en	Error
fr	Erreur

en	Unknown
fr	Inconnu

en	Operating System
fr	Système d'exploitation

en	Device Driver
fr	Pilote de périphérique

en	Application
fr	Candidature

en	Running
fr	En cours

en	Runnable

en	Not Runnable
fr	Non exploitable

en	Invalid
fr	Invalide

en	Present
fr	Présent

en	Warning
fr	Avertissement

en	Testing
fr	Tests

en	Down

en	Running Process History
fr	Exécution de l'historique du processus

en	OS Type
fr	Type de système d’exploitation

en	All
fr	Tout

en	Device
fr	Équipement

en	Template
fr	Modèle

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Clair

en	Search
fr	Rechercher

en	Process
fr	Processus

en	Entries
fr	Entrées

en	Default
fr	Défaut

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Last Seen
fr	Dernière vue

en	Use Time (d:h:m)
fr	Temps d'utilisation (d:h:m)

en	History
fr	Historique

en	Edit Device
fr	Modifier un appareil

en	No Process History Found
fr	Aucun historique de processus trouvé

en	Running Processes
fr	Exécution des processus

en	Path
fr	Chemin

en	Parameters
fr	Paramètres

en	CPU (Hrs)
fr	Processeur (heures)

en	Memory (MB)
fr	Mémoire (MB)

en	Type

en	Status
fr	État

en	Processes
fr	Processus

en	No Running Software Found
fr	Aucun logiciel d'exécution trouvé

en	Total CPU [h]:
fr	CPU total[h] :

en	Total Size [MB]:
fr	Taille totale[MB] :

en	Avg. CPU [h]:
fr	Moy. CPU[h] :

en	Avg. Size [MB]:
fr	Moy. Taille[MB] :

en	Hardware Inventory
fr	Inventaire du matériel

en	Hardware Description
fr	Description du matériel

en	Hardware Type
fr	Type de matériel

en	Errors
fr	Erreurs

en	Devices
fr	Équipements

en	No Hardware Found
fr	Aucun matériel trouvé

en	Storage Inventory
fr	Inventaire des stocks

en	Volumes

en	Storage Description
fr	Description de l'entreposage

en	Storage Type
fr	type de mémoire

en	Percent Used
fr	Pourcentage utilisé

en	Used (MB)
fr	Utilisé (MB)

en	Total (MB)

en	Alloc (KB)
fr	Répartir (KB)

en	No Storage Devices Found
fr	Aucun périphérique de stockage trouvé

en	Device Filter
fr	Filtre d’appareil

en	Recovering
fr	En cours de récupération

en	Up

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Actions

en	Uptime(d:h:m)
fr	Temps de fonctionnement(d:h:h:m)

en	Users
fr	Utilisateurs

en	CPU %%%
fr	CPU % CPU

en	CPUs
fr	processeurs

en	Total Mem

en	Used Mem
fr	Mémoire utilisée

en	Total Swap

en	Used Swap
fr	Swap d'occasion

en	View Storage
fr	Afficher le stockage

en	View Hardware
fr	Afficher le matériel

en	View Processes
fr	Afficher les processus

en	View Software Inventory
fr	Voir l'inventaire des logiciels

en	View Graphs
fr	Voir les graphiques

en	No Graphs Defined
fr	Aucun graphique défini

en	No Devices Found
fr	Aucun périphérique n'a été trouvé

en	Software Inventory
fr	Inventaire des logiciels

en	Applications
fr	Candidatures

en	Package
fr	Forfait

en	Installed
fr	Installé

en	No Software Packages Found
fr	Aucun logiciel trouvé

en	Summary
fr	Résumé

en	Storage
fr	Stockage

en	Hardware
fr	Quincaillerie

en	Use History
fr	Historique d'utilisation

en	Inventory
fr	Inventaire

en	Graphs
fr	Graphiques

en	Summary Filter
fr	Filtre sommaire

en	Top
fr	Haut

en	All Records
fr	Tous les enregistrements

en	%d Records
fr	Enregistrements %d

en	%d Record
fr	%d Dossier

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
fr	REMARQUE: importez le package de périphérique MIB hôte pour afficher les graphiques.

en	Device Type Summary Statistics
fr	Statistiques sommaires sur les types de dispositifs

en	Version

en	Logins
fr	Connexions

en	CPUS
fr	processeurs

en	Avg CPU
fr	Moyenne CPU

en	Max CPU
fr	Processeur max

en	Avg Mem
fr	Moyenne Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
fr	Moyenne des échanges

en	Max Swap

en	Avg Proc
fr	Proc. moy.

en	Max Proc

en	View Devices
fr	Afficher les appareils

en	No Device Types
fr	Types d’appareil

en	Process Summary Filter
fr	Filtre récapitulatif du processus

en	Process Summary Statistics
fr	Statistiques sommaires du processus

en	Process Name
fr	Nom du processus

en	Num Paths
fr	Nombre Chemins

en	Hosts
fr	Hôtes‪

en	Avg Memory
fr	Mémoire moyenne

en	Max Memory
fr	Mémoire Max

en	%s Hrs
fr	%s H

en	%s MB

en	No Processes
fr	Processus

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtrage à partir d'une liste

en	Graph Preview Filters
fr	Filtres de prévisualisation graphique

en	Delete
fr	Supprimer

en	Duplicate
fr	Dupliquer

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) type(s) d'hôte suivant(s)

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Continue
fr	Continuer

en	Delete Host Type(s)
fr	Supprimer le(s) type(s) d'hôte

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le(s) type(s) d'hôte suivant(s). Vous pouvez éventuellement modifier la description du ou des nouveaux types d'hôte. Sinon, ne changez pas la valeur ci-dessous et le nom original sera répliqué avec un nouveau suffixe.

en	Host Type Prefix:
fr	Préfixe du type d'hôte :

en	Duplicate Host Type(s)
fr	Type(s) d'hôte(s) en double

en	New Type
fr	Nouveau type

en	There were %d Device Types Added!
fr	Il y a eu %d Types d'appareils ajoutés !

en	No New Host Types Found!
fr	Aucun nouveau type d'hôte trouvé !

en	Import Results
fr	Résultat de l'importation

en	Cacti has imported the following items:
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Host MIB OS Types
fr	Importer les types d'OS MIB hôte

en	Import Device Types from Local File
fr	Importer des types de périphériques à partir d'un fichier local

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
fr	Veuillez indiquer l'emplacement du fichier CSV contenant les informations relatives au type de votre appareil.

en	Overwrite Existing Data?
fr	Écraser des données existantes ?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
fr	Le processus d'importation devrait-il être autorisé à écraser les données existantes ? Veuillez noter que cela ne signifie pas supprimer l'ancienne ligne, mais seulement remplacer les lignes en double.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
fr	Autoriser la mise à jour des lignes existantes ?

en	Required File Format Notes
fr	Notes sur le format de fichier requis

en	The file must contain a header row with the following column headings.
fr	Le fichier doit contenir une ligne d'en-tête avec les en-têtes de colonne suivants.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
fr	Un nom commun pour le type d'hôte. Par exemple, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
fr	La version du système d'exploitation pour le type d'hôte

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
fr	Un ensemble unique de caractères du snmp sysDescr qui identifient de manière unique ce périphérique

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
fr	Le sysObjectID snmp spécifique au fournisseur qui distingue cet appareil du suivant

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
fr	La clé primaire de cette table est une combinaison des deux zones suivantes :

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
fr	Par conséquent, si vous tentez d'importer des types d'appareils en double, les données existantes seront mises à jour avec les nouvelles informations.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
fr	Le type d'hôte est déterminé en analysant son agent snmp pour le sysObjectID et sysDescription et en le comparant aux valeurs de la base de données Types d'hôte. La première correspondance trouvée dans la base de données est utilisée pour les données agrégées de l'hôte. Par conséquent, il est très important que vous sélectionniez sysObjectID, sysDescrMatch valide pour vos hôtes.

en	Device Scanning Function Options
fr	Options de la fonction de numérisation de l'appareil

en	Name
fr	Nom

en	Give this Host Type a meaningful name.
fr	Donnez un nom significatif à ce type d'hôte.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
fr	Entrez le nom de la version de ce type d'hôte.

en	System Description Match
fr	Correspondance de la description du système

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
fr	Fournir des informations clés pour aider HMIB à détecter le type d'hôte. SQL Là où les expressions sont supportées. SQL Où le caractère de remplacement est le signe'%'. Les expressions régulières ont été supprimées en raison de problèmes de compatibilité.

en	Vendor snmp Object ID
fr	Vendor snmp Object ID (ID d'objet snmp du fournisseur)

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
fr	Types d'OS MIB hôte[Modifier : %s]

en	Host MIB OS Types [new]
fr	Types de systèmes d'exploitation MIB hôtes[nouveau]

en	Host MIB OS Type Filters
fr	Filtres de type MIB OS hôte

en	OS Types
fr	Types de systèmes d'exploitation

en	Host Type Name
fr	Nom du type d'hôte

en	OS Version
fr	Version du système d’exploitation

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match

en	No Host Types Found
fr	Aucun type d'hôte trouvé

en	Choose an action:
fr	Sélectionner une action:

en	Rescan
fr	Scanner à nouveau

en	Scan for New or Unknown Device Types
fr	Recherche de nouveaux types d'appareils ou de types d'appareils inconnus

en	Import
fr	Importer

en	Import Host Types from a CSV File
fr	Importer des types d'hôte à partir d'un fichier CSV

en	Export
fr	Exporter

en	Export Host Types to Share with Others
fr	Exporter les types d'hôtes pour les partager avec d'autres

en	Host MIB Viewer
fr	Plugin -> Visionneuse MIB hôte

en	Host MIB Admin
fr	Plugin -> Admin MIB hôte

en	Host MIB
fr	Graphiques MIB de l'hôte

en	Host MIB General Settings
fr	Paramètres généraux du MIB hôte

en	Host MIB Poller Enabled
fr	Host MIB Poller Activé

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
fr	Cochez cette case si vous voulez que l'interrogation du MIB hôte soit activée. Sinon, le sélecteur ne fonctionnera pas.

en	Automatically Discover Cacti Devices
fr	Découvrez automatiquement les appareils Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
fr	Souhaitez-vous rechercher et ajouter automatiquement les périphériques qui prennent en charge la MIB de ressources hôte à partir de la table hôte Cacti ?

en	Automatically Purge Devices
fr	Purge automatique des appareils

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
fr	Souhaitez-vous purger automatiquement les appareils qui sont retirés du système Cacti ?

en	Default Row Count
fr	Nombre de lignes par défaut

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
fr	Combien de lignes souhaitez-vous voir par défaut sur le HMIB OS Type ?

en	Default Top Host Types
fr	Types d'hôtes supérieurs par défaut

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
fr	Combien de processus souhaitez-vous voir sur le tableau de bord HMIB par défaut ?

en	%d Types
fr	Types %d

en	Default Top Processes
fr	Processus supérieurs par défaut

en	%d Processes
fr	Processus %d

en	Maximum Concurrent Collectors
fr	Maximum de capteurs simultanés

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
fr	Quel est le nombre maximum de processus de collecte simultanée que vous voulez exécuter en même temps ?

en	%d Process
fr	Processus %d

en	Host Auto Discovery Frequency
fr	Fréquence de découverte automatique de l'hôte

en	Auto Discovery Frequency
fr	Fréquence de découverte automatique

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
fr	A quelle fréquence souhaitez-vous rechercher de nouveaux Cacti Devices ?

en	Host Graph Automation
fr	Automatisation des graphiques d'hôte

en	Automatically Add New Graphs
fr	Ajout automatique de nouveaux graphiques

en	How often do you want to check for new objects to graph?
fr	À quelle fréquence voulez-vous vérifier la présence de nouveaux objets à représenter graphiquement ?

en	Never
fr	Jamais

en	%d Hour
fr	%d heure

en	%d Hours
fr	%d heures

en	%d Day
fr	%d jour

en	%d Days
fr	%d jours

en	Host MIB Table Collection Frequencies
fr	Fréquences de la collection de tables de la MIB hôte

en	Running Programs Frequency
fr	Fréquence d'exécution des programmes

en	How often do you want to scan running software?
fr	A quelle fréquence voulez-vous scanner les logiciels en cours d'exécution ?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
fr	Exécution de programmes Fréquence CPU/Mémoire

en	How often do you want to scan running software for performance data?
fr	À quelle fréquence voulez-vous scanner les logiciels en cours d'exécution pour obtenir des données de performance ?

en	Installed Software Frequency
fr	Fréquence d'installation du logiciel

en	How often do you want to scan for installed software?
fr	À quelle fréquence voulez-vous rechercher les logiciels installés ?

en	Storage Frequency
fr	Fréquence de stockage

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous analyser les données de performance de stockage ?

en	Device Frequency
fr	Fréquence de l'appareil

en	How often do you want to scan for Device performance data?
fr	A quelle fréquence souhaitez-vous rechercher les données de performance de l'appareil ?

en	Processor Frequency
fr	Fréquence du processeur

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
fr	À quelle fréquence voulez-vous analyser les données de performance des processeurs ?

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	Management
fr	Gestion

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	General Administration
fr	Administration générale

en	Host MIB Inventory Summary
fr	Résumé de l'inventaire du MIB hôte

en	Host MIB Details
fr	Détails du MIB hôte

en	Host MIB Storage
fr	Stockage MIB hôte

en	Host MIB Hardware
fr	Matériel MIB hôte

en	Host MIB Running Processes
fr	Processus d'exécution du MIB hôte

en	Host MIB Process Use History
fr	Historique d'utilisation du processus MIB hôte

en	Host MIB Software Inventory
fr	Inventaire des logiciels du MIB hôte

en	Host MIB Graphs
fr	Graphiques MIB de l'hôte

en	Host MIB OS Types
fr	Types d'OS MIB hôte

en	(Edit)
fr	(Editer)