en	Runnable
de	Lauffähig

en	Not Runnable
de	Nicht lauffähig

en	Running Process History
de	Laufende Prozesshistorie

en	OS Type
de	OS-Typ

en	Use Time (d:h:m)
de	Nutzungszeit (d:h:m)

en	No Process History Found
de	Keine Prozesshistorie gefunden

en	CPU (Hrs)
de	CPU (Stunden)

en	Memory (MB)
de	Speicher (MB)

en	No Running Software Found
de	Keine laufende Software gefunden

en	Total CPU [h]:
de	Gesamte CPU[h]:

en	Total Size [MB]:
de	Gesamtgröße[MB]:

en	Avg. CPU [h]:
de	Durchschnittlich CPU[h]:

en	Avg. Size [MB]:
de	Durchschnittlich Größe[MB]:

en	Hardware Inventory
de	Hardware-Inventarisierung

en	Hardware Description
de	Hardware-Beschreibung

en	Hardware Type
de	Hardware-Typ

en	No Hardware Found
de	Keine Hardware gefunden

en	Storage Inventory
de	Lagerbestand

en	Volumes
de	Volumen

en	Storage Description
de	Speicherbeschreibung

en	Percent Used
de	Verwendetes Prozent

en	Used (MB)
de	Gebraucht (MB)

en	Total (MB)
de	Gesamt (MB)

en	Alloc (KB)
de	Allokation (KB)

en	No Storage Devices Found
de	Keine Speichergeräte gefunden

en	Device Filter
de	Gerätefilter

en	Uptime(d:h:m)
de	Betriebszeit(d:h:m)

en	CPU %

en	Total Mem
de	Gesamtmemory

en	Used Mem
de	Verwendete Mem

en	Total Swap

en	Used Swap
de	Gebrauchter Swap

en	View Storage
de	Speicher anzeigen

en	View Hardware
de	Hardware anzeigen

en	View Processes
de	Prozesse anzeigen

en	View Software Inventory
de	Software-Inventarisierung anzeigen

en	No Graphs Defined
de	Keine Diagramme definiert

en	No Devices Found
de	Keine Geräte gefunden

en	Software Inventory
de	Software-Inventarisierung

en	No Software Packages Found
de	Keine Softwarepakete gefunden

en	Use History
de	Nutzungshistorie

en	Summary Filter
de	Zusammenfassungsfilter

en	All Records
de	Alle Datensätze

en	%d Records
de	%d Datensätze

en	%d Record
de	%d Aufzeichnung

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
de	HINWEIS: Importieren Sie das Host-MIB-Gerätepaket, um Diagramme anzuzeigen.

en	Device Type Summary Statistics
de	Gerätetyp Zusammenfassung Statistik

en	CPUS

en	Avg CPU
de	Durchschnittliche CPU

en	Max CPU
de	Maximale CPU

en	Avg Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
de	Avg Tausch

en	Max Swap
de	Max Tausch

en	Avg Proc

en	Max Proc

en	No Device Types
de	Keine Gerätetypen

en	Process Summary Filter
de	Prozesszusammenfassungsfilter

en	Process Summary Statistics
de	Prozessübersicht Statistik

en	Process Name
de	Prozessname

en	Num Paths
de	Zahlenpfade

en	Avg Memory
de	Avg Speicher

en	Max Memory
de	Max. Speicher

en	No Processes
de	Prozesse

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
de	Angewandte Liste benutzerdefinierter Grafiken - Filtern aus der Liste

en	Graph Preview Filters
de	Diagramm-Vorschau-Filter

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Host-Typ(en) zu löschen.

en	Delete Host Type(s)
de	Hosttyp(e) löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Host-Typ(en) zu duplizieren. Sie können die Beschreibung für den/die neuen Hosttyp(e) optional ändern. Andernfalls ändern Sie den Wert unten nicht und der ursprüngliche Name wird mit einem neuen Suffix repliziert.

en	Host Type Prefix:
de	Hosttyp-Präfix:

en	Duplicate Host Type(s)
de	Doppelter Hosttyp(e)

en	There were %d Device Types Added!
de	Es wurden %d Gerätetypen hinzugefügt!

en	No New Host Types Found!
de	Keine neuen Host-Typen gefunden!

en	Import Host MIB OS Types
de	Host-MIB-Betriebssystemtypen importieren

en	Import Device Types from Local File
de	Gerätetypen aus der lokalen Datei importieren

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
de	Bitte geben Sie den Speicherort der CSV-Datei an, die Ihre Gerätetypinformationen enthält.

en	Overwrite Existing Data?
de	Bestehende Daten überschreiben?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
de	Soll der Importprozess bestehende Daten überschreiben dürfen? Bitte beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, alte Zeilen zu löschen, sondern nur doppelte Zeilen zu ersetzen.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
de	Bestehende Zeilen aktualisieren lassen?

en	Required File Format Notes
de	Erforderliche Hinweise zum Dateiformat

en	The file must contain a header row with the following column headings.
de	Die Datei muss eine Kopfzeile mit den folgenden Spaltenüberschriften enthalten.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
de	Ein gebräuchlicher Name für den Hosttyp. Zum Beispiel Windows 7

en	The OS version for the Host Type
de	Die Betriebssystem-Version für den Host-Typ

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
de	Ein eindeutiger Zeichensatz aus dem snmp sysDescr, der dieses Gerät eindeutig identifiziert.

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
de	Die herstellerspezifische snmp sysObjectID, die dieses Gerät von dem nächsten unterscheidet.

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
de	Der Primärschlüssel für diese Tabelle ist eine Kombination aus den beiden folgenden Feldern:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
de	Wenn Sie daher versuchen, doppelte Gerätetypen zu importieren, werden die vorhandenen Daten mit den neuen Informationen aktualisiert.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
de	Der Hosttyp wird bestimmt, indem sein snmp-Agent nach sysObjectID und sysDescription gescannt und mit Werten in der Hosttyp-Datenbank verglichen wird. Die erste Übereinstimmung, die in der Datenbank gefunden wird, ist die Verwendung von aggregierten Hostdaten. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie für Ihre Hosts eine gültige sysObjectID, sysDescrMatch auswählen.

en	Device Scanning Function Options
de	Optionen für die Geräteabtastfunktion

en	Give this Host Type a meaningful name.
de	Geben Sie diesem Hosttyp einen aussagekräftigen Namen.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
de	Geben Sie den Namen für die Version dieses Host-Typs ein.

en	System Description Match
de	Abgleich der Systembeschreibung

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
de	Bereitstellung von Schlüsselinformationen, die dem HMIB helfen, den Typ des Hosts zu erkennen. SQL Wo Ausdrücke unterstützt werden. SQL Wenn das Platzhalterzeichen das Zeichen'%' ist. Reguläre Ausdrücke wurden aufgrund von Kompatibilitätsproblemen entfernt.

en	Vendor snmp Object ID
de	Lieferant snmp Objekt-ID

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
de	Host MIB OS Typen[bearbeiten: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
de	Host MIB-Betriebssystemtypen[neu]

en	Host MIB OS Type Filters
de	Host MIB OS Typ Filter

en	OS Types
de	OS-Typen

en	Host Type Name
de	Name des Hosttyps

en	SNMP ObjectID
de	SNMP Objekt-ID

en	SNMP Sys Description Match
de	SNMP Sys Beschreibung Übereinstimmung

en	No Host Types Found
de	Keine Hosttypen gefunden

en	Choose an action:
de	Eine Aktion wählen

en	Scan for New or Unknown Device Types
de	Nach neuen oder unbekannten Gerätetypen suchen

en	Import Host Types from a CSV File
de	Host-Typen aus einer CSV-Datei importieren

en	Export Host Types to Share with Others
de	Exportieren Sie Hosttypen, um sie mit anderen zu teilen.

en	Host MIB Viewer
de	Plugin -> Host MIB Betrachter

en	Host MIB Admin
de	Plugin -> Host MIB Administrator

en	Host MIB
de	Host MIB Grafiken

en	Host MIB General Settings
de	Allgemeine Einstellungen der Host-MIB

en	Host MIB Poller Enabled
de	Host MIB Poller aktiviert

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Host-MIB-Abfrage aktiviert wird. Andernfalls funktioniert der Poller nicht.

en	Automatically Discover Cacti Devices
de	Automatische Erkennung von Kakteengeräten

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
de	Möchten Sie automatisch nach Geräten suchen und hinzufügen, die die Host Resource MIB aus der Cacti-Host-Tabelle unterstützen?

en	Automatically Purge Devices
de	Geräte automatisch bereinigen

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
de	Möchten Sie Geräte, die aus dem Cacti-System entfernt wurden, automatisch bereinigen?

en	Default Row Count
de	Standard-Zeilenanzahl

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
de	Wie viele Zeilen möchten Sie standardmäßig auf dem HMIB OS Type sehen?

en	Default Top Host Types
de	Standardmäßige Top-Host-Typen

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
de	Wie viele Prozesse möchten Sie standardmäßig auf dem HMIB Dashboard sehen?

en	%d Types
de	%d Typen

en	Default Top Processes
de	Standard Top-Prozesse

en	%d Processes
de	%d Prozesse

en	Maximum Concurrent Collectors
de	Maximale Anzahl gleichzeitiger Kollektoren

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
de	Wie hoch ist die maximale Anzahl von gleichzeitigen Kollektorprozessen, die Sie gleichzeitig ausführen möchten?

en	%d Process
de	%d Prozess

en	Host Auto Discovery Frequency
de	Host Auto Discovery Frequenz

en	Auto Discovery Frequency
de	Automatische Erkennungshäufigkeit

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
de	Wie oft möchten Sie nach neuen Kakteenprodukten suchen?

en	Host Graph Automation
de	Automatisierung von Host-Grafiken

en	Automatically Add New Graphs
de	Neue Grafiken automatisch hinzufügen

en	How often do you want to check for new objects to graph?
de	Wie oft möchten Sie nach neuen Objekten für die Darstellung suchen?

en	Host MIB Table Collection Frequencies
de	Host MIB Tabelle Sammlungshäufigkeiten

en	Running Programs Frequency
de	Häufigkeit der Ausführung von Programmen

en	How often do you want to scan running software?
de	Wie oft möchten Sie laufende Software scannen?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
de	Ausführungsprogramme CPU/Speicherfrequenz

en	How often do you want to scan running software for performance data?
de	Wie oft möchten Sie laufende Software auf Leistungsdaten überprüfen?

en	Installed Software Frequency
de	Installierte Software-Frequenz

en	How often do you want to scan for installed software?
de	Wie oft möchten Sie nach installierter Software suchen?

en	Storage Frequency
de	Speicherfrequenz

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
de	Wie oft möchten Sie nach Speicherleistungsdaten suchen?

en	Device Frequency
de	Gerätefrequenz

en	How often do you want to scan for Device performance data?
de	Wie oft möchten Sie nach Geräteleistungsdaten suchen?

en	Processor Frequency
de	Prozessor-Frequenz

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
de	Wie oft möchten Sie nach Leistungsdaten des Prozessors suchen?

en	Host MIB Inventory Summary
de	Host MIB Inventory Zusammenfassung

en	Host MIB Details
de	Details zur Host-MIB

en	Host MIB Storage
de	Host-MIB-Speicher

en	Host MIB Hardware

en	Host MIB Running Processes
de	Host MIB laufende Prozesse

en	Host MIB Process Use History
de	Host MIB Prozess Nutzungsverlauf

en	Host MIB Software Inventory
de	Host MIB Software Inventarisierung

en	Host MIB Graphs
de	Host MIB Grafiken

en	Host MIB OS Types
de	Host MIB OS Typen