en	Success
el	Επιτυχία

en	Syntax or usage error
el	Σύνταξη ή σφάλμα χρήσης

en	Protocol incompatibility
el	Ασυμβατότητα πρωτοκόλλου

en	Errors selecting input/output files, dirs
el	Σφάλματα επιλογής αρχείων εισόδου / εξόδου, διευθύνσεις

en	Requested action not supported: an attempt was made to manipulate 64-bit files on a platform that cannot support them; or an option was specified that is supported by the client and not by the server.
el	Η ενέργεια που ζητήσατε δεν υποστηρίζεται: έγινε προσπάθεια χειρισμού αρχείων 64-bit σε μια πλατφόρμα που δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. ή έχει οριστεί μια επιλογή που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή-πελάτη και όχι από το διακομιστή.

en	Error starting client-server protocol
el	Σφάλμα εκκίνησης πρωτοκόλλου πελάτη-διακομιστή

en	Daemon unable to append to log-file
el	Ο δαίμονας δεν μπορεί να προστεθεί στο αρχείο καταγραφής

en	Error in socket I/O
el	Σφάλμα στο I / O της υποδοχής

en	Error in file I/O
el	Σφάλμα στο αρχείο I / O

en	Error in rsync protocol data stream
el	Σφάλμα στη ροή δεδομένων πρωτοκόλλου rsync

en	Errors with program diagnostics
el	Σφάλματα με τη διάγνωση προγραμμάτων

en	Error in IPC code
el	Σφάλμα στον κώδικα IPC

en	Received SIGUSR1 or SIGINT
el	Λήφθηκαν SIGUSR1 ή SIGINT

en	Some error returned by waitpid()
el	Κάποιο σφάλμα που επέστρεψε το waitpid ()

en	Error allocating core memory buffers
el	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την κατανομή buffer buffers

en	Partial transfer due to error
el	Μερική μεταφορά λόγω σφάλματος

en	Partial transfer due to vanished source files
el	Μερική μεταφορά λόγω εξαφανισμένων αρχείων προέλευσης

en	The --max-delete limit stopped deletions
el	Το όριο -max-delete διακόπηκε

en	Timeout in data send/receive
el	Χρονικό όριο στα δεδομένα αποστολής / λήψης

en	Timeout waiting for daemon connection
el	Χρόνος αναμονής για σύνδεση δαίμονα

en	Unknown error
el	Αγνωστο σφάλμα

en	Operation was successful
el	Η λειτουργία ήταν επιτυχής

en	General error in file copy
el	Γενικό σφάλμα στο αντίγραφο αρχείου

en	Destination is not directory, but it should be
el	Ο προορισμός δεν είναι κατάλογος, αλλά πρέπει να είναι

en	Maximum symlink level exceeded
el	Έχει ξεπεραστεί το μέγιστο επίπεδο συμβολισμού

en	Connecting to host failed.
el	Η σύνδεση με τον κεντρικό υπολογιστή απέτυχε.

en	Connection broken
el	Η σύνδεση σπάσει

en	File does not exist
el	Το αρχείο δεν υπάρχει

en	No permission to access file.
el	Δεν υπάρχει άδεια πρόσβασης στο αρχείο.

en	General error in sftp protocol
el	Γενικό σφάλμα στο πρωτόκολλο sftp

en	File transfer protocol mismatch
el	Ασυμφωνία πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων

en	No file matches a given criteria
el	Δεν υπάρχει αρχείο που να ταιριάζει με συγκεκριμένα κριτήρια

en	Host not allowed to connect
el	Ο οικοδεσπότης δεν επιτρέπεται να συνδεθεί

en	General error in ssh protocol
el	Γενικό σφάλμα στο πρωτόκολλο ssh

en	Key exchange failed
el	Η ανταλλαγή κλειδιών απέτυχε

en	Reserved
el	Κράτηση

en	MAC error
el	Σφάλμα MAC

en	Compression error
el	Σφάλμα συμπίεσης

en	Service not available
el	Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

en	Protocol version not supported
el	Η έκδοση πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται

en	Host key not verifiable
el	Το κλειδί υποδοχής δεν είναι επαληθεύσιμο

en	Connection failed
el	Η σύνδεση απέτυχε

en	Disconnected by application
el	Αποσυνδεδεμένος από την εφαρμογή

en	Too many connections
el	Πάρα πολλές συνδέσεις

en	Authentication cancelled by user
el	Ο έλεγχος ταυτότητας ακυρώθηκε από το χρήστη

en	No more authentication methods available
el	Δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας

en	Invalid user name
el	Μη έγκυρο όνομα χρήστη

en	Non Query Based
el	Μη βασισμένο σε ερωτήματα

en	Graph Templates
el	Πρότυπα γραφήματος

en	Data Queries
el	Ερωτήματα δεδομένων

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Export Now
el	Εξαγωγή τώρα

en	Periodic
el	Περιοδικός

en	Daily
el	Καθημερινά

en	Hourly
el	Aνά ώρα

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο ορισμό εξαγωγής γραφήματος.

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο ορισμό εξαγωγής γραφήματος.

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Disable Graph Export Definition(s)
el	Ορισμοί εξαγωγής γραφημάτων

en	Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο ορισμό εξαγωγής γραφήματος.

en	Enable Graph Export Definition(s)
el	Ορισμοί εξαγωγής γραφημάτων

en	Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να εκτελέσετε τώρα την παρακάτω γραφική παράσταση Graph Export.

en	Run Graph Export Definition(s) Now
el	Ορισμοί εξαγωγής γραφημάτων

en	You must select at least one Graph Export Definition.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν ορισμό εξαγωγής γραφήματος.

en	Return
el	Επιστροφή

en	Graph Export Definition [edit: %s]
el	Γράφημα εξαγωγής γραφημάτων [επεξεργασία: %s]

en	Graph Export Definition [new]
el	Γράφημα εξαγωγής γραφήματος [new]

en	Select Tree(s)
el	Επιλέξτε Δέντρο (ες)

en	Trees Selected
el	Δέντρα επιλέγονται

en	All Trees Selected
el	Όλα τα δέντρα είναι επιλεγμένα

en	All
el	Όλα

en	None
el	Κανένα

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Select Site(s)
el	Επιλέξτε ιστότοπο

en	Sites Selected
el	Επιλεγμένες τοποθεσίες

en	All Sites Selected
el	Όλοι οι επιλεγμένοι ιστότοποι

en	Graph Export Definitions
el	Ορισμοί εξαγωγής γραφημάτων

en	Exports
el	Εξαγωγές

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Refresh
el	Ανανέωση

en	Never
el	Ποτέ

en	%d Seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	%d Minute
el	%d λεπτό

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Export Name
el	Όνομα εξαγωγής

en	The name of this Graph Export Definition.
el	Το όνομα αυτού του ορισμού εξαγωγής γραφημάτων.

en	ID

en	The internal ID of the Graph Export Definition.
el	Το εσωτερικό αναγνωριστικό του ορισμού εξαγωγής γραφημάτων.

en	Schedule
el	Πρόγραμμα

en	The frequency that Graphs will be exported.
el	Η συχνότητα που θα εξάγει τα Γραφήματα.

en	Next Start
el	Επόμενορξη

en	The next time the Graph Export should run.
el	Την επόμενη φορά θα πρέπει να εκτελείται η εξαγωγή γραφημάτων.

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	If enabled, this Graph Export definition will run as required.
el	Αν είναι ενεργοποιημένη, αυτός ο ορισμός Εξαγωγή γραφήματος θα εκτελείται όπως απαιτείται.

en	Status
el	Κατάσταση

en	The current Graph Export Status.
el	Η τρέχουσα κατάσταση εξαγωγής γραφημάτων.

en	Exporting (Sites/Trees)
el	Εξαγωγή (ιστότοποι / δέντρα)

en	What is being Exported.
el	Τι εξάγεται.

en	Effective User
el	Αποτελεσματικός χρήστης

en	The user that this export will impersonate.
el	Ο χρήστης που θα εξαγάγει αυτή την εξαγωγή.

en	Last Runtime
el	Τελευταία ώρα εκτέλεσης

en	The last runtime for the Graph Export.
el	Ο τελευταίος χρόνος εκτέλεσης για την εξαγωγή γραφημάτων.

en	Graphs
el	Γραφήματα

en	The number of Graphs Exported on the last run.
el	Ο αριθμός των εξαγόμενων γραφημάτων κατά την τελευταία εκτέλεση.

en	Last Started
el	Τελευταίο ξεκίνησε

en	The last time that this Graph Export was started.
el	Την τελευταία φορά που ξεκίνησε αυτή η εξαγωγή γραφημάτων.

en	Last Errored
el	Τελευταία λάθος

en	The last time that this Graph Export experienced an error.
el	Την τελευταία φορά που αυτή η εξαγωγή γραφήματος παρουσιάστηκε σφάλμα.

en	Export Definitions
el	Εξαγωγή ορισμών

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	Idle
el	Στροφές βραδυπορίας

en	Running
el	Τρέχουσες

en	Error
el	Σφάλμα

en	All Sites
el	Όλα τα Αξιοθέατα

en	All Trees
el	Όλα τα δέντρα

en	Sec
el	Δευτ

en	No Graph Export Definitions
el	Δεν υπάρχουν ορισμοί εξαγωγής γραφημάτων

en	Export Cacti Graphs Settings
el	Εξαγωγή ρυθμίσεων γραφημάτων Cacti

en	Graph Exports
el	Εξαγωγή γραφημάτων

en	Utilities
el	Παροχές

en	General Administration
el	Γενική Διοίκηση

en	General
el	Γενικά

en	Check this Checkbox if you wish this Graph Export Definition to be enabled.
el	Ελέγξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτός ο ορισμός εξαγωγής γραφημάτων.

en	Export Method
el	Μέθοδος εξαγωγής

en	Choose which export method to use.
el	Επιλέξτε τη μέθοδο εξαγωγής που θα χρησιμοποιηθεί.

en	Local
el	Τοπικό

en	FTP

en	SFTP

en	FTP NC

en	SCP

en	RSYNC

en	Export Command Arguments
el	Εξαγωγή εντολών επιχείρησης

en	Arguments to use with non-local export methods. rsync should use
el	Επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με μη τοπικές μεθόδους εξαγωγής. rsync θα πρέπει να χρησιμοποιήσει

en	Theme
el	Θέμα

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti Graph Exports with.
el	Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα θέματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Cacti Graph Exports.

en	Presentation Method
el	Μέθοδος παρουσίασης

en	Choose which presentation would you want for the html generated pages. If you choose classical presentation; the Graphs will be in a only-one-html page. If you choose tree presentation, the Graph Tree architecture will be kept in the static html pages
el	Επιλέξτε ποια παρουσίαση θέλετε για τις σελίδες που δημιουργούνται από html. Αν επιλέξετε κλασική παρουσίαση. τα Γραφήματα θα είναι σε μια μόνο σελίδα-ένα-html. Εάν επιλέξετε εμφάνιση δέντρου, η αρχιτεκτονική Tree Tree θα διατηρηθεί στις στατικές σελίδες html

en	Site
el	Ιστοσελίδα

en	Tree
el	Δέντρο

en	Export Timing
el	Εξαγωγή χρονισμού

en	Timing Method
el	Μέθοδος συγχρονισμού

en	Choose when to Export Graphs.
el	Επιλέξτε πότε θα γίνει εξαγωγή γραφημάτων.

en	Periodic Export Cycle
el	Περιοδικός κύκλος εξαγωγής

en	How often do you wish Cacti to Export Graphs. This is the unit of Polling Cycles you wish to export Graphs.
el	Πόσο συχνά θέλετε το Cacti να εξάγει γραφήματα. Αυτή είναι η μονάδα κύκλων ερωτήσεων που θέλετε να εξάγετε Γραφήματα.

en	Every Polling Cycle
el	Κάθε κύκλος τηλεπαραλαβής

en	Every %d Polling Cycles
el	Κάθε% d κύκλους τηλεπαραλαβής

en	Hourly at specified minutes
el	Ωριαία σε συγκεκριμένα λεπτά

en	If you want Cacti to export static images on an hourly basis, put the minutes of the hour when to do that. Cacti assumes that you run the data gathering script every 5 minutes, so it will round your value to the one closest to its runtime. For instance, 43 would equal 40 minutes past the hour.
el	Αν θέλετε το Cacti να εξάγει στατικές εικόνες σε ωριαία βάση, βάλτε τα λεπτά της ώρας πότε πρέπει να το κάνετε αυτό. Ο Cacti υποθέτει ότι εκτελείτε το σενάριο συλλογής δεδομένων κάθε 5 λεπτά, οπότε θα μετατρέψει την αξία σας σε εκείνη που βρίσκεται πλησιέστερα στο χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, 43 θα ήταν 40 λεπτά μετά την ώρα.

en	Daily at specified time
el	Καθημερινά σε καθορισμένο χρόνο

en	If you want Cacti to export static images on an daily basis, put here the time when to do that. Cacti assumes that you run the data gathering script every 5 minutes, so it will round your value to the one closest to its runtime. For instance, 21:23 would equal 20 minutes after 9 PM.
el	Αν θέλετε το Cacti να εξάγει στατικές εικόνες σε καθημερινή βάση, βάλτε εδώ την ώρα για να το κάνετε αυτό. Ο Cacti υποθέτει ότι εκτελείτε το σενάριο συλλογής δεδομένων κάθε 5 λεπτά, οπότε θα μετατρέψει την αξία σας σε εκείνη που βρίσκεται πλησιέστερα στο χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, το 21:23 θα ήταν ίσο με 20 λεπτά μετά τις 9 μ.μ.

en	Use x Threads
el	Χρησιμοποιήστε το x Threads

en	How many background threads do you wish Cacti to use when exporting graphs. Default is 0 to run all export in poller thread, 1 or more to spawn separate background threads
el	Πόσα νήματα του φόντου θέλετε να χρησιμοποιήσει το Cacti κατά την εξαγωγή γραφημάτων. Το προεπιλεγμένο είναι 0 για να εκτελέσετε όλα τα εξαγόμενα σε νήμα poller, 1 ή περισσότερα για να δημιουργήσετε ξεχωριστά νήματα φόντου

en	Graph Selection & Settings
el	Επιλογή και ρυθμίσεις γραφημάτων

en	The user name to utilize for establishing permissions to Cacti Graphs. This user name will be used to determine which Graphs/Trees can be exported. N/A means don't assume any security is in place.
el	Το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των δικαιωμάτων στα Cacti Graphs. Αυτό το όνομα χρήστη θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί ποια Γραφήματα / Δέντρα μπορούν να εξαχθούν. Το μηδέν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.

en	The Tree(s) to export.
el	Το δέντρο (ες) για εξαγωγή.

en	Expand Devices/Sites
el	Επεκτείνετε τις συσκευές / ιστότοπους

en	This setting determines if Tree Devices and Site Templates and Devices will be expanded or not. If set to expanded, each host will have a sub-folder containing either Graph Templates or Data Query items.
el	Αυτή η ρύθμιση καθορίζει εάν τα Συσκευές και τα Πρότυπα και τα Συστήματα ιστότοπων θα επεκταθούν ή όχι. Εάν έχει οριστεί για επέκταση, κάθε κεντρικός υπολογιστής θα έχει έναν υποφάκελο που θα περιέχει είτε Πρότυπα διαγραμμάτων είτε Στοιχεία ερωτήματος δεδομένων.

en	Off
el	Απενεργοποίηση

en	On
el	Ενεργό

en	The Site for Cacti Graphs to be Exported from.
el	Η περιοχή για τα γραφήματα Cacti προς εξαγωγή από.

en	Graph Thumbnail Width
el	Γραμματοειδής πλάτος γραφήματος

en	The default width of Thumbnail Graphs in pixels.
el	Το προεπιλεγμένο πλάτος των γραφικών μικρογραφιών σε εικονοστοιχεία.

en	Graph Thumbnail Height
el	Ύψος μικρογραφίας γραφής

en	The height of Thumbnail Graphs in pixels.
el	Το ύψος των γραφικών μικρογραφιών σε εικονοστοιχεία.

en	Default View Thumbnails
el	Προβολή προεπιλεγμένων μικρογραφιών

en	Check this if you want the default Graph View to be in Thumbnail mode.
el	Ελέγξτε αν θέλετε η προεπιλεγμένη προβολή γραφήματος να είναι σε λειτουργία μικρογραφίας.

en	Default Graph Columns
el	Προκαθορισμένες στήλες γραφήματος

en	The number of columns to use by default when displaying Graphs.
el	Ο αριθμός των στηλών που θα χρησιμοποιηθούν από προεπιλογή κατά την εμφάνιση των γραφημάτων.

en	Graphs Per Page
el	Διαγράμματα ανά σελίδα

en	Choose the number of Graphs Per Page to display.
el	Επιλέξτε τον αριθμό των γραφημάτων ανά σελίδα για προβολή.

en	Maximum Graphs to Export
el	Μέγιστα γραφήματα για εξαγωγή

en	After this number is reached, an error will be generated, but exporting will continue. Set to 0 for no limit.
el	Μετά την επίτευξη αυτού του αριθμού, θα δημιουργηθεί ένα σφάλμα, αλλά η εξαγωγή θα συνεχιστεί. Ρυθμίστε στο 0 χωρίς όριο.

en	Export Location Information
el	Εξαγωγή πληροφοριών τοποθεσίας

en	Export Thumbnails
el	Εξαγωγή χρονισμού

en	Check this if you want the export thumbnails mode.
el	Ελέγξτε αν θέλετε η προεπιλεγμένη προβολή γραφήματος να είναι σε λειτουργία μικρογραφίας.

en	Clear Directory
el	Κατάλογος εξαγωγής

en	Check this Checkbox if you wish this Graph Export to clear the final directory before populating.
el	Ελέγξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτός ο ορισμός εξαγωγής γραφημάτων.

en	Export Directory
el	Κατάλογος εξαγωγής

en	This is the directory, either on the local system or on the remote system, that will contain the exported data.
el	Αυτός είναι ο κατάλογος, είτε στο τοπικό σύστημα είτε στο απομακρυσμένο σύστημα, που θα περιέχει τα εξαγόμενα δεδομένα.

en	Local Scratch Directory
el	Τοπικός κατάλογος γρατσουνιών

en	This is the directory that Cacti will temporarily store output prior to sending to the remote site via the transfer method. The contents of this directory will be deleted after the data is transferred.
el	Αυτός είναι ο κατάλογος στον οποίο η Cacti θα αποθηκεύσει προσωρινά την έξοδο πριν από την αποστολή στην απομακρυσμένη τοποθεσία μέσω της μεθόδου μεταφοράς. Τα περιεχόμενα αυτού του καταλόγου θα διαγραφούν μετά τη μεταφορά των δεδομένων.

en	Remote Options
el	Απομακρυσμένες επιλογές

en	Sanitize remote directory
el	Απολύμανση απομακρυσμένου καταλόγου

en	Check this if you want to delete any existing files in the FTP remote directory. This option is in use only when using the PHP built-in ftp functions.
el	Ελέγξτε αν θέλετε να διαγράψετε υπάρχοντα αρχεία στον απομακρυσμένο κατάλογο FTP. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τις ενσωματωμένες λειτουργίες ftp της PHP.

en	Remote Host
el	Απομακρυσμένος εξυπηρετητής

en	Denotes the host to send Exported Graphs to.
el	Ορίζει τον κεντρικό υπολογιστή για να στείλει τα εξερχόμενα γραφήματα σε.

en	Remote Port
el	Απομακρυσμένη θύρα

en	Communication port to use for the export method if non-standard (leave empty for defaults).
el	Θύρα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέθοδο εξαγωγής αν είναι μη τυπική (αφήστε κενή για προεπιλογές).

en	Use passive mode
el	Χρησιμοποιήστε παθητική λειτουργία

en	Check this if you want to connect in passive mode to the FTP server.
el	Ελέγξτε αν θέλετε να συνδεθείτε σε παθητική λειτουργία στο διακομιστή FTP.

en	User
el	Χρήστης

en	Account to logon on the remote server (leave empty for defaults).
el	Λογαριασμός για σύνδεση στον απομακρυσμένο διακομιστή (αφήστε κενό για προεπιλογές).

en	Password
el	Κωδικός

en	Password for the remote ftp account (leave empty for blank).
el	Κωδικός πρόσβασης για τον απομακρυσμένο λογαριασμό ftp (αφήστε κενό για κενό).

en	Private Key Path
el	Διαδρομή ιδιωτικού κλειδιού

en	For SCP and RSYNC, enter the Private Key path if required.
el	Για το SCP και το RSYNC, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του ιδιωτικού κλειδιού εάν απαιτείται.

en	Exported Cacti Graph Pages
el	Εξαγόμενες σελίδες γραφικών Cacti

en	(Edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	Actions
el	Ενέργειες