en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
pt-pt	Certifique-se de configurar o Maps corretamente primeiro em Configurações> Maps

en	Delete
pt-pt	Apagar

en	Map Templates
pt-pt	Modelos de mapa

en	Host Template
pt-pt	Modelo de host

en	Up Image

en	Recovering Image
pt-pt	Recuperando Imagem

en	Down Image

en	Is AP
pt-pt	É AP

en	True
pt-pt	Verdade

en	False
pt-pt	Falso

en	Device Template
pt-pt	Modelo de dispositivo

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
pt-pt	Escolha o modelo de dispositivo para basear este tipo de modelo de mapa.

en	Select the Image to Show for an Up Device
pt-pt	Selecione a imagem a ser exibida para um dispositivo superior

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
pt-pt	Selecione a imagem para mostrar para um dispositivo de recuperação

en	Select the Image to Show for a Down Device
pt-pt	Selecione a imagem para mostrar para um dispositivo inativo

en	Access Point
pt-pt	Ponto de acesso

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
pt-pt	Este modelo de dispositivo representa um ponto de acesso?

en	No
pt-pt	Não

en	Yes
pt-pt	Sim

en	Map Template Edit
pt-pt	Editar modelo de mapa

en	Configure Maps
pt-pt	Configurar mapas

en	View Maps
pt-pt	Ver mapas

en	Map Settings
pt-pt	Configurações do Mapa

en	Overlay Inclusion
pt-pt	Inclusão de sobreposição

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
pt-pt	Desative para plotar apenas o host, não incluído na sobreposição de cobertura.

en	Latitude

en	The devices latitude coordinates
pt-pt	As coordenadas de latitude dos dispositivos

en	Longitude

en	The devices longitude coordinates
pt-pt	As coordenadas de longitude dos dispositivos

en	Starting Degree
pt-pt	Grau inicial

en	Starting degree for directional area between 0-360
pt-pt	Grau inicial para área direcional entre 0-360

en	Stopping Degree
pt-pt	Grau de Parada

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
pt-pt	O grau de parada para área direcional deve ser maior que o grau inicial

en	Specify Radius
pt-pt	Especifique o raio

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
pt-pt	Especifique manualmente o raio do ponto de acesso. Defina como 0 para determinar o raio com base em dispositivos agrupados

en	Group ID
pt-pt	ID do grupo

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
pt-pt	Os grupos definem quais dispositivos são incluídos na sobreposição de cobertura. Será verificado em relação ao número do grupo de dispositivos AP. 0 para desativar