en	Operating System
el	Λειτουργικό σύστημα

en	Device Driver
el	Οδηγός συσκευής

en	Runnable
el	Δυνατότητα εκτέλεσης

en	Not Runnable
el	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση

en	Running Process History
el	Ιστορικό διεξαγωγής διαδικασίας

en	OS Type
el	Τύπος λειτουργικού συστήματος

en	Use Time (d:h:m)
el	Χρόνος χρήσης (d: h: m)

en	No Process History Found
el	Δεν βρέθηκε κανένα ιστορικό διεργασίας

en	Running Processes
el	Τρέχουσες διεργασίες

en	CPU (Hrs)
el	CPU (ώρες)

en	Memory (MB)
el	Μνήμη (MB)

en	No Running Software Found
el	Δεν βρέθηκε τρέχον λογισμικό

en	Total CPU [h]:
el	Συνολική CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
el	Συνολικό μέγεθος [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
el	Μέγ. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
el	Μέγ. Μέγεθος [MB]:

en	Hardware Inventory
el	Απογραφή υλικού

en	Hardware Description
el	Περιγραφή υλικού

en	Hardware Type
el	Τύπος υλικού

en	No Hardware Found
el	Δεν βρέθηκε υλικό

en	Storage Inventory
el	Απογραφή αποθήκευσης

en	Volumes
el	Τόμοι

en	Storage Description
el	Περιγραφή αποθήκευσης

en	Storage Type
el	Τύπος αποθήκευσης

en	Percent Used
el	Ποσοστό χρησιμοποιείται

en	Used (MB)
el	Χρησιμοποιείται (MB)

en	Total (MB)
el	Σύνολο (MB)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης

en	Device Filter
el	Φίλτρο συσκευής

en	Uptime(d:h:m)
el	Ώρα λειτουργίας (d: h: m)

en	CPU %
el	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ %

en	CPUs
el	CPU

en	Total Mem
el	Σύνολο Μετ

en	Used Mem
el	Χρησιμοποιημένος Mem

en	Total Swap
el	Σύνολο ανταλλαγής

en	Used Swap
el	Χρησιμοποιημένος Ανταλλαγή

en	View Storage
el	Προβολή αποθήκευσης

en	View Hardware
el	Προβολή υλικού

en	View Processes
el	Προβολή διεργασιών

en	View Software Inventory
el	Προβολή αποθέματος λογισμικού

en	View Graphs
el	Προβολή γραφημάτων

en	No Graphs Defined
el	Δεν ορίζονται γραφήματα

en	No Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές

en	Software Inventory
el	Απογραφή λογισμικού

en	No Software Packages Found
el	Δεν βρέθηκαν πακέτα λογισμικού

en	Hardware
el	Σκεύη, εξαρτήματα

en	Use History
el	Χρήση ιστορικού

en	Summary Filter
el	Σύνοψη φίλτρου

en	All Records
el	Όλα τα αρχεία

en	%d Records
el	% d Αρχεία

en	%d Record
el	% d Εγγραφή

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εισαγάγετε το πακέτο συσκευής Host MIB για προβολή γραφημάτων.

en	Device Type Summary Statistics
el	Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία τύπου συσκευής

en	Logins
el	Συνδεθείτε

en	CPUS

en	Avg CPU
el	Μέση CPU

en	Max CPU
el	Μέγιστη CPU

en	Avg Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
el	Μέση Ανταλλαγή

en	Max Swap

en	Avg Proc

en	Max Proc

en	View Devices
el	Προβολή συσκευών

en	No Device Types
el	Δεν υπάρχουν τύποι συσκευών

en	Process Summary Filter
el	Φίλτρο περίληψης διαδικασιών

en	Process Summary Statistics
el	Στατιστικά σύνοψης διεργασιών

en	Process Name
el	Όνομα διαδικασίας

en	Num Paths
el	Αριθμητικά μονοπάτια

en	Avg Memory
el	Μέση μνήμη

en	Max Memory
el	Μέγιστη μνήμη

en	No Processes
el	Διαδικασίες

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
el	Προσαρμοσμένη λίστα προσαρμοσμένων γραφημάτων - Φιλτράρισμα από τη λίστα

en	Graph Preview Filters
el	Φίλτρα προεπισκόπησης γραφημάτων

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους τύπους κεντρικών υπολογιστών

en	Delete Host Type(s)
el	Διαγραφή τύπων κεντρικών υπολογιστών

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε τον ακόλουθο τύπο κεντρικού υπολογιστή. Μπορείτε να αλλάξετε προαιρετικά την περιγραφή για τους νέους τύπους κεντρικών υπολογιστών. Διαφορετικά, μην αλλάξετε την τιμή παρακάτω και το αρχικό όνομα θα αναπαραχθεί με μια νέα κατάληξη.

en	Host Type Prefix:
el	Πρόθεμα τύπου κεντρικού υπολογιστή:

en	Duplicate Host Type(s)
el	Διπλότυποι τύποι κεντρικών υπολογιστών

en	There were %d Device Types Added!
el	Υπήρχαν% d Τύποι συσκευών που προστέθηκαν!

en	No New Host Types Found!
el	Δεν βρέθηκαν νέοι τύποι κεντρικών υπολογιστών!

en	Cacti has imported the following items:
el	Ο Cacti εισήγαγε τα ακόλουθα στοιχεία:

en	Import Host MIB OS Types
el	Εισαγωγή τύπων λειτουργικών συστημάτων MIB OS

en	Import Device Types from Local File
el	Εισαγωγή τύπων συσκευών από το τοπικό αρχείο

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
el	Καθορίστε τη θέση του αρχείου CSV που περιέχει τις πληροφορίες τύπου συσκευής σας.

en	Overwrite Existing Data?
el	Να αντικαταστήσετε υπάρχοντα δεδομένα;

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
el	Πρέπει να επιτραπεί στη διαδικασία εισαγωγής να αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα; Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει διαγραφή παλιάς σειράς, αντικαταστήστε μόνο τις διπλές σειρές.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
el	Να επιτρέπεται η ενημέρωση υφιστάμενων σειρών;

en	Required File Format Notes
el	Απαιτούμενες σημειώσεις μορφοτύπου αρχείου

en	The file must contain a header row with the following column headings.
el	Το αρχείο πρέπει να περιέχει μια σειρά κεφαλίδας με τις ακόλουθες επικεφαλίδες στηλών.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
el	Ένα κοινό όνομα για τον τύπο κεντρικού υπολογιστή. Για παράδειγμα, τα Windows 7

en	The OS version for the Host Type
el	Η έκδοση λειτουργικού συστήματος για τον τύπο κεντρικού υπολογιστή

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
el	Ένα μοναδικό σύνολο χαρακτήρων από το snms sysDescr που αναγνωρίζει μοναδικά αυτή τη συσκευή

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
el	Ο συγκεκριμένος προμηθευτής smsObjectID snmp που διακρίνει αυτή τη συσκευή από την επόμενη

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
el	Το πρωτεύον κλειδί για αυτόν τον πίνακα είναι ένας συνδυασμός των ακόλουθων δύο πεδίων:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
el	Επομένως, αν επιχειρήσετε να εισαγάγετε τύπους συσκευών διπλότυπων, τα υπάρχοντα δεδομένα θα ενημερωθούν με τις νέες πληροφορίες.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
el	Ο τύπος κεντρικού υπολογιστή καθορίζεται από τη σάρωση του παράγοντα snmp του sysObjectID και sysDescription και τη σύγκρισή του με τις τιμές στη βάση δεδομένων του Host Type. Η πρώτη αντιστοιχία που βρίσκεται στη βάση δεδομένων χρησιμοποιείται συνολικά δεδομένα Host. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε έγκυρο sysObjectID, sysDescrMatch για τους κεντρικούς υπολογιστές σας.

en	Device Scanning Function Options
el	Επιλογές λειτουργιών σάρωσης συσκευής

en	Give this Host Type a meaningful name.
el	Δώστε στον Host Type ένα όνομα με νόημα.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
el	Συμπληρώστε το όνομα για την έκδοση αυτού του τύπου κεντρικού υπολογιστή.

en	System Description Match
el	Περιγραφή συστήματος Συσχέτιση

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
el	Παρέχετε βασικές πληροφορίες για να βοηθήσετε την HMIB να ανιχνεύσει τον τύπο του Host. SQL όπου υποστηρίζονται εκφράσεις. SQL όπου το χαρακτήρα μπαλαντέρ είναι το σύμβολο '%'. Οι κανονικές εκφράσεις έχουν καταργηθεί λόγω ζητημάτων συμβατότητας.

en	Vendor snmp Object ID
el	Αναγνωριστικό αντικειμένου snmp προμηθευτή

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
el	Υποστηρίξτε τους τύπους OS MIB [επεξεργασία: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
el	Τύποι τύπων λειτουργιών υποδοχής MIB [νέο]

en	Host MIB OS Type Filters
el	Φίλτρο τύπου εξυπηρέτησης MIB υποδοχής

en	OS Types
el	Τύποι OS

en	Host Type Name
el	Όνομα τύπου κεντρικού υπολογιστή

en	OS Version
el	Έκδοση λειτουργικού συστήματος

en	SNMP ObjectID
el	ΑντικείμενοID SNMP

en	SNMP Sys Description Match
el	SNMP Sys Περιγραφή Αγώνα

en	No Host Types Found
el	Δεν βρέθηκαν τύποι υποδοχής

en	Choose an action:
el	Επιλέξτε μια ενέργεια

en	Scan for New or Unknown Device Types
el	Σάρωση για νέους ή άγνωστους τύπους συσκευών

en	Import Host Types from a CSV File
el	Εισαγωγή τύπων κεντρικών υπολογιστών από αρχείο CSV

en	Export Host Types to Share with Others
el	Εξαγωγή τύπων υποδοχής για κοινή χρήση με άλλους

en	Host MIB Viewer
el	Plugin -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
el	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
el	Υπολογιστές MIB

en	Host MIB General Settings
el	Υποστηρίξτε τις γενικές ρυθμίσεις του MIB

en	Host MIB Poller Enabled
el	Ο διακομιστής MIB Poller είναι ενεργοποιημένος

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε να ενεργοποιηθεί η δημοσκόπηση MIB του κεντρικού υπολογιστή. Διαφορετικά, ο σάρωθρος δεν θα λειτουργήσει.

en	Automatically Discover Cacti Devices
el	Αυτόματη αναζήτηση συσκευών Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
el	Θέλετε να σαρώσετε αυτόματα και να προσθέσετε συσκευές που υποστηρίζουν το Host Resource MIB από τον πίνακα υποδοχής Cacti;

en	Automatically Purge Devices
el	Αυτόματες συσκευές καθαρισμού

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
el	Θέλετε να καθαρίσετε αυτόματα τις συσκευές που έχουν αφαιρεθεί από το σύστημα Cacti;

en	Default Row Count
el	Προεπιλεγμένος αριθμός γραμμών

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
el	Πόσες σειρές θέλετε να δείτε στο HMIB OS Type από προεπιλογή;

en	Default Top Host Types
el	Προεπιλεγμένοι τύποι κεντρικών υπολογιστών

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
el	Πόσες διαδικασίες θέλετε να δείτε στον Πίνακα ελέγχου HMIB από προεπιλογή;

en	%d Types
el	% d Τύποι

en	Default Top Processes
el	Προεπιλεγμένες κορυφαίες διεργασίες

en	%d Processes
el	% d Διαδικασίες

en	Maximum Concurrent Collectors
el	Μέγιστες ταυτόχρονες συλλογές

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
el	Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαδικασιών συλλογής που θέλετε να τρέξετε ταυτόχρονα;

en	%d Process
el	% d Διαδικασία

en	Host Auto Discovery Frequency
el	Συχνότητα αυτόματης ανεύρεσης υποδοχής

en	Auto Discovery Frequency
el	Συχνότητα αυτόματης ανεύρεσης

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
el	Πόσο συχνά θέλετε να αναζητήσετε νέες συσκευές Cacti;

en	Host Graph Automation
el	Αυτοματοποίηση γραφικών υποδοχής

en	Automatically Add New Graphs
el	Αυτόματη προσθήκη νέων γραφημάτων

en	How often do you want to check for new objects to graph?
el	Πόσο συχνά θέλετε να ελέγξετε για νέα γραφικά;

en	%d Hour
el	% d ώρα

en	%d Hours
el	% d Ώρες

en	%d Day
el	% d Ημέρα

en	Host MIB Table Collection Frequencies
el	Συγκρίνετε τις συχνότητες συλλογής πίνακα MIB

en	Running Programs Frequency
el	Συχνότητα λειτουργίας προγραμμάτων

en	How often do you want to scan running software?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τρέχον λογισμικό;

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
el	Εκτελούμενα προγράμματα CPU / συχνότητα μνήμης

en	How often do you want to scan running software for performance data?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τρέχον λογισμικό για δεδομένα απόδοσης;

en	Installed Software Frequency
el	Εγκατεστημένη συχνότητα λογισμικού

en	How often do you want to scan for installed software?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε για εγκατεστημένο λογισμικό;

en	Storage Frequency
el	Συχνότητα αποθήκευσης

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε δεδομένα απόδοσης αποθήκευσης;

en	Device Frequency
el	Συχνότητα Συσκευής

en	How often do you want to scan for Device performance data?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε δεδομένα απόδοσης συσκευών;

en	Processor Frequency
el	Συχνότητα επεξεργαστή

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε δεδομένα απόδοσης επεξεργαστή;

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	General Administration
el	Γενική Διοίκηση

en	Host MIB Inventory Summary
el	Σύνοψη αποθέματος MIB

en	Host MIB Details
el	Υποστήριξη λεπτομερειών MIB

en	Host MIB Storage
el	Υποδοχή αποθήκευσης MIB

en	Host MIB Hardware
el	Υποστηρίξτε το υλικό MIB

en	Host MIB Running Processes
el	Διεργασίες λειτουργίας MIB υποδοχής

en	Host MIB Process Use History
el	Διαδικασία υποδοχής MIB Χρήση ιστορικού

en	Host MIB Software Inventory
el	Φιλοξενία απογραφής λογισμικού MIB

en	Host MIB Graphs
el	Υπολογιστές MIB

en	Host MIB OS Types
el	Υποστηρίξτε τους τύπους OS MIB