en	Error
ru	Ошибка

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Operating System
ru	Операционная система

en	Device Driver
ru	Драйвер устройства

en	Application
ru	Приложение

en	Running
ru	В процессе

en	Runnable
ru	Поддерживаемый

en	Not Runnable
ru	Невозможно запустить

en	Invalid
ru	Недействительный

en	Present
ru	Сейчас

en	Warning
ru	Предупреждение

en	Testing
ru	Тестирование

en	Down
ru	Выкл

en	Running Process History
ru	История выполняющихся процессов

en	OS Type
ru	Тип ОС

en	All
ru	Все

en	Device
ru	Устройство

en	Template
ru	Шаблон

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Search
ru	Поиск

en	Process
ru	Процесс

en	Entries
ru	Записи

en	Default
ru	Стандартно

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Last Seen
ru	Последнее посещение

en	Use Time (d:h:m)
ru	Использовать время (d:h:m)

en	History
ru	История

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	No Process History Found
ru	История процесса не найдена

en	Running Processes
ru	Запущенные процессы

en	Path
ru	Путь

en	Parameters
ru	Параметры

en	CPU (Hrs)
ru	CPU (Часы)

en	Memory (MB)
ru	Память (МБ)

en	Type
ru	Тип

en	Status
ru	Статус

en	Processes
ru	Процессы

en	No Running Software Found
ru	Не найдено работающего программного обеспечения

en	Total CPU [h]:
ru	Общий процессор [ч]:

en	Total Size [MB]:
ru	Общий размер [МБ]:

en	Avg. CPU [h]:
ru	Эйвг. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
ru	Эйвг. Размер [МБ]:

en	Hardware Inventory
ru	Инвентаризация оборудования

en	Hardware Description
ru	Описание оборудования

en	Hardware Type
ru	Тип оборудования

en	Errors
ru	Ошибки

en	Devices
ru	Устройства

en	No Hardware Found
ru	Нет аппаратных средств не найдено

en	Storage Inventory
ru	Хранение Инвентаризация

en	Volumes
ru	Объемы

en	Storage Description
ru	Хранение Описание Хранения

en	Storage Type
ru	Тип хранилища

en	Percent Used
ru	Процент Использованный

en	Used (MB)
ru	Использованные (МБ)

en	Total (MB)
ru	Всего (МБ)

en	Alloc (KB)
ru	Распределение (КБ)

en	No Storage Devices Found
ru	Устройства хранения данных не найдены

en	Device Filter
ru	Фильтр устройства

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Up
ru	Вкл

en	Disabled
ru	Выключен

en	Actions
ru	Действия

en	Uptime(d:h:m)
ru	Время работы(d:h:m)

en	Users
ru	Пользователи

en	CPU %%%
ru	CPU %

en	CPUs
ru	Процессоры

en	Total Mem
ru	Всего памяти

en	Used Mem
ru	Используемая память

en	Total Swap
ru	Всего своп

en	Used Swap
ru	Использованный своп

en	View Storage
ru	Просмотр хранилища

en	View Hardware
ru	Просмотр оборудования

en	View Processes
ru	Просмотр процессов

en	View Software Inventory
ru	Просмотреть список программного обеспечения

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	No Graphs Defined
ru	Графики не определены

en	No Devices Found
ru	Устройства не найдены

en	Software Inventory
ru	Инвентаризация программного обеспечения

en	Applications
ru	Приложения

en	Package
ru	Пакет

en	Installed
ru	Установленно

en	No Software Packages Found
ru	Нет найденных пакетов программного обеспечения

en	Summary
ru	Резюме

en	Storage
ru	Хранилище

en	Hardware
ru	Аппаратное оборудование

en	Use History
ru	Использовать историю

en	Inventory
ru	Инвентарь

en	Graphs
ru	Графики

en	Summary Filter
ru	Сводный фильтр

en	Top
ru	Сверху

en	All Records
ru	Все записи

en	%d Records
ru	%d Записи

en	%d Record
ru	%d Рекорд

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Импортируйте пакет устройства Host MIB для просмотра графиков.

en	Device Type Summary Statistics
ru	Тип устройства Сводная статистика

en	Version
ru	Версия

en	Logins
ru	Логины

en	CPUS
ru	Процессоры

en	Avg CPU

en	Max CPU
ru	Макс процессора

en	Avg Mem
ru	Авг Мем

en	Max Mem
ru	Макс Мем

en	Avg Swap
ru	Авг Своп

en	Max Swap
ru	Макс Своп

en	Avg Proc
ru	Avg Proc.

en	Max Proc
ru	Макс Процессинг

en	View Devices
ru	Просмотр устройств

en	No Device Types
ru	Типы устройств отсутствуют

en	Process Summary Filter
ru	Общий фильтр процессов

en	Process Summary Statistics
ru	Сводная статистика процессов

en	Process Name
ru	Название процесса

en	Num Paths
ru	Числа Пути

en	Hosts
ru	Хосты

en	Avg Memory

en	Max Memory
ru	Макс Память

en	%s Hrs
ru	%s ч

en	%s MB
ru	%s Мб

en	No Processes
ru	Процессы

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ru	Пользовательский список применяемых графиков - Фильтрация из списка

en	Graph Preview Filters
ru	Фильтры предварительного просмотра графиков

en	Delete
ru	Удалить

en	Duplicate
ru	Дублировать

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие типы хостов

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Delete Host Type(s)
ru	Удалить тип(ы) хоста(ов)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующие типы хостов. Вы можете изменить описание для нового типа хоста (типов). В противном случае, не меняйте значение ниже, и первоначальное имя будет реплицироваться с новым суффиксом.

en	Host Type Prefix:
ru	Префикс типа хоста:

en	Duplicate Host Type(s)
ru	Дублирование типа(ов) хоста(ов)

en	New Type
ru	Новый тип

en	There were %d Device Types Added!
ru	Были добавлены типы устройств %d!

en	No New Host Types Found!
ru	Новых типов хостов не найдено!

en	Import Results
ru	Импорт Результатов

en	Cacti has imported the following items:
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Host MIB OS Types
ru	Импорт хоста Типы ОС MIB операционной системы MIB

en	Import Device Types from Local File
ru	Импорт типов устройств из локального файла

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ru	Пожалуйста, укажите местоположение CSV-файла, содержащего информацию о типе устройства.

en	Overwrite Existing Data?
ru	Перезаписать существующие данные?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ru	Должен ли процесс импорта быть разрешен для перезаписи существующих данных? Обратите внимание, что это не означает удаление старой строки, а только замена дубликатов строк.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ru	Разрешить обновление существующих строк?

en	Required File Format Notes
ru	Примечания к требуемому формату файла

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ru	Файл должен содержать строку заголовка со следующими заголовками столбцов.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
ru	Общее имя для типа хоста. Например, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
ru	Версия ОС для типа хоста

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ru	Уникальный набор символов из snmp sysDescr, которые однозначно идентифицируют это устройство.

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ru	Snmp sysObjectID для конкретного производителя, который отличает это устройство от следующего

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
ru	Первичным ключом для данной таблицы является комбинация следующих двух полей:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ru	Поэтому, если вы попытаетесь импортировать дублирующие друг друга типы устройств, существующие данные будут обновлены новой информацией.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
ru	Тип хоста определяется путем сканирования его snmp агента на предмет sysObjectID и sysDescription и сравнения его со значениями в базе данных Host Types. Первое совпадение, найденное в базе данных, используется агрегированные данные хоста. Поэтому очень важно, чтобы вы выбрали действительный sysObjectID, sysDescrMatch для своих хостов.

en	Device Scanning Function Options
ru	Параметры функции сканирования устройства

en	Name
ru	Имя

en	Give this Host Type a meaningful name.
ru	Дайте этому типу хоста значимое имя.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
ru	Введите имя для версии данного типа хоста.

en	System Description Match
ru	Соответствие описания системы

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
ru	Предоставьте ключевую информацию, которая поможет HMIB определить тип хоста. SQL Где поддерживаются выражения. SQL Где подстановочный знак является знаком "%". Регулярные выражения были удалены из-за проблем совместимости.

en	Vendor snmp Object ID
ru	Удостоверение предмета искусства поставщика

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
ru	Типы ОС MIB хоста [редактирование: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
ru	Хост MIB OS Типы ОС [новые]

en	Host MIB OS Type Filters
ru	Фильтры типа ОС MIB хоста

en	OS Types
ru	Типы ОС

en	Host Type Name
ru	Имя типа хоста

en	OS Version
ru	Версия операционной системы

en	SNMP ObjectID
ru	SNMP ObjectID объекта

en	SNMP Sys Description Match
ru	Совпадение описания SNMP-систем

en	No Host Types Found
ru	Типы хостов не найдены

en	Choose an action:
ru	Выберите действие:

en	Rescan
ru	Повторное сканирование

en	Scan for New or Unknown Device Types
ru	Сканирование на предмет новых или неизвестных типов устройств

en	Import
ru	Импорт

en	Import Host Types from a CSV File
ru	Импорт типов хостов из файла CSV

en	Export
ru	Экспорт

en	Export Host Types to Share with Others
ru	Экспорт типов хостов для совместного использования с другими пользователями

en	Host MIB Viewer
ru	Плагин -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
ru	Плагин -> Host MIB Админ хоста

en	Host MIB
ru	Графики MIB хоста

en	Host MIB General Settings
ru	Общие настройки хоста MIB Общие настройки

en	Host MIB Poller Enabled
ru	Хост MIB Poller Включен

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ru	Отметьте это поле, если вы хотите, чтобы Host MIB опрос был включен. В противном случае опросник не будет работать.

en	Automatically Discover Cacti Devices
ru	Автоматически обнаруживать устройства Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
ru	Вы хотите автоматически сканировать и добавлять устройства, которые поддерживают Host Resource MIB из таблицы Cacti host?

en	Automatically Purge Devices
ru	Автоматическая очистка устройств

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ru	Вы хотите автоматически очищать устройства, извлекаемые из системы Cacti?

en	Default Row Count
ru	Количество строк по умолчанию

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
ru	Сколько строк вы хотите видеть в HMIB OS Type по умолчанию?

en	Default Top Host Types
ru	Типы хостов по умолчанию Типы хостов по умолчанию

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
ru	Сколько процессов вы хотите увидеть на панели управления HMIB по умолчанию?

en	%d Types
ru	%d Типы

en	Default Top Processes
ru	Верхние процессы по умолчанию

en	%d Processes
ru	%d Процессы

en	Maximum Concurrent Collectors
ru	Максимально допустимые токовые коллекторы

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ru	Какое максимальное количество одновременных процессов коллектора вы хотите запустить за один раз?

en	%d Process
ru	%d Процесс

en	Host Auto Discovery Frequency
ru	Частота автоматического обнаружения хоста

en	Auto Discovery Frequency
ru	Настройка частоты автоматического обнаружения

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ru	Как часто вы хотите искать новые устройства Cacti?

en	Host Graph Automation
ru	Автоматизация хост-графиков

en	Automatically Add New Graphs
ru	Автоматически добавлять новые графики

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ru	Как часто вы хотите проверять новые объекты для графиков?

en	Never
ru	Никогда

en	%d Hour
ru	%d Час

en	%d Hours
ru	%d Часов

en	%d Day
ru	%d День

en	%d Days
ru	%d Дней

en	Host MIB Table Collection Frequencies
ru	Частота сбора данных таблицы MIB хоста

en	Running Programs Frequency
ru	Выполняемые программы Частота выполнения программ

en	How often do you want to scan running software?
ru	Как часто вы хотите сканировать запущенное программное обеспечение?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
ru	Выполняемые программы CPU/Memory Frequency (Частота процессора/памяти)

en	How often do you want to scan running software for performance data?
ru	Как часто вы хотите сканировать запущенное программное обеспечение для получения данных о производительности?

en	Installed Software Frequency
ru	Установленное программное обеспечение Частота

en	How often do you want to scan for installed software?
ru	Как часто вы хотите сканировать на наличие установленного программного обеспечения?

en	Storage Frequency
ru	Частота хранения

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
ru	Как часто требуется сканирование для поиска данных о производительности хранилища?

en	Device Frequency
ru	Частота устройства Частота

en	How often do you want to scan for Device performance data?
ru	Как часто требуется сканирование для поиска данных о производительности устройства?

en	Processor Frequency
ru	Частота процессора

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
ru	Как часто вы хотите сканировать данные о производительности процессора?

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	Management
ru	Управление

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	General Administration
ru	Общая администрация

en	Host MIB Inventory Summary
ru	Принимающая сторона MIB Сводка инвентаризации MIB

en	Host MIB Details
ru	Данные MIB хоста

en	Host MIB Storage
ru	Хост MIB Хранилище хост-узла

en	Host MIB Hardware
ru	Аппаратное обеспечение MIB хоста

en	Host MIB Running Processes
ru	Ведущий MIB Запущенные процессы

en	Host MIB Process Use History
ru	История использования хостового MIB-процесса

en	Host MIB Software Inventory
ru	Инвентаризация программного обеспечения MIB хоста

en	Host MIB Graphs
ru	Графики MIB хоста

en	Host MIB OS Types
ru	Типы ОС MIB хоста

en	(Edit)
ru	(Редактировать)