en	Error
nl	Fout

en	Unknown
nl	Onbekend

en	Operating System

en	Device Driver
nl	Apparaatbestuurder

en	Application
nl	Applicatie

en	Running
nl	Actief

en	Runnable
nl	Loopbaar

en	Not Runnable
nl	Niet Loopbaar

en	Invalid
nl	Ongeldig

en	Present
nl	Vertoon

en	Warning
nl	Waarschuwing

en	Testing
nl	Testen

en	Down
nl	Offline

en	Running Process History
nl	Lopende procesgeschiedenis

en	OS Type
nl	Besturingssysteem type

en	All
nl	Alle

en	Device
nl	Apparaat

en	Template

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Search
nl	Zoeken

en	Process
nl	Verwerken

en	Entries
nl	Regels

en	Default
nl	Standaard

en	Hostname

en	Last Seen
nl	Laatst Gezien

en	Use Time (d:h:m)
nl	Gebruikstijd (d:h:m)

en	History
nl	Geschiedenis

en	Edit Device
nl	Wijzig apparaat

en	No Process History Found
nl	Geen procesgeschiedenis gevonden

en	Running Processes
nl	Lopende processen

en	Path
nl	Pad

en	Parameters

en	CPU (Hrs)

en	Memory (MB)
nl	Geheugen (MB)

en	Type

en	Status

en	Processes
nl	Processen

en	No Running Software Found
nl	Geen lopende software gevonden

en	Total CPU [h]:
nl	Totaal CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
nl	Totale omvang [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
nl	Gem. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
nl	Gem. Grootte [MB]:

en	Hardware Inventory
nl	Hardware-inventarisatie

en	Hardware Description
nl	Hardware Beschrijving

en	Hardware Type
nl	Hardware type

en	Errors
nl	Foutmeldingen

en	Devices
nl	Apparaten

en	No Hardware Found
nl	Geen hardware gevonden

en	Storage Inventory
nl	Opslag Inventarisatie

en	Volumes
nl	Jaargangen

en	Storage Description
nl	Opslag Beschrijving

en	Storage Type
nl	Opslagsoort

en	Percent Used
nl	Percentage Gebruikt

en	Used (MB)
nl	Gebruikt (MB)

en	Total (MB)
nl	Totaal (MB)

en	Alloc (KB)
nl	Toewijzing (KB)

en	No Storage Devices Found
nl	Geen opslagapparaten gevonden

en	Device Filter
nl	Apparaat Filter

en	Recovering
nl	Herstellende

en	Up
nl	Online

en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	Actions
nl	Acties

en	Uptime(d:h:m)
nl	Uptime (d:h:h:m)

en	Users
nl	Gebruikers

en	CPU %%%
nl	CPU %

en	CPUs
nl	CPU's

en	Total Mem
nl	Totaal Mem

en	Used Mem
nl	Gebruikt Mem

en	Total Swap
nl	Totaal Swap

en	Used Swap
nl	Gebruikte Swap

en	View Storage
nl	Opslag bekijken

en	View Hardware
nl	Bekijk Hardware

en	View Processes
nl	Processen bekijken

en	View Software Inventory
nl	Bekijk de software-inventaris

en	View Graphs
nl	Toon grafieken

en	No Graphs Defined
nl	Geen grafieken gedefinieerd

en	No Devices Found
nl	Geen apparaat gevonden

en	Software Inventory
nl	Software Inventarisatie

en	Applications
nl	Sollicitaties

en	Package
nl	Pakket

en	Installed
nl	Geïnstalleerd

en	No Software Packages Found
nl	Geen softwarepakketten gevonden

en	Summary
nl	Samenvatting

en	Storage
nl	Opslag

en	Hardware

en	Use History
nl	Gebruik Geschiedenis

en	Inventory
nl	Voorraad

en	Graphs
nl	Grafieken

en	Summary Filter
nl	Samenvattend filter

en	Top

en	All Records
nl	Alle records

en	%d Records

en	%d Record

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
nl	OPMERKING: Importeer het Host MIB-apparaatpakket om grafieken te bekijken.

en	Device Type Summary Statistics
nl	Apparaattype Samenvatting Statistieken

en	Version
nl	Versie

en	Logins

en	CPUS

en	Avg CPU

en	Max CPU
nl	Max. CPU

en	Avg Mem

en	Max Mem
nl	Max. Mem

en	Avg Swap

en	Max Swap
nl	Max. Swap

en	Avg Proc

en	Max Proc
nl	Max. Proc

en	View Devices
nl	Apparaten bekijken

en	No Device Types
nl	Geen apparaattypen

en	Process Summary Filter
nl	Procesoverzichtsfilter

en	Process Summary Statistics
nl	Samenvatting van het proces Statistieken

en	Process Name
nl	Procesnaam

en	Num Paths
nl	Cijfers Paden

en	Hosts

en	Avg Memory
nl	Avg geheugen

en	Max Memory
nl	Maximum Geheugen

en	%s Hrs
nl	%s uur

en	%s MB

en	No Processes
nl	Processen

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Graph Preview Filters
nl	Grafiek voorvertoning filters

en	Delete
nl	Verwijderen

en	Duplicate
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende hosttype(n) te verwijderen

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Continue
nl	Volgende

en	Delete Host Type(s)
nl	Verwijder gastheertype(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gastheertype(n) te dupliceren. U kunt de beschrijving van het (de) nieuwe hosttype(s) optioneel wijzigen. Wijzig anders de waarde hieronder niet en de oorspronkelijke naam wordt gerepliceerd met een nieuw achtervoegsel.

en	Host Type Prefix:
nl	Voorvoegsel van het gastheertype:

en	Duplicate Host Type(s)
nl	Dubbel gastheertype(s)

en	New Type
nl	Nieuwe Dienstverband

en	There were %d Device Types Added!
nl	Er waren %d Apparaattypen toegevoegd!

en	No New Host Types Found!
nl	Geen nieuwe gastheertypes gevonden!

en	Import Results
nl	Import resultaten

en	Cacti has imported the following items:
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Host MIB OS Types
nl	Importeren gastheer MIB OS Types

en	Import Device Types from Local File
nl	Apparaattypen importeren vanuit een lokaal bestand

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
nl	Geef a.u.b. de locatie van het CSV-bestand met informatie over uw apparaattype op.

en	Overwrite Existing Data?
nl	Bestaande data overschrijven?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
nl	Moet het importproces bestaande gegevens kunnen overschrijven? Let op, dit betekent niet het verwijderen van oude rijen, maar alleen het vervangen van dubbele rijen.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
nl	Bijwerken van bestaande rijen toestaan?

en	Required File Format Notes
nl	Verplichte bestandsformaat opmerkingen

en	The file must contain a header row with the following column headings.
nl	Het bestand moet kolomkoppen bevatten met de volgende kolomnamen.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
nl	Een gebruikelijke naam voor het gastheertype. Bijvoorbeeld, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
nl	De OS-versie voor het hosttype

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
nl	Een unieke set karakters uit de snmp sysDescr die dit apparaat op unieke wijze identificeren

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
nl	De leveranciersspecifieke snmp sysObjectID die dit apparaat onderscheidt van de volgende

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
nl	De primaire sleutel voor deze tabel is een combinatie van de volgende twee velden:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
nl	Daarom, als u probeert dubbele apparaattypen te importeren, worden de bestaande gegevens bijgewerkt met de nieuwe informatie.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
nl	Het gastheertype wordt bepaald door het scannen van de snmp-agent voor de sysObjectID en sysDescription en deze te vergelijken met de waarden in de gastheertypen database. De eerste wedstrijd die in de database wordt gevonden, is gebruikte geaggregeerde Host data. Daarom is het zeer belangrijk dat u geldige sysObjectID, sysDescrMatch voor uw hosts selecteert.

en	Device Scanning Function Options
nl	Opties voor het scannen van apparaten

en	Name
nl	Naam

en	Give this Host Type a meaningful name.
nl	Geef dit hosttype een betekenisvolle naam.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
nl	Vul de naam in voor de versie van dit hosttype.

en	System Description Match
nl	Systeembeschrijving overeenkomst

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
nl	Verstrek belangrijke informatie om HMIB te helpen het type gastheer te detecteren. SQL Waar expressies worden ondersteund. SQL Waar wildcard karakter het '%' teken is. Reguliere uitdrukkingen zijn verwijderd vanwege compatibiliteitsproblemen.

en	Vendor snmp Object ID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
nl	Host MIB OS Types [bewerk: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
nl	Host MIB OS Types [nieuw]

en	Host MIB OS Type Filters

en	OS Types
nl	OS Typen

en	Host Type Name
nl	Naam gastheertype

en	OS Version
nl	OS-versie

en	SNMP ObjectID
nl	SNMP-objectID

en	SNMP Sys Description Match
nl	SNMP Sys Beschrijving Beschrijving Match

en	No Host Types Found
nl	Geen gastheertypes gevonden

en	Choose an action:
nl	Kies een actie

en	Rescan
nl	Opnieuw scannen

en	Scan for New or Unknown Device Types
nl	Scannen op nieuwe of onbekende apparaattypen

en	Import
nl	Importeren

en	Import Host Types from a CSV File
nl	Importeren van hosttypes uit een CSV-bestand

en	Export
nl	Exporteer

en	Export Host Types to Share with Others
nl	Exporteer gastheertypes om te delen met anderen

en	Host MIB Viewer
nl	Plugin -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
nl	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
nl	Gastheer MIB-grafieken

en	Host MIB General Settings
nl	Host MIB Algemene instellingen

en	Host MIB Poller Enabled
nl	Gastheer MIB Poller ingeschakeld

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
nl	Vink dit vakje aan als u wilt dat Host MIB polling wordt ingeschakeld. Anders werkt de poller niet.

en	Automatically Discover Cacti Devices
nl	Cacti-apparaten automatisch ontdekken

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
nl	Wilt u automatisch zoeken naar en toevoegen van apparaten die de Host Resource MIB uit de Cacti host tabel ondersteunen?

en	Automatically Purge Devices
nl	Automatisch apparaten zuiveren

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
nl	Wilt u apparaten die uit het Cacti-systeem worden verwijderd automatisch zuiveren?

en	Default Row Count
nl	Standaard rijtelling

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
nl	Hoeveel rijen wilt u standaard zien op het HMIB OS Type?

en	Default Top Host Types
nl	Standaard Top Host typen

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
nl	Hoeveel processen wilt u standaard op het HMIB Dashboard zien?

en	%d Types
nl	%d Soorten

en	Default Top Processes
nl	Standaardprocessen bovenaan

en	%d Processes
nl	%d Processen

en	Maximum Concurrent Collectors
nl	Maximale gelijktijdige collectoren

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
nl	Wat is het maximale aantal gelijktijdige verzamelprogramma's dat u in één keer wilt uitvoeren?

en	%d Process
nl	%d Proces

en	Host Auto Discovery Frequency
nl	De Frequentie van de gastheer Autoontdekking

en	Auto Discovery Frequency
nl	Automatische ontdekkingsfrequentie

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
nl	Hoe vaak wilt u op zoek gaan naar nieuwe Cactus Apparaten?

en	Host Graph Automation
nl	Grafiekautomatisering van de gastheer

en	Automatically Add New Graphs
nl	Automatisch nieuwe grafieken toevoegen

en	How often do you want to check for new objects to graph?
nl	Hoe vaak wilt u controleren of er nieuwe objecten in de grafiek staan?

en	Never
nl	Nooit

en	%d Hour
nl	%d Uur

en	%d Hours
nl	%d Uren

en	%d Day
nl	%d Dag

en	%d Days
nl	%d Dagen

en	Host MIB Table Collection Frequencies
nl	Gastheer MIB Tabel Collectie Frequenties

en	Running Programs Frequency
nl	Lopende programma's Frequentie

en	How often do you want to scan running software?
nl	Hoe vaak wilt u lopende software scannen?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
nl	Lopende programma's CPU/geheugenfrequentie

en	How often do you want to scan running software for performance data?
nl	Hoe vaak wilt u lopende software scannen op prestatiegegevens?

en	Installed Software Frequency
nl	Geïnstalleerde Software Frequentie

en	How often do you want to scan for installed software?
nl	Hoe vaak wilt u scannen op geïnstalleerde software?

en	Storage Frequency
nl	Opslagfrequentie

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
nl	Hoe vaak wilt u naar opslagprestatiegegevens scannen?

en	Device Frequency
nl	Apparaat Frequentie

en	How often do you want to scan for Device performance data?
nl	Hoe vaak wilt u naar prestatiegegevens van het apparaat scannen?

en	Processor Frequency
nl	Bewerker Frequentie

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
nl	Hoe vaak wilt u scannen op Processor performance data?

en	%d Minute
nl	%d Minuut

en	%d Minutes
nl	%d Minuten

en	Management
nl	Onderhoud

en	Normal User
nl	Particulier

en	General Administration
nl	Algemeen beheer

en	Host MIB Inventory Summary
nl	Samenvatting van de MIB-gastheerinventaris

en	Host MIB Details
nl	Gastheer MIB Details

en	Host MIB Storage
nl	Gastheer MIB-opslag

en	Host MIB Hardware
nl	Gastheer MIB-hardware

en	Host MIB Running Processes
nl	Gastheer MIB lopende processen

en	Host MIB Process Use History
nl	Geschiedenis van het gastheer MIB-procesgebruik

en	Host MIB Software Inventory
nl	Gastheer MIB-software-inventarisatie

en	Host MIB Graphs
nl	Gastheer MIB-grafieken

en	Host MIB OS Types

en	(Edit)
nl	(Wijzig)