	Тип оборудования

en	No Hardware Found
ru	Нет аппаратных средств не найдено

en	Storage Inventory
ru	Хранение Инвентаризация

en	Storage Description
ru	Хранение Описание Хранения

en	Storage Type
ru	Тип хранилища

en	Percent Used
ru	Процент Использованный

en	Used (MB)
ru	Использованные (МБ)

en	Total (MB)
ru	Всего (МБ)

en	Alloc (KB)
ru	Распределение (КБ)

en	No Storage Devices Found
ru	Устройства хранения данных не найдены

en	Device Filter
ru	Фильтр устройства

en	Uptime(d:h:m)
ru	Время безотказной работы (d:h:m)

en	CPUs
ru	процессоры

en	Total Mem
ru	Всего Мем

en	Used Mem
ru	Бывшая в употреблении память

en	Total Swap
ru	Всего своп

en	Used Swap
ru	Использованный своп

en	View Storage
ru	Просмотр хранилища

en	View Hardware
ru	Просмотр оборудования

en	View Processes
ru	Просмотр процессов

en	View Software Inventory
ru	Просмотреть список программного обеспечения

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	No Graphs Defined
ru	Нет Определенных графиков

en	Software Inventory
ru	Инвентаризация программного обеспечения

en	No Software Packages Found
ru	Нет найденных пакетов программного обеспечения

en	Use History
ru	Использовать историю

en	Summary Filter
ru	Сводный фильтр

en	%d Record
ru	d Запись

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Импортируйте пакет устройства Host MIB для просмотра графиков.

en	Device Type Summary Statistics
ru	Тип устройства Сводная статистика

en	CPUS
ru	ПРОЦЕССОР

en	Avg CPU

en	Max CPU
ru	Макс процессора

en	Avg Mem
ru	Авг Мем

en	Max Mem
ru	Макс Мем

en	Avg Swap
ru	Авг Своп

en	Max Swap
ru	Макс Своп

en	Avg Proc
ru	Avg Proc.

en	Max Proc
ru	Макс Процессинг

en	View Devices
ru	Просмотр устройств

en	No Device Types
ru	Типы устройств отсутствуют

en	Process Summary Filter
ru	Общий фильтр процессов

en	Process Summary Statistics
ru	Сводная статистика процессов

en	Process Name
ru	Имя процесса

en	Num Paths
ru	Числа Пути

en	Avg Memory

en	Max Memory
ru	Макс Память

en	No Processes
ru	Процессы

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ru	Пользовательский список применяемых графиков - Фильтрация из списка

en	Graph Preview Filters
ru	Фильтры предварительного просмотра графиков

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие типы хостов

en	Delete Host Type(s)
ru	Удалить тип(ы) хоста(ов)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующие типы хостов. Вы можете изменить описание для нового типа хоста (типов). В противном случае, не меняйте значение ниже, и первоначальное имя будет реплицироваться с новым суффиксом.

en	Host Type Prefix:
ru	Префикс типа хоста:

en	Duplicate Host Type(s)
ru	Дублирование типа(ов) хоста(ов)

en	There were %d Device Types Added!
ru	Были добавлены типы устройств %d!

en	No New Host Types Found!
ru	Новых типов хостов не найдено!

en	Import Host MIB OS Types
ru	Импорт хоста Типы ОС MIB операционной системы MIB

en	Import Device Types from Local File
ru	Импорт типов устройств из локального файла

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ru	Пожалуйста, укажите местоположение CSV-файла, содержащего информацию о типе устройства.

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ru	Должен ли процесс импорта быть разрешен для перезаписи существующих данных? Обратите внимание, что это не означает удаление старой строки, а только замена дубликатов строк.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
ru	Общее имя для типа хоста. Например, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
ru	Версия ОС для типа хоста

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ru	Уникальный набор символов из snmp sysDescr, которые однозначно идентифицируют это устройство.

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ru	Snmp sysObjectID для конкретного производителя, который отличает это устройство от следующего

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
ru	Первичным ключом для данной таблицы является комбинация следующих двух полей:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ru	Поэтому, если вы попытаетесь импортировать дублирующие друг друга типы устройств, существующие данные будут обновлены новой информацией.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
ru	Тип хоста определяется путем сканирования его snmp агента на предмет sysObjectID и sysDescription и сравнения его со значениями в базе данных Host Types. Первое совпадение, найденное в базе данных, используется агрегированные данные хоста. Поэтому очень важно, чтобы вы выбрали действительный sysObjectID, sysDescrMatch для своих хостов.

en	Device Scanning Function Options
ru	Параметры функции сканирования устройства

en	Give this Host Type a meaningful name.
ru	Дайте этому типу хоста значимое имя.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
ru	Введите имя для версии данного типа хоста.

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
ru	Предоставьте ключевую информацию, чтобы помочь HMIB определить тип хоста. SQL Где поддерживаются выражения. SQL Где спецсимволом является знак '%'. Регулярные выражения были удалены из-за проблем совместимости.

en	Vendor snmp Object ID
ru	Удостоверение предмета искусства поставщика

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
ru	Типы ОС MIB хоста [редактирование: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
ru	Хост MIB OS Типы ОС [новые]

en	Host MIB OS Type Filters
ru	Фильтры типа ОС MIB хоста

en	OS Types
ru	Типы ОС

en	Host Type Name
ru	Имя типа хоста

en	SNMP ObjectID
ru	SNMP ObjectID объекта

en	SNMP Sys Description Match
ru	Совпадение описания SNMP-систем

en	No Host Types Found
ru	Типы хостов не найдены

en	Choose an action:
ru	Выберите действие

en	Scan for New or Unknown Device Types
ru	Сканирование на предмет новых или неизвестных типов устройств

en	Import Host Types from a CSV File
ru	Импорт типов хостов из файла CSV

en	Export Host Types to Share with Others
ru	Экспорт типов хостов для совместного использования с другими пользователями

en	Host MIB Viewer
ru	Плагин -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
ru	Плагин -> Host MIB Админ хоста

en	Host MIB
ru	Графики MIB хоста

en	Host MIB General Settings
ru	Общие настройки хоста MIB Общие настройки

en	Host MIB Poller Enabled
ru	Хост MIB Poller Включен

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ru	Отметьте это поле, если вы хотите, чтобы Host MIB опрос был включен. В противном случае опросник не будет работать.

en	Automatically Discover Cacti Devices
ru	Автоматически открывать для себя кактусовые устройства

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
ru	Вы хотите автоматически сканировать и добавлять устройства, которые поддерживают Host Resource MIB из таблицы Cacti host?

en	Automatically Purge Devices
ru	Автоматическая очистка устройств

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ru	Вы хотите автоматически очищать устройства, извлекаемые из системы Cacti?

en	Default Row Count
ru	Количество строк по умолчанию

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
ru	Сколько строк вы хотите видеть в HMIB OS Type по умолчанию?

en	Default Top Host Types
ru	Типы хостов по умолчанию Типы хостов по умолчанию

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
ru	Сколько процессов вы хотите увидеть на панели управления HMIB по умолчанию?

en	%d Types
ru	%d Типы

en	Default Top Processes
ru	Верхние процессы по умолчанию

en	%d Processes
ru	d Процессы

en	Maximum Concurrent Collectors
ru	Максимально допустимые токовые коллекторы

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ru	Какое максимальное количество одновременных процессов коллектора вы хотите запустить за один раз?

en	%d Process
ru	d Процесс

en	Host Auto Discovery Frequency
ru	Частота автоматического обнаружения хоста

en	Auto Discovery Frequency
ru	Частота автоматического обнаружения

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ru	Как часто вы хотите искать новые устройства Cacti Devices?

en	Host Graph Automation
ru	Автоматизация хост-графиков

en	Automatically Add New Graphs
ru	Автоматически добавлять новые графики

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ru	Как часто вы хотите проверять новые объекты для графов?

en	Host MIB Table Collection Frequencies
ru	Частота сбора данных таблицы MIB хоста

en	Running Programs Frequency
ru	Выполняемые программы Частота выполнения программ

en	How often do you want to scan running software?
ru	Как часто вы хотите сканировать запущенное программное обеспечение?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
ru	Выполняемые программы CPU/Memory Frequency (Частота процессора/памяти)

en	How often do you want to scan running software for performance data?
ru	Как часто вы хотите сканировать запущенное программное обеспечение для получения данных о производительности?

en	Installed Software Frequency
ru	Установленное программное обеспечение Частота

en	How often do you want to scan for installed software?
ru	Как часто вы хотите сканировать на наличие установленного программного обеспечения?

en	Storage Frequency
ru	Частота хранения Периодичность хранения

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
ru	Как часто требуется сканирование для поиска данных о производительности хранилища?

en	Device Frequency
ru	Частота устройства Частота

en	How often do you want to scan for Device performance data?
ru	Как часто требуется сканирование для поиска данных о производительности устройства?

en	Processor Frequency
ru	Частота процессора Частота процессора

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
ru	Как часто вы хотите сканировать данные о производительности процессора?

en	Host MIB Inventory Summary
ru	Принимающая сторона MIB Сводка инвентаризации MIB

en	Host MIB Details
ru	Данные MIB хоста

en	Host MIB Storage
ru	Хост MIB Хранилище хост-узла

en	Host MIB Hardware
ru	Аппаратное обеспечение MIB хоста

en	Host MIB Running Processes
ru	Ведущий MIB Запущенные процессы

en	Host MIB Process Use History
ru	История использования хостового MIB-процесса

en	Host MIB Software Inventory
ru	Инвентаризация программного обеспечения MIB хоста

en	Host MIB Graphs
ru	Графики MIB хоста

en	Host MIB OS Types
ru	Типы ОС MIB хоста