en	Error
lv	Kļūda

en	Unknown
lv	Nezināms

en	Operating System
lv	Operētājsistēma

en	Device Driver
lv	Ierīces draiveris

en	Application
lv	Programmatūra

en	Running
lv	Procesā

en	Runnable
lv	Palaižams

en	Not Runnable
lv	Nepalaižams

en	Invalid
lv	Nederīgs

en	Present
lv	Tagad

en	Warning
lv	Brīdinājums

en	Testing
lv	Testēšana

en	Down
lv	Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)

en	Running Process History
lv	Darbojošos procesu vēsture

en	OS Type
lv	Operētājsistēmas tips

en	All
lv	Visi

en	Device
lv	Ierīce

en	Template
lv	Veidne

en	Go
lv	Doties

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Search
lv	Meklēt

en	Process

en	Entries
lv	Ieraksti

en	Default
lv	Noklusējuma

en	Hostname
lv	Resursdatora nosaukums

en	Last Seen
lv	Pēdējo reizi redzēts

en	Use Time (d:h:m)
lv	Izmantotais laiks (d:s:m)

en	History
lv	Vēsture

en	Edit Device
lv	Rediģēt ierīci

en	No Process History Found
lv	Nav atrasta neviena procesa vēsture

en	Running Processes
lv	Darbojošies procesi

en	Path
lv	Ceļš

en	Parameters
lv	Parametri

en	CPU (Hrs)
lv	CPU (stundas)

en	Memory (MB)
lv	Atmiņa (MB)

en	Type
lv	Tips

en	Status
lv	Statuss

en	Processes
lv	Procesi

en	No Running Software Found
lv	Nav atrasta neviena darbojošos programmatūra

en	Total CPU [h]:
lv	Kopējās CPU [stundas]:

en	Total Size [MB]:
lv	Kopējais izmērs [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
lv	Vidējās CPU [stundas]:

en	Avg. Size [MB]:
lv	Vidējais izmērs [MB]:

en	Hardware Inventory
lv	Aparatūras uzskaite

en	Hardware Description
lv	Aparatūras apraksts

en	Hardware Type
lv	Aparatūras tips

en	Errors
lv	Kļūdas

en	Devices
lv	Ierīces

en	No Hardware Found
lv	Nav atrasta neviena aparatūra

en	Storage Inventory
lv	Krātuves uzskaite

en	Volumes
lv	Apjomi

en	Storage Description
lv	Krātuves apraksts

en	Storage Type
lv	Krātuves tips

en	Percent Used
lv	Izmantoti procenti

en	Used (MB)
lv	Izmantoti (MB)

en	Total (MB)
lv	Kopējie (MB)

en	Alloc (KB)
lv	Iedalīšanas vienības lielums (KB)

en	No Storage Devices Found
lv	Nav atrasta neviena krātuves ierīces

en	Device Filter
lv	Ierīces filtrēšana

en	Recovering
lv	Atgūstas

en	Up
lv	Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)

en	Disabled
lv	Atspējots

en	Actions
lv	Darbības

en	Uptime(d:h:m)
lv	Darbošanās laiks (d:s:m)

en	Users
lv	Lietotāji

en	CPU %
lv	Procesors %

en	CPUs
lv	Procesori

en	Total Mem
lv	Kopējā atmiņa

en	Used Mem
lv	Izmantotā atmiņa

en	Total Swap
lv	Kopējā apmaiņas vieta

en	Used Swap
lv	Izmantotā apmaiņas vieta

en	View Storage
lv	Skatīt krātuvi

en	View Hardware
lv	Skatīt aparatūru

en	View Processes
lv	Skatīt procesus

en	View Software Inventory
lv	Skatīt programmatūras uzskaiti

en	View Graphs
lv	Skatīt grafikus

en	No Graphs Defined
lv	Nav nevienu definētu grafiku

en	No Devices Found
lv	Netika atrasta neviena ierīce

en	Software Inventory
lv	Programmatūras uzskaite

en	Applications
lv	Programmas

en	Package
lv	Pakotne

en	Installed
lv	Uzstādīts

en	No Software Packages Found
lv	Nav atrastas programmas pakotnes

en	Summary
lv	Kopsavilkums

en	Storage
lv	Krātuve

en	Hardware
lv	Aparatūra

en	Use History
lv	Izmantot vēsturi

en	Inventory
lv	Inventārs

en	Graphs
lv	Grafiki

en	Summary Filter
lv	Kopsavilkuma filtrēšana

en	Top
lv	Virs

en	All Records
lv	Visi ieraksti

en	%d Records
lv	%d ieraksti

en	%d Record
lv	%d ieraksts

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
lv	PIEZĪME: Lai skatītu grafikus, importējiet resursdatora MIB ierīces pakotni.

en	Device Type Summary Statistics
lv	Ierīces tipa kopsavilkuma statistika

en	Version
lv	Versija

en	Logins
lv	Autorizācijas dati

en	CPUS
lv	Procesori

en	Avg CPU
lv	Vidējais CPU

en	Max CPU
lv	Maksimālais CPU

en	Avg Mem
lv	Vidējais atmiņas

en	Max Mem
lv	Maksimālais atmiņas

en	Avg Swap
lv	Vidējais apmaiņas

en	Max Swap
lv	Maksimālais apmaiņas

en	Avg Proc
lv	Vidējais procesu

en	Max Proc
lv	Maksimālais procesu

en	View Devices
lv	Skatīt ierīces

en	No Device Types
lv	Nav ierīču tipi

en	Process Summary Filter
lv	Procesa kopsavilkuma filtrēšana

en	Process Summary Statistics
lv	Procesa kopsavilkuma statistika

en	Process Name
lv	Procesa nosaukums

en	Num Paths
lv	Ceļu skaits

en	Hosts
lv	Resursdatori

en	Avg Memory
lv	Vidējais atmiņas

en	Max Memory
lv	Maksimālais atmiņas

en	No Processes
lv	Nav procesu

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
lv	Pielietots pielāgotais grafika saraksts - filtrēšana no saraksta

en	Graph Preview Filters
lv	Grafika priekšskatījuma filtrēšana

en	Delete
lv	Dzēst

en	Duplicate
lv	Dublēt

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto(s) resursdatora tipu(s)

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Continue
lv	Turpināt

en	Delete Host Type(s)
lv	Dzēst resursdatora tipu(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dublētu norādīto(s) resursdatora tipu(s). Jūs varat pēc savas izvēles mainīt jaunā(-o) resursdatora tipa(-u) aprakstu(s) jeb nemainīt. Ja nemainiet, tiks izmantots sākotnējais nosaukums ar jaunu piedēkli.

en	Host Type Prefix:
lv	Resursdatora tipa priedēklis:

en	Duplicate Host Type(s)
lv	Dublēt resursdatora tipu(s)

en	New Type
lv	Jauns tips

en	There were %d Device Types Added!
lv	Bija pievienoti %d ierīču tipi!

en	No New Host Types Found!
lv	Nav atrasti jauni resursdatora tipi!

en	Import Results
lv	Importēt rezultātus

en	Cacti has imported the following items:
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Host MIB OS Types
lv	Importēt resursdatora MIB operētājsistēmas tipus

en	Import Device Types from Local File
lv	Importēt ierīču veidus no lokālā faila

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
lv	Lūdzu, norādiet CSV faila atrašanās vietu, kas satur jūsu ierīces tipa informāciju.

en	Overwrite Existing Data?
lv	Pārrakstīt esošos datus?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
lv	Vai ļaut importēšanas procesam pārrakstīt esošos datus? Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nenozīmē izdzēst veco rindu, tikai nomainīt dublikātu rindas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
lv	Atļaut atjaunināt esošās rindas?

en	Required File Format Notes
lv	Nepieciešamā faila formāta piezīmes

en	The file must contain a header row with the following column headings.
lv	Failam jāsatur galvenes rinda ar šādiem kolonnas virsrakstiem.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
lv	Izplatīts resursdatora tipa nosaukums. Piemēram, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
lv	Resursdatora tipa OS versija

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
lv	Unikāls rakstzīmju komplekts no SNMP sysDescr, kas identificē šo ierīci

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
lv	Izplatītāja specifiskais SNMP sysObjectID, kas atšķir šo ierīci no nākamās

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
lv	Šīs tabulas primārā atslēga ir divu sekojošu lauku kombinācija:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
lv	Tāpēc, ja jūs mēģināt importēt ierīču tipu dublikātus, esošie dati tiks aizstāti ar jauno informāciju.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
lv	Resursdatora tips tiek noteikts, vaicājot tā SNMP aģentu pēc sysObjectID un sysDescription vērtībām un salīdzinot tās ar vērtībām resursdatora tipu datubāzē. Pirmā atbilstība, ko atrod datubāzē, tiek izmantota, lai apkopotu resursdatora datus. Tāpēc ir ļoti svarīgi saviem resursdatoriem norādīt derīgu sysObjectID, sysDescrMatch.

en	Device Scanning Function Options
lv	Ierīces skenēšanas funkcijas opcijas

en	Name
lv	Nosaukums

en	Give this Host Type a meaningful name.
lv	Piešķiriet šim resursdatora tipam jēgpilnu nosaukumu.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
lv	Aizpildiet šī resursdatora tipa versijas nosaukumu.

en	System Description Match
lv	Sistēmas apraksts sakrīt

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
lv	Norādiet galveno informāciju, lai palīdzētu HMIB noteikt resursdatora tipu. SQL pieprasījums, kur tiek atbalstītas izteiksmes. SQL pieprasījums, kur aizstājējzīmes rakstzīme ir '%'. Regulārās izteiksmes nav izmantojamas saderības problēmu dēļ.

en	Vendor snmp Object ID
lv	Izplatītāja SNMP objekta ID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
lv	Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi [labot: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
lv	Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi [jauns]

en	Host MIB OS Type Filters
lv	Resursdatora MIB operētājsistēmas tipi filtrēšana

en	OS Types
lv	Operētājsistēmas tipi

en	Host Type Name
lv	Resursdatora tipa nosaukums

en	OS Version
lv	Operētājsistēmas versija

en	SNMP ObjectID
lv	SNMP objekta ID

en	SNMP Sys Description Match
lv	SNMP sistēmas apraksts sakrīt

en	No Host Types Found
lv	Nav atrasti resursdatora tipi

en	Choose an action:
lv	Izvēlieties darbību:

en	Rescan
lv	Pārskenēt

en	Scan for New or Unknown Device Types
lv	Skenēt jaunus vai nezināmus ierīču tipus

en	Import
lv	Importēt

en	Import Host Types from a CSV File
lv	Importēt resursdatora tipus no CSV faila

en	Export
lv	Eksportēt

en	Export Host Types to Share with Others
lv	Eksportēt resursdatora tipus, lai dalītos ar citiem

en	Host MIB Viewer
lv	Resursdatora MIB skatītājs

en	Host MIB Admin
lv	Resursdatora MIB administrators

en	Host MIB
lv	Resursdatora MIB

en	Host MIB General Settings
lv	Resursdatora MIB pamatiestatījumi

en	Host MIB Poller Enabled
lv	Resursdatora MIB aptaujāšana iespējota

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
lv	Atķeksējiet, ja vēlaties, lai resursdatora MIB aptaujāšana būtu iespējota. Pretējā gadījumā aptaujātajs nedarbosies.

en	Automatically Discover Cacti Devices
lv	Automātiski atrast Cacti ierīces

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
lv	Vai vēlaties automātiski meklēt un pievienot ierīces, kas atbalsta resursdatora resursa MIB, no Cacti resursdatora tabulas?

en	Automatically Purge Devices
lv	Automātiski tīrīt ierīces

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
lv	Vai vēlaties automātiski tīrīt ierīces, kuras tiek dzēstas no Cacti sistēmas?

en	Default Row Count
lv	Noklusējuma ierakstus skaits

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
lv	Cik ierakstus pēc noklusējuma vēlaties redzēt HMIB Operētājsistēmas tips?

en	Default Top Host Types
lv	Noklusējuma labākie resursdatora tipi

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
lv	Cik procesus pēc noklusējuma vēlaties redzēt HMIB informācijas panelī?

en	%d Types
lv	%d tipi

en	Default Top Processes
lv	Noklusējuma labākie procesi

en	%d Processes
lv	%d procesi

en	Maximum Concurrent Collectors
lv	Maksimālais vienlaicīgo savācēju skaits

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
lv	Kāds ir maksimālais vienlaicīgo savācēju procesu skaits, ko vēlaties palaist vienā reizē?

en	%d Process
lv	%d process

en	Host Auto Discovery Frequency
lv	Resursdatora automātiskais atklāšanas biežums

en	Auto Discovery Frequency
lv	Automātiskās atklāšanas biežums

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
lv	Cik bieži meklēt jaunas Cacti ierīces?

en	Host Graph Automation
lv	Resursdatora grafika automatizācija

en	Automatically Add New Graphs
lv	Automātiski pievienot jaunus grafikus

en	How often do you want to check for new objects to graph?
lv	Cik bieži vēlaties pārbaudīt, vai ir jauni objekti, ko attēlot?

en	Never
lv	Nekad

en	%d Hour
lv	%d stunda

en	%d Hours
lv	%d stundas

en	%d Day
lv	%d diena

en	%d Days
lv	%d dienas

en	Host MIB Table Collection Frequencies
lv	Resursdatora MIB tabulu ievākšanas biežumi

en	Running Programs Frequency
lv	Darbojošās programmas biežums

en	How often do you want to scan running software?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt darbojošās programmas?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
lv	Darbojošās programmas procesors/atmiņa biežums

en	How often do you want to scan running software for performance data?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt darbojošās programmas veiktspējas datus?

en	Installed Software Frequency
lv	Uzstādītās programmas biežums

en	How often do you want to scan for installed software?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt uzstādītās programmas?

en	Storage Frequency
lv	Krātuves biežums

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt krātuves veiktspējas datus?

en	Device Frequency
lv	Ierīces biežums

en	How often do you want to scan for Device performance data?
lv	Cik bieži vēlaties skenēt ierīces veiktspējas datus?

en	Processor Frequency
lv	Procesora biežums

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt procesora veiktspējas datus?

en	%d Minute
lv	%d minūte

en	%d Minutes
lv	%d minūtes

en	Management
lv	Vadība

en	Normal User
lv	Parasts lietotājs

en	General Administration
lv	Pamatadministrācija

en	Host MIB Inventory Summary
lv	Resursdatora MIB uzskaites kopsavilkums

en	Host MIB Details
lv	Resursdatora MIB detalizēta informācija

en	Host MIB Storage
lv	Resursdatora MIB krātuve

en	Host MIB Hardware
lv	Resursdatora MIB aparatūra

en	Host MIB Running Processes
lv	Resursdatora MIB darbojošies procesi

en	Host MIB Process Use History
lv	Resursdatora MIB procesa izmantošanas vēsture

en	Host MIB Software Inventory
lv	Resursdatora MIB programmatūras uzskaite

en	Host MIB Graphs
lv	Resursdatora MIB grafiki

en	Host MIB OS Types
lv	Resursdatora MIB Operētājsistēmas tipi

en	(Edit)
lv	(Rediģēt)