en	Error

en	Unknown
es	Desconocido

en	Operating System
es	Sistema Operativo

en	Device Driver
es	Controlador del dispositivo

en	Application
es	Solicitud

en	Running
es	Ejecutando

en	Runnable
es	Funcionable

en	Not Runnable
es	No ejecutable

en	Invalid
es	Inválido

en	Present
es	Presente

en	Warning
es	Advertencia

en	Testing
es	Probando

en	Down
es	Caído

en	Running Process History
es	Ejecución del historial de procesos

en	OS Type
es	Tipo de sistema operativo

en	All
es	Todos

en	Device
es	Dispositivo

en	Template
es	Plantilla

en	Go
es	Ir

en	Clear
es	Restablecer

en	Search
es	Buscar

en	Process
es	Proceso

en	Entries
es	Entradas

en	Default
es	Por defecto

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	Last Seen
es	Ultimo visto

en	Use Time (d:h:m)
es	Tiempo de uso (d:h:m)

en	History
es	Historial

en	Edit Device
es	Editar dispositivo

en	No Process History Found
es	No se ha encontrado un historial de procesos

en	Running Processes
es	Procesos en ejecución:

en	Path
es	Ruta

en	Parameters
es	Parámetros

en	CPU (Hrs)
es	CPU (Horas)

en	Memory (MB)
es	Memoria (MB)

en	Type
es	Tipo

en	Status
es	Estado

en	Processes
es	Procesos

en	No Running Software Found
es	No se encontró ningún software en ejecución

en	Total CPU [h]:
es	CPU total[h]:

en	Total Size [MB]:
es	Tamaño Total [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
es	Promedio CPU[h]:

en	Avg. Size [MB]:
es	Promedio Tamaño[MB]:

en	Hardware Inventory
es	Inventario de hardware

en	Hardware Description
es	Descripción del hardware

en	Hardware Type
es	Tipo de hardware

en	Errors
es	Errores

en	Devices
es	Dispositivos

en	No Hardware Found
es	No se ha encontrado ningún hardware

en	Storage Inventory
es	Inventario de almacenamiento

en	Volumes
es	Volúmenes

en	Storage Description
es	Descripción del almacenamiento

en	Storage Type
es	Tipo de almacén

en	Percent Used
es	Porcentaje Usado

en	Used (MB)
es	Usado (MB)

en	Total (MB)

en	Alloc (KB)
es	Asignación (KB)

en	No Storage Devices Found
es	No se han encontrado dispositivos de almacenamiento

en	Device Filter
es	Filtro de dispositivo

en	Recovering
es	Recuperando

en	Up
es	Arriba

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Actions
es	Acciones

en	Uptime(d:h:m)
es	Tiempo de actividad (d:h:m)

en	Users
es	Usuarios

en	CPU %

en	CPUs
es	UPCs

en	Total Mem

en	Used Mem
es	Usado Mem

en	Total Swap
es	Swap Total

en	Used Swap
es	Swap usado

en	View Storage
es	Ver Almacenamiento

en	View Hardware
es	Ver Hardware

en	View Processes
es	Ver Procesos

en	View Software Inventory
es	Ver el inventario de software

en	View Graphs
es	Ver gráficos

en	No Graphs Defined
es	No se definen gráficos

en	No Devices Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Software Inventory
es	Inventario de software

en	Applications
es	Aplicaciones

en	Package
es	Paquete

en	Installed
es	Instalado

en	No Software Packages Found
es	No se encontraron paquetes de software

en	Summary
es	Resumen

en	Storage
es	Almacenes

en	Hardware

en	Use History
es	Historial de uso

en	Inventory
es	Inventario

en	Graphs
es	Gráficos

en	Summary Filter
es	Filtro de resumen

en	Top
es	Arriba

en	All Records
es	Todos los Registros

en	%d Records
es	Registros

en	%d Record
es	Registro

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
es	NOTA: Importe el paquete del dispositivo Host MIB para ver los gráficos.

en	Device Type Summary Statistics
es	Estadísticas de resumen de tipos de dispositivos

en	Version
es	Versión

en	Logins

en	CPUS

en	Avg CPU
es	Promedio CPU

en	Max CPU
es	Máximo CPU

en	Avg Mem
es	Promedio Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
es	Promedio Swap

en	Max Swap

en	Avg Proc
es	Promedio de proceso

en	Max Proc
es	Proc. máx.

en	View Devices
es	Ver dispositivos

en	No Device Types
es	Tipos de Dispositivo

en	Process Summary Filter
es	Filtro de resumen del proceso

en	Process Summary Statistics
es	Estadísticas de resumen del proceso

en	Process Name
es	Nombre del proceso

en	Num Paths
es	Caminos Numéricos

en	Hosts
es	Servidores

en	Avg Memory
es	Memoria media

en	Max Memory
es	Memoria máxima

en	No Processes
es	procesos

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
es	Lista de gráficos personalizada aplicada - Filtrando de la lista

en	Graph Preview Filters
es	Filtros de vista previa de gráficos

en	Delete
es	Eliminar

en	Duplicate
es	Duplicar

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
es	Haga clic en'Continuar' para eliminar los siguientes tipos de host

en	Cancel
es	Cancelar

en	Continue
es	Continuar

en	Delete Host Type(s)
es	Eliminar tipos de host

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
es	Haga clic en "Continuar" para duplicar los siguientes tipos de host. Opcionalmente, puede cambiar la descripción de los nuevos tipos de host. De lo contrario, no cambie el valor a continuación y el nombre original se replicará con un nuevo sufijo.

en	Host Type Prefix:
es	Prefijo de tipo de host:

en	Duplicate Host Type(s)
es	Tipo(s) de host duplicado(s)

en	New Type
es	Nuevo tipo

en	There were %d Device Types Added!
es	Habia %d Tipos de dispositivo agregados!

en	No New Host Types Found!
es	No se han encontrado nuevos tipos de host!

en	Import Results
es	Importar resultados

en	Cacti has imported the following items:
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Host MIB OS Types
es	Importar tipos de sistemas operativos MIB del host

en	Import Device Types from Local File
es	Importar Tipos de dispositivo desde archivo local

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
es	Por favor especifica la ubicación del archivo CSV que contiene la información del tipo de dispositivo.

en	Overwrite Existing Data?
es	Sobrescribir datos existentes?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
es	Deberia permitirse al proceso de importación sobreescribir datos existentes? Ten en cuenta, esto no significa eliminar la antigua fila, solo reemplaza filas duplicadas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
es	Permitir filas existente ser actualizadas?

en	Required File Format Notes
es	Notas de formato de archivo requeridas

en	The file must contain a header row with the following column headings.
es	El archivo debe contener un encabezado de fila con los siguientes encabezados de columna.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
es	Un nombre común para el Tipo de host. Por ejemplo, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
es	La versión del sistema operativo para el tipo de host

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
es	- Un conjunto de caracteres únicos de snmp sysDescr que identifica exclusivamente a este dispositivo

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
es	- El sysObjectID SNMP específico del fabricante que diferencia a este dispositivo del siguiente

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
es	La clave principal de esta tabla es una combinación de los dos campos siguientes:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
es	Por lo tanto, si intentas importar tipos de dispositivos dupllicados, los datos existente serán actualizados con la nueva información.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
es	El Tipo de host se determina analizando su agente snmp para sysObjectID y sysDescription y comparándolo con los valores de la base de datos Tipos de host. La primera coincidencia que se encuentra en la base de datos es la de utilizar datos agregados del Host. Por lo tanto, es muy importante que seleccione sysObjectID, sysDescrMatch válido para sus Hosts.

en	Device Scanning Function Options
es	Opciones de la función de escaneo de dispositivo

en	Name
es	nombre

en	Give this Host Type a meaningful name.
es	Asigne un nombre significativo a este tipo de host.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
es	Rellene el nombre de la versión de este Tipo de host.

en	System Description Match
es	Descripción de Sistema

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
es	Proporcione información clave para ayudar a HMIB a detectar el tipo de Host. SQL Donde se soportan las expresiones. SQL Donde el carácter comodín es el signo '%'. Las Expresiones Regulares han sido eliminadas debido a problemas de compatibilidad.

en	Vendor snmp Object ID
es	OID SNMP del Fabricante

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
es	Tipos de SO MIB del host[editar: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
es	Tipos de sistema operativo MIB del host[nuevo]

en	Host MIB OS Type Filters
es	Filtros de tipo MIB OS del host

en	OS Types
es	Tipos de SO

en	Host Type Name
es	Nombre de tipo de host

en	OS Version
es	Version de OS

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
es	Coincidencia con la descripción del sistema SNMP

en	No Host Types Found
es	No se han encontrado tipos de host

en	Choose an action:
es	Elija una acción

en	Rescan
es	Re-escanear

en	Scan for New or Unknown Device Types
es	Buscar tipos de dispositivos nuevos o desconocidos

en	Import
es	Importar

en	Import Host Types from a CSV File
es	Importar tipos de host desde un archivo CSV

en	Export
es	Exportar

en	Export Host Types to Share with Others
es	Exportar tipos de host para compartir con otros

en	Host MIB Viewer
es	Plugin -> Visor MIB del host

en	Host MIB Admin
es	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
es	Gráficos MIB del host

en	Host MIB General Settings
es	Configuración general de la MIB del host

en	Host MIB Poller Enabled
es	Encuestador MIB de host Habilitado

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
es	Seleccione esta casilla si desea que el sondeo de la MIB del host esté activado. De lo contrario, el poller no funcionará.

en	Automatically Discover Cacti Devices
es	Descubra automáticamente los dispositivos Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
es	¿Desea buscar y agregar automáticamente dispositivos que soporten la MIB de recursos de host de la tabla de host de Cacti?

en	Automatically Purge Devices
es	Dispositivos de purga automática

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
es	¿Desea purgar automáticamente los dispositivos que se retiran del sistema Cacti?

en	Default Row Count
es	Recuento de filas por defecto

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
es	¿Cuántas filas desea ver por defecto en el tipo de sistema operativo HMIB?

en	Default Top Host Types
es	Tipos de host principales predeterminados

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
es	¿Cuántos procesos desea ver por defecto en el Dashboard de HMIB?

en	%d Types
es	d Tipos

en	Default Top Processes
es	Procesos principales por defecto

en	%d Processes
es	Procesos %d

en	Maximum Concurrent Collectors
es	Máximo de colectores simultáneos

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
es	¿Cuál es el número máximo de procesos de colector concurrentes que desea ejecutar a la vez?

en	%d Process
es	Proceso

en	Host Auto Discovery Frequency
es	Frecuencia de detección automática del host

en	Auto Discovery Frequency
es	Frecuencia de detección automática

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
es	¿Con qué frecuencia desea buscar nuevos dispositivos Cacti?

en	Host Graph Automation
es	Automatización de gráficos del host

en	Automatically Add New Graphs
es	Añadir automáticamente nuevos gráficos

en	How often do you want to check for new objects to graph?
es	¿Con qué frecuencia desea comprobar si hay nuevos objetos en el gráfico?

en	Never
es	Nunca

en	%d Hour
es	%d hora

en	%d Hours
es	%d horas

en	%d Day
es	%d dia

en	%d Days
es	%d Días

en	Host MIB Table Collection Frequencies
es	Frecuencias de recogida de tablas MIB del host

en	Running Programs Frequency
es	Programas en ejecución Frecuencia

en	How often do you want to scan running software?
es	¿Con qué frecuencia desea escanear software en ejecución?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
es	Programas en ejecución Frecuencia de CPU/Memoria

en	How often do you want to scan running software for performance data?
es	¿Con qué frecuencia desea escanear software en ejecución en busca de datos de rendimiento?

en	Installed Software Frequency
es	Frecuencia del software instalado

en	How often do you want to scan for installed software?
es	¿Con qué frecuencia desea escanear en busca de software instalado?

en	Storage Frequency
es	Frecuencia de almacenamiento

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar los datos de rendimiento del almacenamiento?

en	Device Frequency
es	Frecuencia del dispositivo

en	How often do you want to scan for Device performance data?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar los datos de rendimiento del dispositivo?

en	Processor Frequency
es	Frecuencia del procesador

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar los datos de rendimiento del procesador?

en	%d Minute
es	%d Minuto

en	%d Minutes
es	%d Minutos

en	Management
es	Administración

en	Normal User
es	Usuario estándar

en	General Administration
es	Administración General

en	Host MIB Inventory Summary
es	Resumen del inventario de MIB del host

en	Host MIB Details
es	Detalles de la MIB del host

en	Host MIB Storage
es	Almacenamiento MIB en host

en	Host MIB Hardware
es	Hardware MIB del host

en	Host MIB Running Processes
es	Procesos de ejecución de la MIB del host

en	Host MIB Process Use History
es	Historial de uso del proceso MIB del host

en	Host MIB Software Inventory
es	Inventario de software MIB del host

en	Host MIB Graphs
es	Gráficos MIB del host

en	Host MIB OS Types
es	Tipos de sistemas operativos MIB de host

en	(Edit)
es	(Editar)