en	Error
pl	Błąd

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Operating System
pl	System operacyjny

en	Device Driver
pl	Sterownik urządzenia

en	Application
pl	Aplikacja

en	Running
pl	Pracuje

en	Runnable
pl	Możliwość uruchamiania

en	Not Runnable
pl	Nie można uruchomić.

en	Invalid
pl	Nieprawidłowa

en	Present
pl	Obecnie

en	Warning
pl	Ostrzeżenie

en	Testing
pl	Testowanie

en	Down
pl	W dół

en	Running Process History
pl	Historia procesów uruchomieniowych

en	OS Type
pl	Typ OS

en	All
pl	Wszystkie

en	Device
pl	Urządzenie

en	Template
pl	Szablon

en	Go
pl	Idź

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Search
pl	Szukaj

en	Process
pl	Przetwarzanie

en	Entries
pl	Wpisy

en	Default
pl	Domyślny

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Last Seen
pl	Ostatnio Widziano

en	Use Time (d:h:m)
pl	Czas użytkowania (d:h:m)

en	History
pl	Historia

en	Edit Device
pl	Edytuj urządzenie

en	No Process History Found
pl	Nie znaleziono historii procesu

en	Running Processes
pl	Procesy bieżące

en	Path
pl	Ścieżka

en	Parameters
pl	Parametry

en	CPU (Hrs)
pl	CPU (godz.)

en	Memory (MB)
pl	Pamięć (MB)

en	Type
pl	Typ

en	Status

en	Processes
pl	Procesy

en	No Running Software Found
pl	Nie znaleziono działającego oprogramowania

en	Total CPU [h]:
pl	Łączna liczba CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
pl	Wielkość całkowita [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
pl	Awg. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
pl	Awg. Wielkość [MB]:

en	Hardware Inventory
pl	Inwentaryzacja sprzętu

en	Hardware Description
pl	Opis sprzętu komputerowego

en	Hardware Type
pl	Typ sprzętu

en	Errors
pl	Błędy

en	Devices
pl	Urządzenia

en	No Hardware Found
pl	Nie znaleziono sprzętu

en	Storage Inventory
pl	Inwentaryzacja pamięci masowej

en	Volumes
pl	Wolumeny

en	Storage Description
pl	Opis przechowywania

en	Storage Type
pl	Typ magazynu

en	Percent Used
pl	Procent wykorzystania

en	Used (MB)
pl	Używane (MB)

en	Total (MB)
pl	Ogółem (MB)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
pl	Nie znaleziono urządzeń pamięci masowej

en	Device Filter
pl	Filtr urządzenia

en	Recovering
pl	Odzyskiwanie

en	Up
pl	Do góry

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Actions
pl	Akcje

en	Uptime(d:h:m)
pl	Czas sprawności (d:h:m)

en	Users
pl	Użytkownicy

en	CPU %%%
pl	CPU % CPU

en	CPUs
pl	Jednostki centralne

en	Total Mem
pl	Pamięć ogółem

en	Used Mem
pl	Używane Memory

en	Total Swap
pl	Swap ogółem

en	Used Swap
pl	Wykorzystana zamiana

en	View Storage
pl	Wyświetlanie pamięci masowej

en	View Hardware
pl	Wyświetlanie sprzętu komputerowego

en	View Processes
pl	Procesy wyświetlania

en	View Software Inventory
pl	Wyświetlanie oprogramowania Inventory

en	View Graphs
pl	Wyświetlanie wykresów

en	No Graphs Defined
pl	Brak zdefiniowanych wykresów

en	No Devices Found
pl	Nie znaleziono urządzeń

en	Software Inventory
pl	Inwentaryzacja oprogramowania

en	Applications
pl	Aplikacje

en	Package
pl	Pakiet

en	Installed
pl	Zainstalowane

en	No Software Packages Found
pl	Nie znaleziono pakietów oprogramowania

en	Summary
pl	Podsumowanie

en	Storage
pl	Pamięć

en	Hardware
pl	Sprzęt

en	Use History
pl	Historia użycia

en	Inventory
pl	Magazyn

en	Graphs
pl	Wykresy

en	Summary Filter
pl	Filtr podsumowujący

en	Top
pl	Góra

en	All Records
pl	Wszystkie rekordy

en	%d Records
pl	%d Rekordy

en	%d Record
pl	%d Rekord

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
pl	UWAGA: Zaimportuj pakiet urządzenia MIB hosta, aby wyświetlić wykresy.

en	Device Type Summary Statistics
pl	Statystyki podsumowujące typ urządzenia

en	Version
pl	Wersja

en	Logins
pl	Logowania

en	CPUS

en	Avg CPU
pl	Średnia CPU

en	Max CPU
pl	Maks. wydajność CPU

en	Avg Mem

en	Max Mem
pl	Maks. ilość pamięci

en	Avg Swap

en	Max Swap
pl	Maks. wymiana

en	Avg Proc

en	Max Proc

en	View Devices
pl	Wyświetlanie urządzeń

en	No Device Types
pl	Brak typów urządzeń

en	Process Summary Filter
pl	Filtr podsumowujący proces

en	Process Summary Statistics
pl	Przetwarzanie statystyk zbiorczych

en	Process Name
pl	Nazwa procesu

en	Num Paths
pl	Num Ścieżki

en	Hosts
pl	Hosty

en	Avg Memory
pl	Średnia pamięć

en	Max Memory
pl	Maks. pamięć

en	%s Hrs
pl	%s godz.

en	%s MB

en	No Processes
pl	Procesy

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
pl	Niestandardowa lista stosowanych wykresów - filtrowanie z listy

en	Graph Preview Filters
pl	Filtry podglądu wykresów

en	Delete
pl	Usuń

en	Duplicate
pl	Duplikuj

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące typy hostów

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	Delete Host Type(s)
pl	Usuń typ(y) hosta(ów)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby powtórzyć następujące typy hostów. Opcjonalnie można zmienić opis dla nowego typu hosta (nowych typów hostów). W przeciwnym razie nie zmieniaj wartości poniżej, a oryginalna nazwa będzie replikowana z nowym przyrostkiem.

en	Host Type Prefix:
pl	Prefiks typu hosta:

en	Duplicate Host Type(s)
pl	Duplikat typ(y) hosta(ów)

en	New Type
pl	Nowy typ

en	There were %d Device Types Added!
pl	Dodano %d typów urządzeń!

en	No New Host Types Found!
pl	Nie znaleziono nowych typów hostów!

en	Import Results
pl	Wyniki przywozu

en	Cacti has imported the following items:
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Host MIB OS Types
pl	Importowanie hosta MIB OS Rodzaje systemów operacyjnych

en	Import Device Types from Local File
pl	Importowanie typów urządzeń z pliku lokalnego

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
pl	Proszę określić lokalizację pliku CSV zawierającego informacje o typie urządzenia.

en	Overwrite Existing Data?
pl	Nadpisać istniejące dane?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
pl	Czy w procesie importu należy zezwolić na nadpisywanie istniejących danych? Należy pamiętać, że nie oznacza to usunięcia starego wiersza, a jedynie zastąpienie duplikatów wierszy.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
pl	Zezwolenie na aktualizację istniejących wierszy?

en	Required File Format Notes
pl	Wymagany format pliku Uwagi

en	The file must contain a header row with the following column headings.
pl	Plik musi zawierać rząd nagłówka z nagłówkami następujących kolumn.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
pl	Powszechna nazwa typu hosta. Na przykład Windows 7

en	The OS version for the Host Type
pl	Wersja systemu operacyjnego dla typu host

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
pl	Unikalny zestaw znaków z snmp sysDescr, które jednoznacznie identyfikują to urządzenie

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
pl	Specyficzny snmp sysObjectID dostawcy, który odróżnia to urządzenie od następnego

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
pl	Podstawowym kluczem do tej tabeli jest połączenie dwóch poniższych pól:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
pl	Dlatego w przypadku próby zaimportowania duplikatów typów urządzeń istniejące dane zostaną zaktualizowane o nowe informacje.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
pl	Typ hosta jest określany poprzez skanowanie agenta snmp dla sysObjectID i sysDescription i porównanie go z wartościami w bazie danych Host Typy hostów. Pierwszy mecz, który znajduje się w bazie danych jest używany do agregacji danych gospodarza. Dlatego bardzo ważne jest, abyś wybrał prawidłowy sysObjectID, sysDescrMatch dla swoich hostów.

en	Device Scanning Function Options
pl	Opcje funkcji skanowania urządzeń

en	Name
pl	Nazwa

en	Give this Host Type a meaningful name.
pl	Nadaj temu typowi hosta znaczącą nazwę.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
pl	Wypełnij nazwę wersji tego typu hosta.

en	System Description Match
pl	Opis systemu

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
pl	Podaj kluczowe informacje, które pomogą HMIB wykryć typ hosta. SQL Tam, gdzie obsługiwane są wyrażenia. SQL gdzie znakiem wieloznacznym jest znak "%". Wyrażenia regularne zostały usunięte z powodu problemów z kompatybilnością.

en	Vendor snmp Object ID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
pl	Host MIB OS Typy systemów operacyjnych [edytuj: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
pl	Host MIB OS Typy systemów operacyjnych [nowe]

en	Host MIB OS Type Filters
pl	Filtry typu MIB OS Host

en	OS Types
pl	Typy OS

en	Host Type Name
pl	Typ hosta Nazwa typu hosta

en	OS Version
pl	Wersja OS

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
pl	SNMP Sys Opis systemu SNMP

en	No Host Types Found
pl	Nie znaleziono typów hostów

en	Choose an action:
pl	Wybierz akcję

en	Rescan
pl	Przeskanuj ponownie

en	Scan for New or Unknown Device Types
pl	Skanowanie w poszukiwaniu nowych lub nieznanych typów urządzeń

en	Import
pl	Importuj

en	Import Host Types from a CSV File
pl	Importowanie typów hostów z pliku CSV

en	Export
pl	Eksport

en	Export Host Types to Share with Others
pl	Eksportuj typy hostów, aby dzielić się z innymi

en	Host MIB Viewer
pl	Plugin -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
pl	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
pl	Wykresy MIB hosta

en	Host MIB General Settings
pl	Ustawienia ogólne hosta MIB

en	Host MIB Poller Enabled

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz włączyć funkcję Host MIB polling. W przeciwnym razie ankieter nie będzie działać.

en	Automatically Discover Cacti Devices
pl	Automatyczne wykrywanie urządzeń kaktusowych

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
pl	Czy chcesz automatycznie skanować i dodawać urządzenia, które obsługują MIB zasobów hosta z tabeli hosta Cacti?

en	Automatically Purge Devices
pl	Urządzenia do automatycznego oczyszczania

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
pl	Czy chcesz automatycznie oczyścić urządzenia, które zostały usunięte z systemu Cacti?

en	Default Row Count
pl	Domyślna liczba wierszy

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
pl	Ile wierszy chcesz domyślnie zobaczyć na HMIB OS Type?

en	Default Top Host Types
pl	Domyślne typy górnego hosta

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
pl	Ile procesów chcesz domyślnie zobaczyć na tablicy HMIB Dashboard?

en	%d Types
pl	%d Rodzaje

en	Default Top Processes
pl	Domyślne procesy górne

en	%d Processes
pl	%d Procesy

en	Maximum Concurrent Collectors
pl	Maksymalne kolektory równoległe

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
pl	Jaka jest maksymalna liczba równoczesnych procesów kolektora, które chcesz uruchomić w jednym czasie?

en	%d Process
pl	%d Proces

en	Host Auto Discovery Frequency
pl	Częstotliwość automatycznego wykrywania hosta

en	Auto Discovery Frequency
pl	Częstotliwość automatycznego wykrywania

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
pl	Jak często chcesz szukać nowych urządzeń Cacti?

en	Host Graph Automation
pl	Automatyzacja wykresów hosta

en	Automatically Add New Graphs
pl	Automatycznie dodawaj nowe wykresy

en	How often do you want to check for new objects to graph?
pl	Jak często chcesz sprawdzać, czy na wykresie nie ma nowych obiektów?

en	Never
pl	Nigdy

en	%d Hour
pl	%d godzina

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	%d Day
pl	%d dzień

en	%d Days
pl	%d dni

en	Host MIB Table Collection Frequencies
pl	Częstotliwości zbierania danych w tabeli MIB gospodarza

en	Running Programs Frequency
pl	Uruchamianie programów Częstotliwość

en	How often do you want to scan running software?
pl	Jak często chcesz skanować uruchomione oprogramowanie?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
pl	Uruchamianie programów CPU/częstotliwość pamięci

en	How often do you want to scan running software for performance data?
pl	Jak często chcesz skanować uruchomione oprogramowanie w poszukiwaniu danych o wydajności?

en	Installed Software Frequency
pl	Zainstalowane oprogramowanie Częstotliwość

en	How often do you want to scan for installed software?
pl	Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu zainstalowanego oprogramowania?

en	Storage Frequency
pl	Częstotliwość przechowywania

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
pl	Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności pamięci masowej?

en	Device Frequency
pl	Częstotliwość urządzenia

en	How often do you want to scan for Device performance data?
pl	Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności urządzenia?

en	Processor Frequency
pl	Częstotliwość procesora

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
pl	Jak często chcesz skanować w poszukiwaniu danych o wydajności procesora?

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	%d Minutes
pl	%d minut

en	Management
pl	Zarządzanie

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	General Administration
pl	Administracja ogólna

en	Host MIB Inventory Summary
pl	Podsumowanie inwentaryzacji MIB u gospodarza

en	Host MIB Details
pl	Szczegóły dotyczące hosta MIB

en	Host MIB Storage
pl	Magazyn MIB hosta

en	Host MIB Hardware
pl	Sprzęt hosta MIB

en	Host MIB Running Processes
pl	Procesy operacyjne MIB hosta

en	Host MIB Process Use History
pl	Historia wykorzystania procesu MIB u gospodarza

en	Host MIB Software Inventory
pl	Oprogramowanie hosta MIB Inwentaryzacja oprogramowania

en	Host MIB Graphs
pl	Wykresy MIB hosta

en	Host MIB OS Types
pl	Host MIB OS Rodzaje systemów operacyjnych

en	(Edit)
pl	(Edytuj)