en	Error
he-il	שגיאה

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	Operating System
he-il	מערכת הפעלה

en	Device Driver
he-il	מנהל התקן

en	Application
he-il	תפריט

en	Running
he-il	פועל

en	Runnable

en	Not Runnable
he-il	לא Runnable

en	Invalid
he-il	לא תקין

en	Present
he-il	נוכח

en	Warning
he-il	אזהרה

en	Testing
he-il	בדיקה

en	Down
he-il	למטה

en	Running Process History
he-il	הפעלת היסטוריית תהליכים

en	OS Type
he-il	סוג מערכת הפעלה

en	All
he-il	הכל

en	Device
he-il	התקן

en	Template
he-il	תבנית

en	Go
he-il	עבור

en	Clear
he-il	נקה

en	Search
he-il	חיפוש

en	Process
he-il	תהליך

en	Entries
he-il	רשומות

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Hostname

en	Last Seen
he-il	נראה/תה לאחרונה

en	Use Time (d:h:m)
he-il	השתמש בזמן (d: h: m)

en	History
he-il	היסטוריה

en	Edit Device
he-il	ערוך את המכשיר

en	No Process History Found
he-il	לא נמצאה היסטוריה של תהליכים

en	Running Processes
he-il	הפעלת תהליכים

en	Path
he-il	נתיב

en	Parameters
he-il	פרמטרים

en	CPU (Hrs)
he-il	CPU (שעות)

en	Memory (MB)
he-il	זיכרון (MB)

en	Type
he-il	סוג

en	Status
he-il	סטטוס

en	Processes
he-il	לא הצלחנו לעבד את התרומה שלך, אנא נסה שוב.

en	No Running Software Found
he-il	לא נמצאה תוכנת הפעלה

en	Total CPU [h]:
he-il	סה"כ מעבד [h]:

en	Total Size [MB]:
he-il	סה"כ גודל [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
he-il	ממוצע CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
he-il	ממוצע גודל [MB]:

en	Hardware Inventory
he-il	מלאי חומרה

en	Hardware Description
he-il	תיאור חומרה

en	Hardware Type
he-il	סוג חומרה

en	Errors
he-il	שגיאות

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	No Hardware Found
he-il	לא נמצאה חומרה

en	Storage Inventory
he-il	מלאי אחסון

en	Volumes
he-il	כרכים

en	Storage Description
he-il	תיאור אחסון

en	Storage Type
he-il	סוג אחסון

en	Percent Used
he-il	אחוז משומש

en	Used (MB)
he-il	משמש (MB)

en	Total (MB)
he-il	סה"כ (MB)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
he-il	לא נמצאו התקני אחסון

en	Device Filter
he-il	מסנן התקנים

en	Recovering
he-il	שחזור

en	Up
he-il	למעלה

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Actions
he-il	פעולות

en	Uptime(d:h:m)
he-il	Uptime (d: h: m)

en	Users
he-il	משתמשים

en	CPU %
he-il	מעבד %

en	CPUs
he-il	מעבדים

en	Total Mem
he-il	סך הכל

en	Used Mem
he-il	זיכרון משומש

en	Total Swap
he-il	סה"כ החלפה

en	Used Swap
he-il	החלפה משומשת

en	View Storage
he-il	הצג אחסון

en	View Hardware
he-il	הצג חומרה

en	View Processes
he-il	הצג תהליכים

en	View Software Inventory
he-il	הצג מלאי תוכנה

en	View Graphs
he-il	הצג גרפים

en	No Graphs Defined
he-il	לא הוגדרו גרפים

en	No Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	Software Inventory
he-il	מלאי תוכנה

en	Applications
he-il	בקשות עבודה

en	Package
he-il	חבילה

en	Installed
he-il	מותקן

en	No Software Packages Found
he-il	לא נמצאו חבילות תוכנה

en	Summary
he-il	סיכום

en	Storage
he-il	אחסון

en	Hardware
he-il	חומרה

en	Use History
he-il	השתמש בהיסטוריה

en	Inventory
he-il	מלאי

en	Graphs
he-il	גרפים

en	Summary Filter
he-il	מסנן סיכום

en	Top
he-il	עליון

en	All Records
he-il	כל הרשומות

en	%d Records
he-il	% d רשומות

en	%d Record
he-il	% d רשומה

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
he-il	הערה: ייבא את חבילת ההתקנים המארחת MIB לצפייה בתרשימים.

en	Device Type Summary Statistics
he-il	נתונים סטטיסטיים סיכום סוג התקן

en	Version
he-il	גרסה

en	Logins
he-il	התחברויות

en	CPUS

en	Avg CPU
he-il	מעבד ממוצע

en	Max CPU
he-il	מעבד מקסימלי

en	Avg Mem
he-il	זיכרון ממוצע

en	Max Mem
he-il	מקס ממ

en	Avg Swap
he-il	החלפה ממוצעת

en	Max Swap
he-il	החלפה מקסימלית

en	Avg Proc
he-il	עיבוד ממוצע

en	Max Proc
he-il	מקס Proc

en	View Devices
he-il	הצג מכשירים

en	No Device Types
he-il	אין סוגי מכשירים

en	Process Summary Filter
he-il	מסנן סיכום התהליך

en	Process Summary Statistics
he-il	סיכום סיכום הסטטיסטיקה

en	Process Name
he-il	שם התהליך

en	Num Paths
he-il	נתיבים

en	Hosts
he-il	מארחים

en	Avg Memory
he-il	זיכרון ממוצע

en	Max Memory
he-il	זיכרון מרבי

en	No Processes
he-il	לא הצלחנו לעבד את התרומה שלך, אנא נסה שוב.

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
he-il	רשימת גרפים מותאמים אישית - מסננים מהרשימה

en	Graph Preview Filters
he-il	מסננים תצוגה מקדימה של גרף

en	Delete
he-il	מחק

en	Duplicate
he-il	שכפל

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את סוגי המארחים הבאים:

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Continue
he-il	המשך

en	Delete Host Type(s)
he-il	מחיקת סוגי מארחים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
he-il	לחץ על 'המשך' לשכפל את סוגי המארחים הבאים. ניתן לשנות את התיאור עבור סוג המארח החדש (ים). אחרת, אל תשנה ערך למטה והשם המקורי ישוכפל עם סיומת חדשה.

en	Host Type Prefix:
he-il	קידומת סוג מארח:

en	Duplicate Host Type(s)
he-il	שכפל סוג מארח (ים)

en	New Type
he-il	סוג חדש

en	There were %d Device Types Added!
he-il	היו% d סוגי התקנים שנוספו!

en	No New Host Types Found!
he-il	לא נמצאו סוגי מארח חדשים!

en	Import Results
he-il	תוצאות ייבוא

en	Cacti has imported the following items:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Host MIB OS Types
he-il	ייבוא המארח MIB OS סוגי

en	Import Device Types from Local File
he-il	ייבוא סוגי התקנים מקובץ מקומי

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
he-il	ציין את המיקום של קובץ ה- CSV שמכיל את פרטי סוג המכשיר שלך.

en	Overwrite Existing Data?
he-il	להחליף נתונים קיימים?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
he-il	האם יש לאפשר לתהליך הייבוא להחליף נתונים קיימים? שים לב, זה לא אומר למחוק שורה ישנה, רק להחליף שורות כפולות.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
he-il	האם לאפשר שורות קיימות להתעדכן?

en	Required File Format Notes
he-il	פורמט קובץ חובה הערות

en	The file must contain a header row with the following column headings.
he-il	על הקובץ להכיל שורת כותרת עם כותרות העמודות הבאות.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
he-il	שם נפוץ עבור סוג המארח. לדוגמה, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
he-il	גירסת מערכת ההפעלה עבור סוג המארח

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
he-il	קבוצה ייחודית של תווים מן snmp sysDescr כי ייחודי לזהות את המכשיר הזה

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
he-il	הספק הספציפי snmp sysObjectID שמבדיל את המכשיר הבא

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
he-il	המפתח הראשי לטבלה זו הוא שילוב של שני השדות הבאים:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
he-il	לכן, אם תנסה לייבא סוגי מכשירים כפולים, הנתונים הקיימים יעודכנו במידע החדש.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
he-il	סוג המארח נקבע על ידי סריקת סוכן snmp שלו עבור sysObjectID ו- sysDescription ולהשוות אותו לערכים במאגר סוגי המארחים. ההתאמה הראשונה שנמצאת במסד הנתונים משמשת לנתוני המארח המצטברים. לכן, חשוב מאוד שתבחר sysObjectID חוקי, sysDescrMat עבור המארחים שלך.

en	Device Scanning Function Options
he-il	אפשרויות פונקציית סריקה של ההתקן

en	Name
he-il	שם

en	Give this Host Type a meaningful name.
he-il	תן זה מארח סוג שם משמעותי.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
he-il	מלא את השם עבור הגירסה של סוג מארח זה.

en	System Description Match
he-il	תיאור המערכת התאמה

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
he-il	לספק מידע מפתח כדי לעזור HMIB לזהות את סוג המארח. SQL שבו נתמכים ביטויים. SQL כאשר תו כלליים הוא הסימן '%'. ביטויים רגילים הוסרו עקב בעיות תאימות.

en	Vendor snmp Object ID
he-il	מזהה אובייקט snmp של ספק

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
he-il	מארח MIB OS סוגי [עריכה: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
he-il	מארח MIB OS סוגי [חדש]

en	Host MIB OS Type Filters
he-il	מארח MIB OS סוג מסננים

en	OS Types
he-il	סוגי מערכת הפעלה

en	Host Type Name
he-il	שם סוג מארח

en	OS Version
he-il	גרסת מערכת ההפעלה

en	SNMP ObjectID
he-il	אובייקט אובייקט SNMP

en	SNMP Sys Description Match
he-il	SNMP Sys תיאור התאמה

en	No Host Types Found
he-il	לא נמצאו סוגי מארחים

en	Choose an action:
he-il	נא לבחור פעולה

en	Rescan
he-il	×¢×§× ×£ × ×ª ×¨×©× × ×ª × ×§× × × × × × (× × × × × × "hextile raw")

en	Scan for New or Unknown Device Types
he-il	סריקה עבור סוגי התקנים חדשים או לא ידועים

en	Import
he-il	ייבוא

en	Import Host Types from a CSV File
he-il	ייבא סוגי מארח מקובץ CSV

en	Export
he-il	ייצא

en	Export Host Types to Share with Others
he-il	ייצוא סוגי מארח כדי לשתף עם אחרים

en	Host MIB Viewer
he-il	- מארח MIB Viewer

en	Host MIB Admin
he-il	- מארח MIB מנהל

en	Host MIB
he-il	מארח MIB גרפים

en	Host MIB General Settings
he-il	הגדרות כלליות MIB מארח

en	Host MIB Poller Enabled
he-il	מארח MIB Poller זמין

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
he-il	סמן תיבה זו, אם ברצונך שהסקירה של MIB מאופשרת תהיה זמינה. אחרת, הסוקר לא יפעל.

en	Automatically Discover Cacti Devices
he-il	אוטומטית לגלות התקנים קקטוסים

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
he-il	האם אתה רוצה באופן אוטומטי לסרוק ולהוסיף התקנים התומכים משאבים מארח MIB מהטבלה מארח Cacti?

en	Automatically Purge Devices
he-il	באופן אוטומטי לטהר התקנים

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
he-il	האם אתה רוצה לטהר באופן אוטומטי התקנים מוסרים ממערכת Cacti?

en	Default Row Count
he-il	ספירת שורה ברירת מחדל

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
he-il	כמה שורות אתה רוצה לראות על סוג HMIB OS כברירת מחדל?

en	Default Top Host Types
he-il	ברירת המחדל של סוגי מארח מובילים

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
he-il	כמה תהליכים אתה רוצה לראות על לוח המחוונים HMIB כברירת מחדל?

en	%d Types
he-il	% d סוגים

en	Default Top Processes
he-il	תהליכי ברירת מחדל מובילים

en	%d Processes
he-il	% d תהליכים

en	Maximum Concurrent Collectors
he-il	מקסימום מקביל אספנים

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
he-il	מהו המספר המקסימלי של תהליך אספן בו זמנית שברצונך להפעיל בו-זמנית?

en	%d Process
he-il	תהליך% d

en	Host Auto Discovery Frequency
he-il	מארח גילוי אוטומטי תדר

en	Auto Discovery Frequency
he-il	גילוי אוטומטי של תדר

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
he-il	כמה פעמים אתה רוצה לחפש חדש Cacti התקנים?

en	Host Graph Automation
he-il	גרף מארח אוטומציה

en	Automatically Add New Graphs
he-il	הוסף אוטומטית גרפים חדשים

en	How often do you want to check for new objects to graph?
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לבדוק אובייקטים חדשים גרף?

en	Never
he-il	לעולם לא

en	%d Hour
he-il	‫%d שעה

en	%d Hours
he-il	% d שעות

en	%d Day
he-il	% d יום

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	Host MIB Table Collection Frequencies
he-il	מארח MIB טבלה אוסף תדרים

en	Running Programs Frequency
he-il	תדירות הפעלת תוכניות

en	How often do you want to scan running software?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק תוכנות ריצה?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
he-il	הפעלת תוכניות מעבד / תדר זיכרון

en	How often do you want to scan running software for performance data?
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לסרוק תוכנות פועלות עבור נתוני ביצועים?

en	Installed Software Frequency
he-il	תדירות תוכנה מותקנת

en	How often do you want to scan for installed software?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את התוכנה המותקנת?

en	Storage Frequency
he-il	תדר אחסון

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק נתוני ביצועים של אחסון?

en	Device Frequency
he-il	תדירות מכשירים

en	How often do you want to scan for Device performance data?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את נתוני ביצועי המכשיר?

en	Processor Frequency
he-il	תדר המעבד

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את נתוני הביצועים של המעבד?

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	Management
he-il	ניהול

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	General Administration
he-il	מינהל כללי

en	Host MIB Inventory Summary
he-il	המארח סיכום מלאי MIB

en	Host MIB Details
he-il	MIB מארח פרטים

en	Host MIB Storage
he-il	אחסון MIB מארח

en	Host MIB Hardware
he-il	מארח חומרה MIB

en	Host MIB Running Processes
he-il	מארח MIB הפעלת תהליכים

en	Host MIB Process Use History
he-il	תהליך MIB מארח שימוש בהיסטוריה

en	Host MIB Software Inventory
he-il	מארח MIB מלאי תוכנה

en	Host MIB Graphs
he-il	מארח MIB גרפים

en	Host MIB OS Types
he-il	מארח MIB OS סוגי

en	(Edit)
he-il	(עריכה)