en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
tr	Lütfen önce Ayarlar> Haritalar altında Haritalar'ı doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.

en	Map Templates
tr	Harita Şablonları

en	Host Template
tr	Barındırma Şablonu

en	Up Image
tr	Yukarı Resim

en	Recovering Image
tr	Görüntü Kurtarılıyor

en	Down Image
tr	Aşağı Resmi

en	Is AP
tr	AP mi

en	Device Template
tr	Cihaz Şablonu

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
tr	Bu Harita Şablonu tipini temel almak için Cihaz Şablonunu seçin.

en	Select the Image to Show for an Up Device
tr	Bir Yukarı Aygıt için Gösterilecek Görüntüyü Seçin

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
tr	Bir Kurtarma Cihazı için Gösterilecek Resmi Seçin

en	Select the Image to Show for a Down Device
tr	Aşağı Cihazı için Gösterilecek Resmi Seçin

en	Access Point
tr	Erişim noktası

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
tr	Bu Cihaz Şablonu bir Erişim Noktasını Temsil Eder mi?

en	Map Template Edit
tr	Harita Şablonu Düzenlemesi

en	Configure Maps
tr	Haritaları Yapılandırın

en	View Maps
tr	Haritaları Görüntüle

en	Overlay Inclusion
tr	Yer Paylaşımı Dahil Etme

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
tr	Kapsama yer paylaşımına dahil değil, yalnızca ana bilgisayarı işaretlemeyi devre dışı bırakın.

en	The devices latitude coordinates
tr	Cihazın enlem koordinatları

en	The devices longitude coordinates
tr	Cihaz boylam koordinatları

en	Starting Degree
tr	Başlangıç Derecesi

en	Starting degree for directional area between 0-360
tr	0-360 arası yön alanı başlangıç derecesi

en	Stopping Degree
tr	Durma Derecesi

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
tr	Yön alanı için durma derecesi, Başlangıç Derecesinden büyük olmalıdır

en	Specify Radius
tr	Yarıçapı Belirtin

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
tr	Erişim Noktası için yarıçapı manuel olarak belirtin. Gruplanmış cihazlara göre yarıçapı belirlemek için 0'a ayarlayın

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
tr	Gruplar, kapsama katmanına hangi cihazların dahil edileceğini tanımlar. AP cihaz grup numarasına göre kontrol edilecektir. 0 devre dışı bırakmak için