en	Error
ar-sa	خطأ

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Operating System
ar-sa	نظام التشغيل

en	Device Driver
ar-sa	برنامج تشغيل الجهاز

en	Application
ar-sa	الوضعية

en	Running
ar-sa	مفتوح

en	Runnable

en	Not Runnable
ar-sa	لا Runnable

en	Invalid
ar-sa	عاجز، مقعد

en	Present
ar-sa	حاضر

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Testing
ar-sa	اختبارات

en	Down
ar-sa	المرض

en	Running Process History
ar-sa	تشغيل سجل العمليات

en	OS Type
ar-sa	نوع نظام التشغيل

en	All
ar-sa	الكل

en	Device
ar-sa	جهاز

en	Template
ar-sa	قالب

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Search
ar-sa	بحث

en	Process
ar-sa	عملية

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Last Seen
ar-sa	آخر ظهور

en	Use Time (d:h:m)
ar-sa	استخدام الوقت (d: h: m)

en	History
ar-sa	التاريخ

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	No Process History Found
ar-sa	لم يتم العثور على سجل العمليات

en	Running Processes
ar-sa	ادارة العمليات

en	Path
ar-sa	المسار

en	Parameters
ar-sa	المعلمات

en	CPU (Hrs)
ar-sa	وحدة المعالجة المركزية (ساعة)

en	Memory (MB)
ar-sa	الذاكرة (ميغابايت)

en	Type
ar-sa	النوع

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Processes
ar-sa	العمليات

en	No Running Software Found
ar-sa	لم يتم العثور على تشغيل البرمجيات

en	Total CPU [h]:
ar-sa	إجمالي وحدة المعالجة المركزية [h]:

en	Total Size [MB]:
ar-sa	الحجم الكلي [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
ar-sa	متوسط وحدة المعالجة المركزية [ح]:

en	Avg. Size [MB]:
ar-sa	متوسط الحجم [ميغابايت]:

en	Hardware Inventory
ar-sa	جرد الأجهزة

en	Hardware Description
ar-sa	وصف الأجهزة

en	Hardware Type
ar-sa	نوع الجهاز

en	Errors
ar-sa	أخطاء

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	No Hardware Found
ar-sa	لم يتم العثور على أجهزة

en	Storage Inventory
ar-sa	جرد التخزين

en	Volumes
ar-sa	أحجام

en	Storage Description
ar-sa	وصف التخزين

en	Storage Type
ar-sa	قوي

en	Percent Used
ar-sa	النسبة المئوية المستخدمة

en	Used (MB)
ar-sa	المستخدمة (ميغابايت)

en	Total (MB)
ar-sa	المجموع (ميغابايت)

en	Alloc (KB)

en	No Storage Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على أجهزة التخزين

en	Device Filter
ar-sa	تصفية الجهاز

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Uptime(d:h:m)
ar-sa	الجهوزية (د: ح: م)

en	Users
ar-sa	المستخدمين

en	CPU %
ar-sa	وحدة المعالجة المركزية ٪

en	CPUs
ar-sa	وحدات المعالجة المركزية

en	Total Mem
ar-sa	مجموع م

en	Used Mem
ar-sa	تستخدم Mem

en	Total Swap
ar-sa	مجموع المبادلة

en	Used Swap
ar-sa	تستخدم مبادلة

en	View Storage
ar-sa	عرض التخزين

en	View Hardware
ar-sa	عرض الأجهزة

en	View Processes
ar-sa	عرض العمليات

en	View Software Inventory
ar-sa	عرض جرد البرمجيات

en	View Graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية

en	No Graphs Defined
ar-sa	لا توجد رسوم بيانية محددة

en	No Devices Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	Software Inventory
ar-sa	جرد البرمجيات

en	Applications
ar-sa	تطبيقات

en	Package
ar-sa	الباقة

en	Installed
ar-sa	المثبتة

en	No Software Packages Found
ar-sa	لم يتم العثور على حزم البرامج

en	Summary
ar-sa	ملخص

en	Storage
ar-sa	تخزين

en	Hardware
ar-sa	المعدات

en	Use History
ar-sa	استخدام التاريخ

en	Inventory
ar-sa	المخزون

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Summary Filter
ar-sa	ملخص تصفية

en	Top
ar-sa	أعلى

en	All Records
ar-sa	جميع السجلات

en	%d Records
ar-sa	٪ d السجلات

en	%d Record
ar-sa	٪ d سجل

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
ar-sa	ملاحظة: قم باستيراد حزمة جهاز Host MIB لعرض الرسوم البيانية.

en	Device Type Summary Statistics
ar-sa	إحصائيات ملخص نوع الجهاز

en	Version
ar-sa	الإصدار

en	Logins
ar-sa	تسجيل الدخول

en	CPUS
ar-sa	وحدات المعالجة المركزية

en	Avg CPU
ar-sa	متوسط وحدة المعالجة المركزية

en	Max CPU
ar-sa	ماكس وحدة المعالجة المركزية

en	Avg Mem
ar-sa	متوسط Mem

en	Max Mem
ar-sa	ماكس ميم

en	Avg Swap
ar-sa	متوسط المبادلة

en	Max Swap
ar-sa	ماكس مبادلة

en	Avg Proc
ar-sa	متوسط Proc

en	Max Proc
ar-sa	ماكس بروك

en	View Devices
ar-sa	عرض الأجهزة

en	No Device Types
ar-sa	لا أنواع الأجهزة

en	Process Summary Filter
ar-sa	مرشح ملخص العملية

en	Process Summary Statistics
ar-sa	ملخص عملية الاحصائيات

en	Process Name
ar-sa	اسم العملية

en	Num Paths
ar-sa	عدد المسارات

en	Hosts
ar-sa	المضيفين

en	Avg Memory
ar-sa	متوسط الذاكرة

en	Max Memory
ar-sa	ماكس الذاكرة

en	No Processes
ar-sa	العمليات

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ar-sa	قائمة الرسم البياني المخصصة المطبقة - التصفية من القائمة

en	Graph Preview Filters
ar-sa	مرشحات معاينة الرسم البياني

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نوع (أنواع) المضيف التالية

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Host Type(s)
ar-sa	حذف نوع (أنواع) المضيف

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار نوع (أنواع) المضيف التالية. يمكنك اختياريا اختيار نوع (أنواع) المضيف الجديدة. خلاف ذلك ، لا تقم بتغيير القيمة أدناه وسيتم نسخ الاسم الأصلي لاحقة جديدة.

en	Host Type Prefix:
ar-sa	بادئة نوع المضيف:

en	Duplicate Host Type(s)
ar-sa	نوع (أنواع) مضيف مكررة

en	New Type
ar-sa	نوع جديد

en	There were %d Device Types Added!
ar-sa	تمت إضافة٪ d أنواع الأجهزة!

en	No New Host Types Found!
ar-sa	لم يتم العثور على أنواع مضيف جديد!

en	Import Results
ar-sa	نتائج الاستيراد

en	Cacti has imported the following items:
ar-sa	قام Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Host MIB OS Types
ar-sa	استيراد أنواع أنظمة تشغيل المضيف MIB

en	Import Device Types from Local File
ar-sa	استيراد أنواع الأجهزة من الملف المحلي

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ar-sa	يرجى تحديد موقع ملف CSV الذي يحتوي على معلومات حول نوع جهازك.

en	Overwrite Existing Data?
ar-sa	الكتابة فوق البيانات الموجودة؟

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ar-sa	هل يجب السماح لعملية الاستيراد بالكتابة فوق البيانات الموجودة؟ يرجى ملاحظة أن هذا لا يعني حذف الصف القديم ، فقط استبدال الصفوف المكررة.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ar-sa	هل تريد تحديث الصفوف الموجودة؟

en	Required File Format Notes
ar-sa	مطلوب تنسيق الملف ملاحظات

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ar-sa	يجب أن يحتوي الملف على صف رأس مع عناوين الأعمدة التالية.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
ar-sa	اسم شائع لنوع المضيف. على سبيل المثال ، ويندوز 7

en	The OS version for the Host Type
ar-sa	إصدار نظام التشغيل لنوع المضيف

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ar-sa	مجموعة فريدة من الأحرف من sysDescr snmp التي تحدد هذا الجهاز بشكل فريد

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ar-sa	sysObjectID snmp معين البائع الذي يميز هذا الجهاز من التالي

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
ar-sa	المفتاح الأساسي لهذا الجدول هو مزيج من الحقلين التاليين:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ar-sa	لذلك ، إذا حاولت استيراد أنواع الأجهزة المكررة ، سيتم تحديث البيانات الموجودة بالمعلومات الجديدة.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
ar-sa	يتم تحديد "نوع المضيف" عن طريق مسح عامل snmp الخاص به بحثًا عن sysObjectID و sysDescription ومقارنته بالقيم الموجودة في قاعدة بيانات أنواع المضيف. يتم استخدام المطابقة الأولى الموجودة في قاعدة البيانات بيانات المضيف الإجمالية. لذلك ، من المهم جدًا تحديد sysObjectID صالح ، sysDescrMatch للمضيفين.

en	Device Scanning Function Options
ar-sa	خيارات وظيفة المسح الضوئي للجهاز

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Give this Host Type a meaningful name.
ar-sa	امنح هذا المضيف اسمًا ذا معنى.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
ar-sa	املأ اسم إصدار هذا النوع من المضيف.

en	System Description Match
ar-sa	نظام الوصف المباراة

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
ar-sa	توفير المعلومات الأساسية لمساعدة HMIB على اكتشاف نوع المضيف. SQL حيث يتم دعم التعبيرات. SQL حيث يكون حرف البدل علامة '٪'. تمت إزالة التعبيرات العادية بسبب مشكلات التوافق.

en	Vendor snmp Object ID
ar-sa	بائع snmp معرف الكائن

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
ar-sa	أنواع أنظمة تشغيل MIB المضيفة [تحرير:٪ s]

en	Host MIB OS Types [new]
ar-sa	استضافة أنواع أنظمة تشغيل MIB [جديد]

en	Host MIB OS Type Filters
ar-sa	مضيف MIB OS نوع المرشحات

en	OS Types
ar-sa	أنواع أنظمة التشغيل

en	Host Type Name
ar-sa	اسم نوع المضيف

en	OS Version
ar-sa	إصدار نظام التشغيل

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
ar-sa	SNMP Sys وصف المباراة

en	No Host Types Found
ar-sa	لم يتم العثور على أنواع المضيف

en	Choose an action:
ar-sa	اختيار إجراء:

en	Rescan
ar-sa	إعادة تفحص

en	Scan for New or Unknown Device Types
ar-sa	البحث عن أنواع الأجهزة الجديدة أو غير المعروفة

en	Import
ar-sa	استيراد

en	Import Host Types from a CSV File
ar-sa	استيراد أنواع المضيف من ملف CSV

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Export Host Types to Share with Others
ar-sa	تصدير أنواع المضيف لمشاركتها مع الآخرين

en	Host MIB Viewer
ar-sa	البرنامج المساعد -> المضيف عارض MIB

en	Host MIB Admin
ar-sa	البرنامج المساعد -> المضيف MIB الادارية

en	Host MIB
ar-sa	استضافة الرسوم البيانية MIB

en	Host MIB General Settings
ar-sa	المضيف MIB الإعدادات العامة

en	Host MIB Poller Enabled
ar-sa	استضافة MIB Poller ممكّن

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ar-sa	حدد هذا المربع ، إذا كنت تريد تمكين استطلاع MIB المضيف. خلاف ذلك ، لن يعمل المستطلع.

en	Automatically Discover Cacti Devices
ar-sa	اكتشف تلقائيا أجهزة الصبار

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
ar-sa	هل ترغب في البحث عن الأجهزة التي تدعم Host Resource MIB وإضافتها تلقائيًا من جدول مضيف Cacti؟

en	Automatically Purge Devices
ar-sa	تطهير الأجهزة تلقائيا

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ar-sa	هل ترغب في إزالة الأجهزة التي تمت إزالتها تلقائيًا من نظام Cacti؟

en	Default Row Count
ar-sa	عدد الصف الافتراضي

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
ar-sa	كم عدد الصفوف التي ترغب في رؤيتها على HMIB OS Type افتراضيًا؟

en	Default Top Host Types
ar-sa	أعلى أنواع المضيف الافتراضي

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
ar-sa	كم عدد العمليات التي ترغب في رؤيتها على لوحة معلومات HMIB بشكل افتراضي؟

en	%d Types
ar-sa	٪ d أنواع

en	Default Top Processes
ar-sa	عمليات الأعلى الافتراضية

en	%d Processes
ar-sa	٪ d العمليات

en	Maximum Concurrent Collectors
ar-sa	جامعي الحد الأقصى المتزامنة

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ar-sa	ما هو الحد الأقصى لعدد عمليات التجميع المتزامن التي تريد تشغيلها في وقت واحد؟

en	%d Process
ar-sa	٪ d العملية

en	Host Auto Discovery Frequency
ar-sa	المضيف تردد اكتشاف السيارات

en	Auto Discovery Frequency
ar-sa	اكتشاف السيارات التردد

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن أجهزة Cacti الجديدة؟

en	Host Graph Automation
ar-sa	أتمتة الرسم البياني المضيف

en	Automatically Add New Graphs
ar-sa	إضافة الرسوم البيانية الجديدة تلقائيا

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ar-sa	كم مرة تريد التحقق من وجود كائنات جديدة للرسم البياني؟

en	Never
ar-sa	أبدا

en	%d Hour
ar-sa	٪ د ساعة

en	%d Hours
ar-sa	‫d٪ د ساعات

en	%d Day
ar-sa	٪ د يوم

en	%d Days
ar-sa	٪ أيام

en	Host MIB Table Collection Frequencies
ar-sa	المضيف MIB الجدول جمع الترددات

en	Running Programs Frequency
ar-sa	تشغيل برامج تردد

en	How often do you want to scan running software?
ar-sa	كم مرة تريد مسح البرامج قيد التشغيل؟

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
ar-sa	تشغيل برامج وحدة المعالجة المركزية / تردد الذاكرة

en	How often do you want to scan running software for performance data?
ar-sa	كم مرة تريد مسح البرامج قيد التشغيل بحثًا عن بيانات الأداء؟

en	Installed Software Frequency
ar-sa	تثبيت البرمجيات تردد

en	How often do you want to scan for installed software?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن البرامج المثبتة؟

en	Storage Frequency
ar-sa	تردد التخزين

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن بيانات أداء التخزين؟

en	Device Frequency
ar-sa	تردد الجهاز

en	How often do you want to scan for Device performance data?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن بيانات أداء الجهاز؟

en	Processor Frequency
ar-sa	تردد المعالج

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن بيانات أداء المعالج؟

en	%d Minute
ar-sa	٪ د دقيقة

en	%d Minutes
ar-sa	دقيقة (دقائق)

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	General Administration
ar-sa	الإدارة العامة

en	Host MIB Inventory Summary
ar-sa	المضيف MIB الجرد ملخص

en	Host MIB Details
ar-sa	تفاصيل المضيف MIB

en	Host MIB Storage
ar-sa	استضافة MIB التخزين

en	Host MIB Hardware
ar-sa	المضيف الأجهزة MIB

en	Host MIB Running Processes
ar-sa	المضيف عمليات تشغيل MIB

en	Host MIB Process Use History
ar-sa	المضيف MIB عملية استخدام التاريخ

en	Host MIB Software Inventory
ar-sa	المضيف جرد البرمجيات MIB

en	Host MIB Graphs
ar-sa	استضافة الرسوم البيانية MIB

en	Host MIB OS Types
ar-sa	استضافة أنواع MIB OS

en	(Edit)
ar-sa	(تعديل)