en	Device Driver
hi	डिवाइस ड्राइवर

en	Runnable
hi	runnable

en	Not Runnable
hi	न चलने योग्य

en	Present
hi	वर्तमान

en	Testing
hi	परिक्षण

en	Running Process History
hi	रनिंग प्रोसेस हिस्ट्री

en	OS Type
hi	ओएस प्रकार

en	Last Seen
hi	अंतिम बार देखा गया

en	Use Time (d:h:m)
hi	समय का उपयोग करें (d: h: m)

en	Edit Device
hi	उपकरण संपादित करें

en	No Process History Found
hi	कोई प्रक्रिया इतिहास नहीं मिला

en	Running Processes
hi	प्रक्रिया चल रही है

en	Parameters
hi	पैरामीटर

en	CPU (Hrs)

en	Memory (MB)
hi	मेमोरी (MB)

en	No Running Software Found
hi	कोई रनिंग सॉफ्टवेयर नहीं मिला

en	Total CPU [h]:
hi	कुल CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
hi	कुल आकार [एमबी]:

en	Avg. CPU [h]:
hi	औसत। CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
hi	औसत। आकार [एमबी]:

en	Hardware Inventory
hi	हार्डवेयर इन्वेंटरी

en	Hardware Description
hi	हार्डवेयर विवरण

en	Hardware Type
hi	हार्डवेयर प्रकार

en	No Hardware Found
hi	कोई हार्डवेयर नहीं मिला

en	Storage Inventory
hi	भंडारण सूची

en	Volumes
hi	वॉल्यूम

en	Storage Description
hi	भंडारण विवरण

en	Storage Type
hi	भण्डारण प्रकार

en	Percent Used
hi	प्रतिशत उपयोग किया जाता है

en	Used (MB)
hi	प्रयुक्त (MB)

en	Total (MB)
hi	कुल (एमबी)

en	Alloc (KB)
hi	एलोक (KB)

en	No Storage Devices Found
hi	कोई संग्रहण उपकरण नहीं मिला

en	Device Filter
hi	डिवाइस फ़िल्टर

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	Uptime(d:h:m)
hi	अपटाइम (घ: ज: मी)

en	CPU %
hi	सी पी यू %

en	CPUs
hi	सीपीयू

en	Total Mem
hi	कुल मेम

en	Used Mem
hi	मेमे का इस्तेमाल किया

en	Total Swap
hi	कुल स्वैप

en	Used Swap
hi	प्रयुक्त स्वैप

en	View Storage
hi	संग्रहण देखें

en	View Hardware
hi	हार्डवेयर देखें

en	View Processes
hi	प्रक्रियाओं को देखें

en	View Software Inventory
hi	सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी देखें

en	View Graphs
hi	रेखांकन देखें

en	No Graphs Defined
hi	कोई रेखांकन परिभाषित नहीं है

en	No Devices Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Software Inventory
hi	सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी

en	No Software Packages Found
hi	कोई सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं मिला

en	Storage
hi	भंडारण

en	Hardware
hi	हार्डवेयर

en	Use History
hi	इतिहास का उपयोग करें

en	Inventory
hi	इन्वेंटरी

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Summary Filter
hi	सारांश फ़िल्टर

en	Top
hi	चोटी

en	All Records
hi	सभी रिकॉर्ड

en	%d Records
hi	% d रिकॉर्ड्स

en	%d Record
hi	% d रिकॉर्ड

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
hi	नोट: ग्राफ़ को देखने के लिए होस्ट MIB डिवाइस पैकेज आयात करें।

en	Device Type Summary Statistics
hi	डिवाइस प्रकार सारांश सांख्यिकी

en	Logins
hi	लॉगिन

en	CPUS

en	Avg CPU
hi	औसत सीपीयू

en	Max CPU
hi	मैक्स सीपीयू

en	Avg Mem
hi	औसत मेम

en	Max Mem
hi	मैक्स मेम

en	Avg Swap
hi	औसत स्वैप

en	Max Swap
hi	मैक्स स्वैप

en	Avg Proc
hi	औसत प्रोक

en	Max Proc
hi	मैक्स प्रोक

en	View Devices
hi	उपकरण देखें

en	No Device Types
hi	कोई डिवाइस प्रकार नहीं

en	Process Summary Filter
hi	प्रक्रिया सारांश फ़िल्टर

en	Process Summary Statistics
hi	प्रक्रिया सारांश सांख्यिकी

en	Process Name
hi	प्रक्रिया का नाम

en	Num Paths
hi	न्यूम पाथ्स

en	Hosts
hi	मेजबान

en	Avg Memory
hi	औसत मेमोरी

en	Max Memory
hi	अधिकतम मेमोरी

en	No Processes
hi	प्रक्रम

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
hi	कस्टम ग्राफ़ सूची लागू - सूची से फ़िल्टरिंग

en	Graph Preview Filters
hi	ग्राफ़ पूर्वावलोकन फ़िल्टर

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
hi	निम्न होस्ट प्रकार को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Host Type(s)
hi	होस्ट प्रकार हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
hi	निम्न होस्ट प्रकारों को डुप्लिकेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। आप नए होस्ट प्रकार के लिए विवरण को वैकल्पिक रूप से बदल सकते हैं। अन्यथा, नीचे मूल्य नहीं बदलें और मूल नाम को नए प्रत्यय के साथ दोहराया जाएगा।

en	Host Type Prefix:
hi	होस्ट प्रकार उपसर्ग:

en	Duplicate Host Type(s)
hi	डुप्लिकेट होस्ट प्रकार

en	New Type
hi	नया प्रकार

en	There were %d Device Types Added!
hi	% D डिवाइस प्रकार जोड़े गए थे!

en	No New Host Types Found!
hi	कोई नया होस्ट प्रकार नहीं मिला!

en	Import Results
hi	आयात परिणाम

en	Cacti has imported the following items:
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Host MIB OS Types
hi	आयात मेजबान MIB OS प्रकार

en	Import Device Types from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से डिवाइस प्रकार आयात करें

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
hi	कृपया अपने डिवाइस प्रकार की जानकारी युक्त CSV फ़ाइल का स्थान निर्दिष्ट करें।

en	Overwrite Existing Data?
hi	मौजूदा डेटा को अधिलेखित करें?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
hi	क्या आयात प्रक्रिया को मौजूदा डेटा को अधिलेखित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कृपया ध्यान दें, इसका मतलब पुरानी पंक्ति को हटाना नहीं है, केवल डुप्लिकेट पंक्तियों को बदलें।

en	Allow Existing Rows to be Updated?
hi	मौजूदा पंक्तियों को अपडेट करने की अनुमति दें?

en	Required File Format Notes
hi	आवश्यक फ़ाइल स्वरूप नोट्स

en	The file must contain a header row with the following column headings.
hi	फ़ाइल में निम्नलिखित कॉलम शीर्षकों के साथ एक हेडर पंक्ति होनी चाहिए।

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
hi	होस्ट प्रकार के लिए एक सामान्य नाम। उदाहरण के लिए, विंडोज 7

en	The OS version for the Host Type
hi	होस्ट प्रकार के लिए OS संस्करण

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
hi	स्नाप sysDescr से पात्रों का एक अनूठा सेट जो विशिष्ट रूप से इस उपकरण की पहचान करता है

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
hi	विक्रेता विशिष्ट स्निप sysObjectID जो इस उपकरण को अगले से अलग करता है

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
hi	इस तालिका की प्राथमिक कुंजी निम्नलिखित दो क्षेत्रों का एक संयोजन है:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
hi	इसलिए, यदि आप डुप्लिकेट डिवाइस प्रकारों को आयात करने का प्रयास करते हैं, तो मौजूदा डेटा को नई जानकारी के साथ अपडेट किया जाएगा।

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
hi	होस्ट प्रकार को sysObjectID और sysDescription के लिए इसके स्निप एजेंट को स्कैन करके और होस्ट प्रकार डेटाबेस में मूल्यों के खिलाफ तुलना करके निर्धारित किया जाता है। डेटाबेस में पाया जाने वाला पहला मैच कुल होस्ट डेटा का उपयोग किया जाता है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने होस्ट के लिए वैध sysObjectID, sysDescrMatch का चयन करें।

en	Device Scanning Function Options
hi	डिवाइस स्कैनिंग फ़ंक्शन विकल्प

en	Give this Host Type a meaningful name.
hi	इस Host Type को एक सार्थक नाम दें।

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
hi	इस होस्ट प्रकार के संस्करण के लिए नाम भरें।

en	System Description Match
hi	सिस्टम विवरण मिलान

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
hi	होस्ट के प्रकार का पता लगाने में मदद करने के लिए मुख्य जानकारी प्रदान करें। SQL जहाँ भाव समर्थित हैं। SQL जहाँ वाइल्डकार्ड वर्ण '%' चिन्ह है। संगतता समस्याओं के कारण नियमित एक्सप्रेशन हटा दिए गए हैं।

en	Vendor snmp Object ID
hi	विक्रेता snmp वस्तु आईडी

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
hi	होस्ट MIB OS प्रकार [संपादित करें: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
hi	होस्ट MIB OS प्रकार [नया]

en	Host MIB OS Type Filters
hi	होस्ट MIB OS प्रकार फ़िल्टर

en	OS Types
hi	ओएस प्रकार

en	Host Type Name
hi	होस्ट प्रकार नाम

en	OS Version
hi	OS संस्करण

en	SNMP ObjectID
hi	SNMP ऑब्जेक्ट

en	SNMP Sys Description Match
hi	SNMP Sys विवरण मिलान

en	No Host Types Found
hi	कोई होस्ट प्रकार नहीं मिला

en	Choose an action:
hi	एक क्रिया चुनें:

en	Scan for New or Unknown Device Types
hi	नए या अज्ञात डिवाइस प्रकारों के लिए स्कैन करें

en	Import Host Types from a CSV File
hi	CSV फ़ाइल से होस्ट प्रकार आयात करें

en	Export Host Types to Share with Others
hi	निर्यात मेजबान प्रकार दूसरों के साथ साझा करने के लिए

en	Host MIB Viewer
hi	प्लगइन -> मेजबान एमआईबी दर्शक

en	Host MIB Admin
hi	प्लगइन -> मेजबान MIB व्यवस्थापक

en	Host MIB
hi	होस्ट MIB रेखांकन

en	Host MIB General Settings
hi	होस्ट MIB सामान्य सेटिंग्स

en	Host MIB Poller Enabled
hi	होस्ट MIB पोलर सक्षम

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
hi	यदि आप चाहते हैं कि होस्ट MIB मतदान सक्षम हो तो इस बॉक्स को देखें अन्यथा, मतदाता कार्य नहीं करेगा।

en	Automatically Discover Cacti Devices
hi	स्वचालित रूप से डिस्कवर कैक्टि डिवाइसेस

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
hi	क्या आप कैक्टि होस्ट टेबल से होस्ट रिसोर्स MIB का समर्थन करने वाले उपकरणों को स्वचालित रूप से स्कैन और जोड़ना चाहते हैं?

en	Automatically Purge Devices
hi	स्वचालित रूप से पर्स डिवाइस

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
hi	क्या आप कैक्टि प्रणाली से हटाए गए उपकरणों को स्वचालित रूप से शुद्ध करना चाहते हैं?

en	Default Row Count
hi	डिफ़ॉल्ट पंक्ति गणना

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
hi	आप डिफ़ॉल्ट रूप से HMIB OS प्रकार पर कितनी पंक्तियाँ देखना चाहते हैं?

en	Default Top Host Types
hi	डिफ़ॉल्ट शीर्ष होस्ट प्रकार

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
hi	आप डिफ़ॉल्ट रूप से HMIB डैशबोर्ड पर कितनी प्रक्रियाएँ देखना चाहते हैं?

en	%d Types
hi	% d प्रकार

en	Default Top Processes
hi	डिफ़ॉल्ट शीर्ष प्रक्रियाएँ

en	%d Processes
hi	% d प्रक्रियाएं

en	Maximum Concurrent Collectors
hi	अधिकतम समवर्ती कलेक्टर

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
hi	समवर्ती कलेक्टर प्रक्रिया की अधिकतम संख्या क्या है जिसे आप एक बार में चलाना चाहते हैं?

en	%d Process
hi	% d प्रक्रिया

en	Host Auto Discovery Frequency
hi	होस्ट ऑटो डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी

en	Auto Discovery Frequency
hi	ऑटो डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
hi	आप कितनी बार नए Cacti Devices देखना चाहते हैं?

en	Host Graph Automation
hi	मेजबान ग्राफ स्वचालन

en	Automatically Add New Graphs
hi	स्वचालित रूप से नए ग्राफ़ जोड़ें

en	How often do you want to check for new objects to graph?
hi	आप नई वस्तुओं को ग्राफ़ में कितनी बार जांचना चाहते हैं?

en	%d Hour
hi	% d घंटा

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	%d Day
hi	% द डे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	Host MIB Table Collection Frequencies
hi	होस्ट MIB तालिका संग्रह फ़्रिक्वेंसी

en	Running Programs Frequency
hi	प्रोग्राम रनिंग फ्रीक्वेंसी

en	How often do you want to scan running software?
hi	आप कितनी बार रनिंग सॉफ्टवेयर को स्कैन करना चाहते हैं?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
hi	रनिंग प्रोग्राम्स CPU / मेमोरी फ्रीक्वेंसी

en	How often do you want to scan running software for performance data?
hi	प्रदर्शन डेटा के लिए आप कितनी बार रनिंग सॉफ़्टवेयर को स्कैन करना चाहते हैं?

en	Installed Software Frequency
hi	स्थापित सॉफ्टवेयर आवृत्ति

en	How often do you want to scan for installed software?
hi	आप कितनी बार स्थापित सॉफ़्टवेयर के लिए स्कैन करना चाहते हैं?

en	Storage Frequency
hi	भंडारण की आवृत्ति

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
hi	संग्रहण प्रदर्शन डेटा के लिए आप कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	Device Frequency
hi	उपकरण की आवृत्ति

en	How often do you want to scan for Device performance data?
hi	डिवाइस प्रदर्शन डेटा के लिए आप कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	Processor Frequency
hi	प्रोसेसर की आवृत्ति

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
hi	प्रोसेसर प्रदर्शन डेटा के लिए आप कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	General Administration
hi	सामान्य प्रशासन

en	Host MIB Inventory Summary
hi	होस्ट MIB इन्वेंटरी सारांश

en	Host MIB Details
hi	होस्ट MIB विवरण

en	Host MIB Storage
hi	होस्ट MIB संग्रहण

en	Host MIB Hardware
hi	होस्ट MIB हार्डवेयर

en	Host MIB Running Processes
hi	होस्ट MIB रनिंग प्रोसेस

en	Host MIB Process Use History
hi	होस्ट MIB प्रक्रिया उपयोग इतिहास

en	Host MIB Software Inventory
hi	होस्ट MIB सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी

en	Host MIB Graphs
hi	होस्ट MIB रेखांकन

en	Host MIB OS Types
hi	होस्ट MIB OS प्रकार

en	(Edit)
hi	संपादित करें