en	Error
ja	エラー

en	Unknown
ja	不明

en	Operating System
ja	オペレーティングシステム

en	Device Driver
ja	デバイスドライバ

en	Application
ja	アプリケーション

en	Running
ja	実行中

en	Runnable
ja	ランナブル

en	Not Runnable
ja	実行不可能

en	Invalid
ja	無効

en	Present
ja	プリセット

en	Warning
ja	警告

en	Testing
ja	テスト

en	Down
ja	下

en	Running Process History
ja	実行中のプロセス履歴

en	OS Type
ja	OSの種類

en	All
ja	すべて

en	Device
ja	デバイス

en	Template
ja	テンプレート

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Search
ja	検索

en	Process
ja	手順

en	Entries
ja	エントリー

en	Default
ja	デフォルト

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Last Seen
ja	最後に見たのは

en	Use Time (d:h:m)
ja	使用時間（d：h：m）

en	History
ja	履歴

en	Edit Device
ja	デバイスを編集

en	No Process History Found
ja	プロセス履歴が見つかりません

en	Running Processes
ja	実行中のプロセス

en	Path
ja	パス

en	Parameters
ja	パラメータ

en	CPU (Hrs)
ja	CPU（時間）

en	Memory (MB)
ja	メモリ（MB）

en	Type
ja	タイプ

en	Status
ja	状態

en	Processes
ja	プロセッサー

en	No Running Software Found
ja	実行中のソフトウェアが見つかりません

en	Total CPU [h]:
ja	合計CPU [h]：

en	Total Size [MB]:
ja	合計サイズ[MB]：

en	Avg. CPU [h]:
ja	平均CPU [h]：

en	Avg. Size [MB]:
ja	平均サイズ[MB]：

en	Hardware Inventory
ja	ハードウェアインベントリ

en	Hardware Description
ja	ハードウェアの説明

en	Hardware Type
ja	ハードウェアの種類

en	Errors
ja	エラー

en	Devices
ja	デバイス

en	No Hardware Found
ja	ハードウェアが見つかりません

en	Storage Inventory
ja	保管在庫

en	Volumes
ja	ボリューム

en	Storage Description
ja	ストレージの説明

en	Storage Type
ja	保管タイプ

en	Percent Used
ja	使用率

en	Used (MB)
ja	使用済み（MB）

en	Total (MB)
ja	合計（MB）

en	Alloc (KB)
ja	割り当て（KB）

en	No Storage Devices Found
ja	ストレージデバイスが見つかりません

en	Device Filter
ja	デバイスフィルタ

en	Recovering
ja	復元中

en	Up
ja	上

en	Disabled
ja	無効

en	Actions
ja	操作

en	Uptime(d:h:m)
ja	稼働時間（d：h：m）

en	Users
ja	ユーザー

en	CPU %%%
ja	CPU ％

en	CPUs
ja	CPU

en	Total Mem
ja	合計メモリ

en	Used Mem
ja	使用されたMem

en	Total Swap
ja	合計スワップ

en	Used Swap
ja	中古スワップ

en	View Storage
ja	ストレージを見る

en	View Hardware
ja	ハードウェアを見る

en	View Processes
ja	プロセスを表示

en	View Software Inventory
ja	ソフトウェアインベントリを表示する

en	View Graphs
ja	グラフを表示する

en	No Graphs Defined
ja	グラフが定義されていません

en	No Devices Found
ja	デバイスが見つかりません

en	Software Inventory
ja	ソフトウェアインベントリ

en	Applications
ja	アプリケーション

en	Package
ja	パッケージ

en	Installed
ja	インストール済み

en	No Software Packages Found
ja	ソフトウェアパッケージが見つかりません

en	Summary
ja	概要

en	Storage
ja	ストレージ

en	Hardware
ja	ハードウェア

en	Use History
ja	使用履歴

en	Inventory
ja	インベントリ

en	Graphs
ja	グラフ

en	Summary Filter
ja	サマリフィルタ

en	Top
ja	上

en	All Records
ja	全レコード

en	%d Records
ja	%dレコード

en	%d Record
ja	%dレコード

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
ja	注：グラフを表示するには、ホストMIBデバイスパッケージをインポートします。

en	Device Type Summary Statistics
ja	装置タイプ要約統計

en	Version
ja	バージョン

en	Logins
ja	ログイン

en	CPUS

en	Avg CPU
ja	平均CPU

en	Max CPU
ja	最大CPU

en	Avg Mem
ja	平均メモリー

en	Max Mem
ja	マックスメモ

en	Avg Swap
ja	平均スワップ

en	Max Swap
ja	マックススワップ

en	Avg Proc
ja	平均処理

en	Max Proc
ja	マックスプロック

en	View Devices
ja	デバイスを見る

en	No Device Types
ja	デバイスタイプなし

en	Process Summary Filter
ja	プロセスサマリフィルタ

en	Process Summary Statistics
ja	プロセス要約統計

en	Process Name
ja	プロセス名

en	Num Paths
ja	パス数

en	Hosts
ja	主机

en	Avg Memory
ja	平均メモリ

en	Max Memory
ja	最大メモリ

en	%s Hrs

en	%s MB

en	No Processes
ja	プロセッサー

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ja	カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタリング

en	Graph Preview Filters
ja	グラフプレビューフィルタ

en	Delete
ja	削除

en	Duplicate
ja	複製

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
ja	次のホストタイプを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Delete Host Type(s)
ja	ホストタイプを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ja	[続行]をクリックして、次のホストタイプを複製します。必要に応じて、新しいホストタイプの説明を変更することができます。それ以外の場合は、以下の値を変更しないでください。元の名前が新しいサフィックスで複製されます。

en	Host Type Prefix:
ja	ホストタイププレフィックス：

en	Duplicate Host Type(s)
ja	ホストタイプが重複しています

en	New Type
ja	新しいタイプ

en	There were %d Device Types Added!
ja	%d種類のデバイスが追加されました!

en	No New Host Types Found!
ja	新しいホストタイプは見つかりませんでした。

en	Import Results
ja	読み込み結果

en	Cacti has imported the following items:
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Host MIB OS Types
ja	ホストMIB OSタイプのインポート

en	Import Device Types from Local File
ja	ローカルファイルからのデバイスタイプのインポート

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ja	デバイスタイプ情報を含むCSVファイルの場所を指定してください。

en	Overwrite Existing Data?
ja	既存のデータを上書きしますか？

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ja	インポートプロセスで既存のデータを上書きすることを許可する必要がありますか？注意してください、これは古い行を削除することを意味するのではなく、重複する行を置き換えるだけです。

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ja	既存の行を更新することを許可しますか？

en	Required File Format Notes
ja	必要なファイル形式

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ja	ファイルには、次の列見出しを持つヘッダー行が含まれている必要があります。

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
ja	ホストタイプの共通名。たとえば、Windows 7

en	The OS version for the Host Type
ja	ホストタイプのOSバージョン

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ja	このデバイスを一意に識別する、snmp sysDescrからの固有の文字セット

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ja	このデバイスと次のデバイスを区別するベンダー固有のsnmp sysObjectID

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
ja	このテーブルの主キーは、次の2つのフィールドの組み合わせです。

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ja	したがって、重複したデバイスタイプをインポートしようとすると、既存のデータが新しい情報で更新されます。

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
ja	ホストタイプは、そのsnmpエージェントでsysObjectIDとsysDescriptionをスキャンし、それをホストタイプデータベース内の値と比較することによって決定されます。データベースで最初に見つかった一致が、ホストデータの集計に使用されます。したがって、ホストに対して有効なsysObjectID、sysDescrMatchを選択することが非常に重要です。

en	Device Scanning Function Options
ja	デバイススキャン機能のオプション

en	Name
ja	名前

en	Give this Host Type a meaningful name.
ja	このホストタイプにわかりやすい名前を付けます。

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
ja	このホストタイプのバージョンの名前を入力してください。

en	System Description Match
ja	システム記述の一致

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
ja	HMIBがホストの種類を検出するのに役立つ重要な情報を提供します。 SQL Where式がサポートされています。 SQLここで、ワイルドカード文字は '％'記号です。互換性の問題により、正規表現は削除されました。

en	Vendor snmp Object ID
ja	ベンダーsnmpオブジェクトID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
ja	ホストMIB OSタイプ [編集: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
ja	ホストMIBのOSタイプ[new]

en	Host MIB OS Type Filters
ja	ホストMIB OSタイプフィルタ

en	OS Types
ja	OSの種類

en	Host Type Name
ja	ホストタイプ名

en	OS Version
ja	OSバージョン

en	SNMP ObjectID
ja	SNMPオブジェクトID

en	SNMP Sys Description Match
ja	SNMPシステム記述の一致

en	No Host Types Found
ja	ホストタイプが見つかりません

en	Choose an action:
ja	アクションをご選択ください

en	Rescan
ja	再スキャン

en	Scan for New or Unknown Device Types
ja	新規または未知のデバイスタイプをスキャンする

en	Import
ja	インポート

en	Import Host Types from a CSV File
ja	CSVファイルからホストタイプをインポートする

en	Export
ja	エクスポート

en	Export Host Types to Share with Others
ja	ホストタイプをエクスポートして他のユーザーと共有する

en	Host MIB Viewer
ja	プラグイン - >ホストMIBビューア

en	Host MIB Admin
ja	プラグイン - >ホストMIB管理

en	Host MIB
ja	ホストMIBグラフ

en	Host MIB General Settings
ja	ホストMIBの一般設定

en	Host MIB Poller Enabled
ja	ホストMIBポーラー有効

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ja	ホストMIBポーリングを有効にする場合は、このボックスをオンにします。そうでなければ、ポーラーは機能しません。

en	Automatically Discover Cacti Devices
ja	Cactiデバイスの自動検出

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
ja	CactiホストテーブルからHost Resource MIBをサポートするデバイスを自動的にスキャンして追加しますか？

en	Automatically Purge Devices
ja	デバイスを自動的にパージする

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ja	Cactiシステムから取り外されたデバイスを自動的に削除しますか？

en	Default Row Count
ja	デフォルトの行数

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
ja	デフォルトでHMIB OS Typeに何行表示しますか？

en	Default Top Host Types
ja	デフォルトの上位ホストタイプ

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
ja	デフォルトでHMIBダッシュボードにいくつのプロセスを表示しますか？

en	%d Types
ja	%dの種類

en	Default Top Processes
ja	デフォルトの上位プロセス

en	%d Processes
ja	%dプロセス

en	Maximum Concurrent Collectors
ja	最大同時コレクター

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ja	一度に実行する同時コレクタプロセスの最大数はいくつですか。

en	%d Process
ja	%dプロセス

en	Host Auto Discovery Frequency
ja	ホスト自動検出頻度

en	Auto Discovery Frequency
ja	自動検出頻度

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ja	どのくらいの頻度で新しいCactiデバイスを探したいですか？

en	Host Graph Automation
ja	ホストグラフ自動化

en	Automatically Add New Graphs
ja	新しいグラフを自動的に追加する

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ja	グラフ化する新しいオブジェクトをどのくらいの頻度でチェックしますか。

en	Never
ja	決して

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	%d Day
ja	%d 日間

en	%d Days
ja	%d 日

en	Host MIB Table Collection Frequencies
ja	ホストMIBテーブル収集頻度

en	Running Programs Frequency
ja	プログラムの実行頻度

en	How often do you want to scan running software?
ja	実行中のソフトウェアをどのくらいの頻度でスキャンしますか？

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
ja	プログラムの実行CPU /メモリ周波数

en	How often do you want to scan running software for performance data?
ja	実行中のソフトウェアのパフォーマンスデータをどのくらいの頻度でスキャンしますか。

en	Installed Software Frequency
ja	インストールされているソフトウェアの頻度

en	How often do you want to scan for installed software?
ja	どのくらいの頻度でインストール済みソフトウェアをスキャンしますか？

en	Storage Frequency
ja	保管頻度

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
ja	どのくらいの頻度でストレージパフォーマンスデータをスキャンしますか？

en	Device Frequency
ja	デバイス頻度

en	How often do you want to scan for Device performance data?
ja	どのくらいの頻度でデバイスのパフォーマンスデータをスキャンしますか？

en	Processor Frequency
ja	プロセッサ周波数

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
ja	どのくらいの頻度でプロセッサのパフォーマンスデータをスキャンしますか？

en	%d Minute
ja	%d ミニッツ

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	Management
ja	マネジメント

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	General Administration
ja	総務

en	Host MIB Inventory Summary
ja	ホストMIBインベントリ要約

en	Host MIB Details
ja	ホストMIBの詳細

en	Host MIB Storage
ja	ホストMIBストレージ

en	Host MIB Hardware
ja	ホストMIBハードウェア

en	Host MIB Running Processes
ja	ホストMIBの実行プロセス

en	Host MIB Process Use History
ja	ホストMIBプロセス使用履歴

en	Host MIB Software Inventory
ja	ホストMIBソフトウェアインベントリ

en	Host MIB Graphs
ja	ホストMIBグラフ

en	Host MIB OS Types
ja	ホストMIBのOSタイプ

en	(Edit)
ja	(編集)