en	Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps
bg	Моля, уверете се, че сте конфигурирали правилно Карти първо в Настройки> Карти

en	Delete
bg	Изтрий

en	Map Templates
bg	Шаблони на карти

en	Host Template
bg	Шаблон за домакин

en	Up Image
bg	Горе изображение

en	Recovering Image
bg	Възстановяване на изображение

en	Down Image
bg	Надолу изображение

en	Is AP
bg	Е AP

en	True
bg	Вярно

en	False
bg	Грешно

en	Device Template
bg	Шаблон за устройство

en	Choose the Device Template to base this Map Template type.
bg	Изберете Шаблон на устройство, за да базирате този тип Шаблон на карта.

en	Select the Image to Show for an Up Device
bg	Изберете изображението, което да се покаже за устройство нагоре

en	Select the Image to Show for a Recovering Device
bg	Изберете изображението за показване за възстановяващо устройство

en	Select the Image to Show for a Down Device
bg	Изберете изображението за показване за устройство надолу

en	Access Point
bg	Точка за достъп

en	Does this Device Template Represent an Access Point.
bg	Представлява ли този шаблон на устройство точка за достъп.

en	No
bg	Не

en	Yes
bg	Да

en	Map Template Edit
bg	Редактиране на шаблон на карта

en	Configure Maps
bg	Конфигурирайте Maps

en	View Maps
bg	Преглед на Карти

en	Map Settings
bg	Настройки на картата

en	Overlay Inclusion
bg	Включване на наслагването

en	Disable to plot host only, not included in coverage overlay.
bg	Деактивирайте, за да начертаете само хост, не е включен в наслагването на покритие

en	Latitude
bg	Географска ширина

en	The devices latitude coordinates
bg	Координати на географска ширина на устройствата

en	Longitude
bg	Географска дължина

en	The devices longitude coordinates
bg	Координати за дължина на устройствата

en	Starting Degree
bg	Начална степен

en	Starting degree for directional area between 0-360
bg	Начална степен за посока между 0-360

en	Stopping Degree
bg	Степен на спиране

en	Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree
bg	Степента на спиране за посоката трябва да бъде по-голяма от началната степен

en	Specify Radius
bg	Посочете радиус

en	Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices
bg	Ръчно задайте радиус за точка за достъп. Задайте на 0, за да определите радиус въз основа на групирани устройства

en	Group ID
bg	Идентификатор на група

en	Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable
bg	Групите определят какви устройства се включват в наслагването на покритието. Ще бъде проверено спрямо номера на групата устройства на AP. 0 за деактивиране