en	Select a Report
vi	Báo cáo in

en	Summary
vi	Tóm tắt

en	Source Root Domain
vi	IP nguồn hoặc đích

en	Destination Root Domain
vi	Destination IP

en	Source/Destination Root Domain
vi	Nguồn / IP đích

en	UDP/TCP Destination Port
vi	Cổng đích UDP / TCP

en	UDP/TCP Source Port
vi	Cổng nguồn UDP / TCP

en	UDP/TCP Port
vi	Cổng UDP / TCP

en	Source IP
vi	IP nguồn

en	Destination IP

en	Source/Destination IP
vi	Nguồn / IP đích

en	Source or Destination IP
vi	IP nguồn hoặc đích

en	IP Protocol
vi	Giao thức IP

en	Input Interface
vi	Giao diện nhập liệu

en	Output Interface
vi	Giao diện đầu ra

en	Input/Output Interface
vi	Giao diện đầu vào / đầu ra

en	Source AS
vi	Không có nguồn

en	Destination AS
vi	Điểm đến

en	Source/Destination AS
vi	Nguồn / Đích AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
vi	Tiền tố nguồn

en	Destination Prefix
vi	Tiền tố đích

en	Source/Destination Prefix
vi	Tiền tố nguồn / đích

en	Flow Times
vi	Dòng chảy thời gian

en	Source/Destination IPs and Ports
vi	Nguồn / IP đích

en	AS Numbers
vi	Số

en	132 Columns
vi	132 cột

en	Show IP Accounting Emulation
vi	Hiển thị mô phỏng kế toán IP

en	Any Part in Range (slow)
vi	Bất kỳ phần nào trong phạm vi

en	End Time in Range (fast)
vi	Thời gian kết thúc

en	Start Time in Range (fast)
vi	Thời gian bắt đầu

en	Entirely in Range (slow)
vi	Hoàn toàn trong phạm vi

en	Return All Lines
vi	Trả lại tất cả các dòng

en	Top %d
vi	Top% d

en	No Limit
vi	Không giới hạn

en	%s Bytes
vi	%s byte

en	All
vi	Tất cả

en	Source Domain
vi	Cổng nguồn

en	Flows

en	Bytes

en	Packets
vi	Gói

en	Destination Domain
vi	Destination IP

en	Port
vi	Cổng

en	Dest IP
vi	Số phận IP

en	IP Address
vi	Địa chỉ IP

en	Protocol
vi	Giao thức

en	Input IF
vi	Trường nhập

en	Output IF
vi	IF đầu ra

en	TOS
vi	ĐKDV

en	Destingation Prefix
vi	Tiền tố đích

en	N/A

en	Source IF
vi	Không có nguồn

en	Destination IF
vi	Điểm đến

en	Source Port
vi	Cổng Nguồn

en	Destination Port
vi	Cổng Đích đến

en	Start Time
vi	Thời gian bắt đầu

en	End Time
vi	Thời gian kết thúc

en	Active
vi	Kích hoạt

en	B/Pk
vi	B /

en	Ts

en	Fl

en	Flags
vi	Cờ

en	Source
vi	Nguồn

en	Destination
vi	Điểm đến

en	%d Pixels
vi	Điểm ảnh %d

en	General Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	Filter
vi	Bộ lọc

en	The Saved Filter to display.
vi	Bộ lọc đã Lưu để hiển thị.

en	New Filter
vi	Bộ lọc mới

en	Listener
vi	Người nghe

en	The Listener to use for the Filter.
vi	Trình nghe để sử dụng cho Bộ lọc.

en	Flow Template ID
vi	Mã ID mẫu, template

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
vi	ID mẫu luồng chỉ dành cho luồng v9 và IPFIX. Lưu ý rằng ID mẫu có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất.

en	Stream Address
vi	Địa chỉ IP

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
vi	Địa chỉ IP luồng hoặc Tên máy chủ từ danh sách các luồng đã đăng ký.

en	Presets
vi	Đặt trước

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
vi	Nếu Bộ lọc này dựa trên Khoảng thời gian được xác định trước, hãy chọn nó ở đây.

en	Detailed Filter Criteria
vi	Tiêu chí bộ lọc chi tiết

en	Report Type
vi	Loại báo cáo

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
vi	Loại Báo cáo để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo.

en	Printed
vi	Đã in

en	Statistical
vi	Thống kê

en	Statistical Report
vi	Báo cáo thống kê

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
vi	Loại Báo cáo Hiển thị để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo.

en	Printed Report
vi	Báo cáo in

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
vi	Loại Báo cáo In để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo In.

en	Range Rules
vi	Quản lý lịch

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
vi	Ràng buộc Dữ liệu Bộ lọc theo các quy tắc lọc thời gian này.

en	Resolve IP's
vi	Giải quyết các địa chỉ:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
vi	Giải quyết các địa chỉ:

en	Yes
vi	Có

en	No
vi	Không

en	Sort Field
vi	Trường sắp xếp:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
vi	Trường Sắp xếp mặc định cho Bộ lọc. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho bất kỳ Báo cáo đã Lập biểu nào.

en	Maximum Rows
vi	Hàng tối đa

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
vi	Các hàng tối đa cần cung cấp trong Bộ lọc. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho bất kỳ Báo cáo đã Lập biểu nào.

en	Minimum Bytes
vi	Byte tối thiểu:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
vi	Tổng số byte tối thiểu cần xem xét cho Bộ lọc. Bất kỳ tổng luồng nào nhỏ hơn nhiều byte này sẽ bị bỏ qua.

en	Charting Options
vi	Tùy chọn biểu đồ

en	Graph Type
vi	Loại đồ thị

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
vi	Loại biểu đồ để hiển thị theo mặc định. Chúng bao gồm Bar, Pie và Treemap.

en	Bar Chart
vi	Biểu đồ thanh

en	Pie Chart
vi	Biểu đồ tròn

en	Treemap Chart
vi	Biểu đồ cây

en	Graph Height
vi	Chiều cao biểu đồ

en	The Graph Hight to use by default.
vi	Biểu đồ Hight để sử dụng theo mặc định.

en	Table Panel
vi	Bảng

en	Should the Table Panel be displayed by default.
vi	Bảng điều khiển có nên được hiển thị theo mặc định.

en	Bytes Panel
vi	Thanh byte

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
vi	Bảng điều khiển Bytes nên được hiển thị theo mặc định.

en	Packets Panel
vi	Gói thanh

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
vi	Bảng điều khiển gói được hiển thị theo mặc định.

en	Flows Panel
vi	Thanh chảy

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
vi	Bảng điều khiển Flows có nên được hiển thị theo mặc định.

en	Protocol Filters
vi	Giao thức

en	Protocols
vi	Giao thức

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
vi	Chọn Giao thức cụ thể cho Bộ lọc.

en	TCP Flags

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
vi	Cờ TCP để tìm kiếm trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Cờ TCP được phân tách bằng dấu phẩy

en	TOS Fields
vi	Lĩnh vực ĐKDV

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
vi	Các Trường TOS để tìm kiếm trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Trường TOS được phân tách bằng dấu phẩy

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
vi	Lọc trên IP nguồn được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy hoặc danh sách các dải địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy ở định dạng CIDR (ví dụ: 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
vi	Cổng nguồn

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
vi	Lọc trên các Cổng nguồn được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách Cổng nguồn được phân tách bằng dấu phẩy.

en	Source Interface
vi	Giao diện nguồn

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
vi	Lọc trên Giao diện nguồn được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Giao diện Nguồn được phân tách bằng dấu phẩy

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
vi	Lọc trên AS đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của Nguồn AS

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
vi	Lọc trên IP đích đã chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy hoặc danh sách các dải địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy ở định dạng CIDR (ví dụ: 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
vi	Cổng Dest

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
vi	Lọc trên các Cổng đích đã chọn trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Cổng Đích được phân tách bằng dấu phẩy.

en	Dest Interface
vi	Giao diện Dest

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
vi	Lọc trên Giao diện đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân cách bằng dấu phẩy của các Giao diện điểm đến.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
vi	Lọc trên AS đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của đích AS's

en	DNS Cache

en	CIDR/Routes
vi	CIDR/Tuyến đường

en	Autonomous Numbers
vi	Số

en	AS Blocks
vi	Khối AS

en	AS Sets
vi	Bộ AS

en	Route Sets
vi	Bộ lộ trình

en	Domains
vi	Miền

en	Filter Sets
vi	Bộ lọc đã lưu

en	Peering Sets
vi	Bộ ngang hàng

en	Network
vi	Mạng

en	Internet Routers
vi	Kiểm soát Internet

en	Incident Response Teams
vi	Đội ứng phó sự cố

en	Auth Agents
vi	Đại lý Auth

en	Organizations
vi	Cơ quan

en	Roles
vi	Vai trò

en	Persons
vi	Người

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
vi	Không thể xóa bộ lọc luồng '%s' khi nó được sử dụng trong Báo cáo theo lịch.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
vi	Bộ lọc luồng '%s' Đã xóa.

en	Delete
vi	Xóa

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
vi	DNS Cache đã bị xóa. Nó sẽ nạp lại khi hồ sơ đến.

en	Internet Route Registry Details
vi	Chi tiết đăng ký tuyến Internet

en	Authorized Agent Details
vi	Chi tiết đại lý ủy quyền

en	CIDR/Route
vi	CIDR/Tuyến đường

en	Autonomous Number
vi	Số

en	AS Block
vi	Khối AS

en	AS Set
vi	Chưa thiết lập

en	Route Set
vi	Bộ lộ trình

en	Domain
vi	Tên miền

en	Filter Set
vi	Bộ lọc đã lưu

en	Peering Set
vi	Bộ ngang hàng

en	Internet Router
vi	Kiểm soát Internet

en	Incident Response Team
vi	Đội ứng phó sự cố

en	Auth Agent
vi	Đại lý Auth

en	Organization
vi	Tổ chức

en	Role
vi	Vai trò

en	Person
vi	Người

en	Router Set
vi	Bộ lộ trình

en	Remarks
vi	Nhận xét

en	Last Modified
vi	Sửa đổi lần cuối

en	Registration Date
vi	Ngày đăng ký

en	MNT By
vi	MNT Bởi

en	Admin Contact
vi	Liên hệ quản trị viên

en	Changes
vi	Thay đổi

en	Notify
vi	Thông báo

en	Description
vi	Mô tả

en	Tech Contact
vi	Liên hệ công nghệ

en	MNT Lower
vi	MNT thấp hơn

en	Country
vi	Quốc gia

en	Abuse Email
vi	Email

en	Fax Number
vi	Số Fax

en	Phone
vi	Điện thoại

en	Email

en	Address
vi	Địa chỉ

en	Status
vi	Trạng thái

en	Members By Fef
vi	Thành viên By Fef

en	Abuse Contacts
vi	Liên hệ lạm dụng

en	MNT Reference
vi	Tài liệu tham khảo MNT

en	Members
vi	Thành viên

en	MNT Notify
vi	Thông báo MNT

en	Authorization
vi	Xác thực

en	MNT Routes
vi	Các tuyến MNT

en	Member of
vi	Thành viên

en	Updates Email
vi	Cập nhật

en	NOC Handle
vi	Tay cầm NOC

en	Sponsor Org
vi	Tổ chức tài trợ

en	MNT Irt

en	MP Members
vi	Số

en	Sub Domain
vi	Cổng nguồn

en	Pingable
vi	Bật

en	Alias
vi	Bí danh

en	Org Type
vi	Loại kho

en	Refer To
vi	Tham khảo

en	MP Peering

en	Export
vi	Xuất ra

en	Holes
vi	Lỗ

en	MP Default
vi	Mặc định

en	Components
vi	Các thành phần

en	RS Out
vi	RS ra

en	Organization Name
vi	Tên tổ chức

en	AS Name
vi	Tên:

en	Author
vi	Tác giả

en	IRT Notify
vi	Thông báo IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
vi	Loại AS

en	MP Filter
vi	Bộ lọc

en	Default Route
vi	Mặc định

en	Assignment Size
vi	Kích thước bài tập

en	Export Comps
vi	Báo cáo

en	RS In
vi	RS vào

en	Net Name
vi	Tên trường

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
vi	Ranh giới Aggr

en	MP Import
vi	Nhập khẩu MP

en	Language
vi	Ngôn ngữ

en	RESFful Link
vi	Liên kết RESFful

en	Peer

en	Zone Contact
vi	Khu vực liên hệ

en	Inject
vi	Tiêm

en	MP Peer
vi	MP ngang hàng

en	Referral By
vi	Giới thiệu bởi

en	Form
vi	Biểu mẫu

en	MNT Domains
vi	Tên miền MNT

en	Origin AS
vi	Nguồn gốc AS

en	MP Export
vi	Báo cáo

en	Encyption
vi	Hết hạn

en	Geo Feed
vi	Nguồn cấp dữ liệu địa lý

en	Geo Index
vi	Chỉ số địa lý

en	Interface Addr
vi	Giao diện

en	Export Via
vi	Báo cáo

en	Trouble
vi	Rắc rối

en	Name Servers
vi	Máy chủ định danh

en	Ping Handle
vi	Núm điều khiển Ping

en	Interface
vi	Giao diện

en	Import
vi	Nhập

en	Signature
vi	Chữ ký

en	Geo Location
vi	Địa điểm

en	Local AS
vi	Địa phương

en	Import Via
vi	Nhập khẩu qua

en	FATAL: Unknown Database Table %s
vi	FATAL: Bảng cơ sở dữ liệu không xác định %s

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Any
vi	Bất kỳ

en	Entries
vi	Mục

en	Default
vi	Mặc định

en	Go
vi	Đi

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / Làm mới Bộ lọc

en	Clear
vi	Xóa

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	Purge
vi	Gỡ

en	Purge the DNS Cache
vi	Xóa bộ nhớ cache DNS

en	Not Specified
vi	Không được chỉ định

en	No Matching Entries Found
vi	Không tìm thấy mục nhập phù hợp

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Lịch biểu sau.

en	Click 'Continue' to delete all following DNS Cache Entries.

en	Cancel
vi	Hủy

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Delete DNS Entry
vi	Xóa mục nhập DNS

en	Delete DNS Entries

en	Flowview DNS Cache Entries
vi	Lịch trình FlowView

en	Verified
vi	Đã xác minh

en	Unverified
vi	Chưa được xác minh

en	This is the IP Address of the Cache entry.
vi	Đây là Địa chỉ IP của mục Cache.

en	DNS Hostname
vi	Tên máy chủ DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
vi	Tên DNS được gán cho Địa chỉ IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
vi	Nguồn của Tên máy chủ DNS. Nó có thể là DNS, Tra cứu tĩnh hoặc ARIN.

en	Arin Verified
vi	Arin đã xác minh

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
vi	Thông tin Arin cho Địa chỉ IP này được xác minh hoặc đó là Địa chỉ IP miền cục bộ.

en	CIDR ID

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
vi	Khóa chính Arin. Đây không phải là thông tin chính thức của Arin.

en	Autonomous System ID
vi	ID hệ thống tự trị

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
vi	Nguồn gốc Arin AS. Đây là thông tin chính thức của Arin AS.

en	Updated Time
vi	Thời gian cập nhật

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
vi	Đây là thời gian bộ nhớ cache DNS được nhập hoặc cập nhật lần cuối.

en	No DNS Cache Entries Found
vi	Không tìm thấy mục nhập bộ nhớ cache DNS

en	Flowview Internet Routes
vi	Trình nghe FlowView

en	IP Version
vi	Phiên bản

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
vi	Lộ trình

en	This is the published Internet Route.
vi	Đây là Tuyến đường Internet được xuất bản.

en	AS Number
vi	Mã cổng

en	The Autonomous System Number for the route.
vi	Số hệ thống tự trị cho tuyến đường.

en	Route Description
vi	Mô tả tuyến đường

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
vi	Sự phân hủy được ghi lại bởi Người duy trì tuyến đường.

en	The source database used to publish the route.
vi	Cơ sở dữ liệu nguồn được sử dụng để xuất bản tuyến.

en	Maintained By
vi	Được duy trì bởi

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
vi	Nhà cung cấp dịch vụ Internet đang duy trì tuyến đường cho khách hàng.

en	The last time the information on this route was modified.
vi	Lần cuối cùng thông tin trên tuyến đường này đã được sửa đổi.

en	No Matching Routes Found
vi	Không tìm thấy tuyến đường phù hợp

en	Listener Name
vi	Người nghe

en	Name of the device to be displayed.
vi	Tên của thiết bị sẽ được hiển thị.

en	Collection Method
vi	Bộ sưu tập Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
vi	Có hai phương pháp thu thập hỗ trợ, phương pháp thứ nhất sử dụng các mã nhị phân luồng công cụ kế thừa và phương pháp thứ hai tận dụng máy chủ luồng luồng dựa trên PHP của riêng Cacti.

en	Allowed Host
vi	Máy chủ được phép

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
vi	Địa chỉ IP của thiết bị được phép gửi đến bộ thu lưu lượng này. Để lại là 0 cho bất kỳ máy chủ lưu trữ.

en	Port this collector will listen on.
vi	Cổng nhà sưu tập này sẽ lắng nghe.

en	The IP Protocol to use for this listener.
vi	Trình nghe để sử dụng cho Bộ lọc.

en	TCP Protocol
vi	Giao thức IP

en	UDP Protocol
vi	Giao thức IP

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
vi	Không tìm thấy Mẫu luồng nào cho ID thiết bị:%s và ID mẫu:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Trình nghe Net-Flow sau đây. Sau đó, bạn sẽ cần khởi động lại Dịch vụ thu thập lưu lượng.

en	You must select at least one device.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
vi	Lưu thành công. Flowview Listener đã được lưu và dịch vụ được khởi động lại.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
vi	Lưu thành công. Flowview Listener đã được lưu. Tuy nhiên, dịch vụ thu thập luồng không chạy.

en	Listener [edit: %s]
vi	Báo cáo: [chỉnh sửa: %s]

en	Listener [new]
vi	Báo cáo: [mới]

en	Name
vi	Tên

en	Version
vi	Phiên bản

en	Templates
vi	Giao diện

en	Last Updated
vi	Cập nhật mới nhất

en	Active Streams update every 5 minutes
vi	Luồng đang hoạt động cập nhật 5 phút một lần

en	No Inbound Streams Detected
vi	Không phát hiện luồng đến

en	Listener Detected Templates
vi	Mẫu được phát hiện của người nghe

en	Ex Addr
vi	Ví dụ Addr

en	Template
vi	Mẫu

en	Template ID
vi	Mã ID mẫu, template

en	Field Name
vi	Tên trường

en	Supported
vi	Hỗ trợ

en	Field ID
vi	Mã trường

en	Field Type
vi	Loại trường

en	Length
vi	Dài

en	Unpack
vi	Khui

en	No Inbound Stream Templates Detected
vi	Không phát hiện mẫu luồng đến

en	FlowView Listeners
vi	Trình nghe FlowView

en	Listeners
vi	Người nghe

en	Method
vi	Phương thức

en	Allowed From
vi	Được phép từ

en	Observed Listen
vi	Nghe đã quan sát

en	The port security actually observed on the listeners port.
vi	An ninh cổng thực sự được quan sát trên cổng người nghe.

en	Streams
vi	Suối

en	The number of inbound connections from various sources.
vi	Số lượng kết nối đến từ nhiều nguồn khác nhau.

en	Stream Versions
vi	Phiên bản

en	The Traffic Flow versions being observed.
vi	Các phiên bản Traffic Flow đang được quan sát.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
vi	Thời gian cập nhật tối đa từ tất cả các luồng đang được thu thập. Giá trị này được cập nhật 5 phút một lần.

en	Cacti
vi	Xương rồng

en	No Flowview Listeners
vi	Trình nghe FlowView

en	Send Now
vi	Gửi ngay

en	Disable
vi	Vô hiệu hóa

en	Enable
vi	Bật

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Lịch biểu sau.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Tắt (các) Lịch biểu sau đây.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Lịch biểu sau.

en	You must select at least one Filter.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.

en	FlowView Filters
vi	Bộ lọc dòng chảy

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
vi	Bộ lọc FlowView [Thêm thiết bị trước bộ lọc]

en	Filters
vi	Bộ lọc

en	Filter Name
vi	Tên bộ lọc

en	ID

en	Resolution
vi	Resolution - Độ phân giải

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Every %d Hours
vi	Mỗi% d giờ

en	Every Day
vi	Hàng Ngày

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Every %d Weeks, 2
vi	Mỗi% d Tuần, 2

en	Every Month
vi	Mỗi tháng

en	Title
vi	Tiêu đề

en	New Schedule
vi	Kế hoạch mới

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
vi	Nhập một Tiêu đề báo cáo cho Lịch trình FlowView.

en	Enabled
vi	Bật

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
vi	Liệu NetFlow Scan này có được gửi hay không.

en	Name of the query to run.
vi	Tên của truy vấn để chạy.

en	Send Interval
vi	Gửi Khoảng thời gian

en	How often to send this NetFlow Report?
vi	Bao lâu để gửi Báo cáo NetFlow này?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
vi	Đây là ngày / thời gian đầu tiên để gửi email NetFlow Scan. Tất cả các Email trong tương lai sẽ được tính trong thời gian này cộng với khoảng thời gian được đưa ra ở trên.

en	Email Addresses
vi	Địa chỉ Email

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
vi	Địa chỉ email (được phân tách bằng lệnh) để gửi NetFlow Scan này tới.

en	Format File to Use
vi	Định dạng tệp để sử dụng

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
vi	Chọn trình bao bọc html và tệp CSS tùy chỉnh để sử dụng. Tệp này chứa cả html và CSS để bao quanh báo cáo của bạn. Nếu nó chứa nhiều hơn chỉ là CSS, bạn cần phải đặt một<REPORT> thẻ bên trong của tệp. Thẻ định dạng này sẽ được thay thế bằng nội dung báo cáo. Các tệp này nằm trong thư mục 'định dạng'.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
vi	Đã gửi báo cáo đã lên lịch %s trong nền.

en	Reports will arrive once Complete.
vi	Báo cáo sẽ đến sau khi Hoàn thành.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Lịch biểu sau.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để gửi (các) Lịch trình sau đây ngay bây giờ.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Tắt (các) Lịch biểu sau đây.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Lịch biểu sau.

en	You must select at least one schedule.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một lịch trình.

en	Report: [edit: %s]
vi	Báo cáo: [chỉnh sửa: %s]

en	Report: [new]
vi	Báo cáo: [mới]

en	Start Date Selector
vi	Ngày bắt đầu chọn

en	FlowView Schedules
vi	Lịch trình FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
vi	Lịch biểu FlowView [Thêm thiết bị trước lịch biểu]

en	Schedules
vi	Kế hoạch

en	Schedule Title
vi	Lịch trình tiêu đề

en	Interval

en	Start Date
vi	Ngày bắt đầu

en	Next Send
vi	Gửi tiếp theo

en	General
vi	Chung

en	Select a Report Type First
vi	Báo cáo in

en	Filter: [edit: %s]
vi	Báo cáo: [chỉnh sửa: %s]

en	Filter: [new]
vi	Báo cáo: [mới]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
vi	Bộ lọc không xác định [Chọn Bộ lọc để nhận chi tiết]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
vi	Báo cáo Thống kê: %s [Bao gồm các ghi đè như được xác định bên dưới]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
vi	Báo cáo đã in: %s [Bao gồm các ghi đè như cụ thể bên dưới]

en	Select a Filter
vi	Báo cáo in

en	Select a Listener
vi	Báo cáo in

en	Exclude
vi	Loại trừ

en	None
vi	Không

en	Top Sample
vi	Mẫu hàng đầu

en	Top %d Samples
vi	%d mẫu hàng đầu

en	Show only Domains on Charts Below
vi	Chỉ hiển thị Tên miền trên Biểu đồ bên dưới

en	Domains/Hostnames Only
vi	Chỉ miền

en	Apply Filter
vi	Áp dụng bộ lọc

en	Clear Filter
vi	Xóa bộ lọc

en	Create new Flow Filter
vi	Tần suất để tạo một tệp Flow mới.

en	New
vi	Mới

en	Edit
vi	Sửa

en	Edit the Flow Filter
vi	Chỉnh sửa Bộ lọc Hiện tại

en	Save
vi	Lưu

en	Save the Flow Filter
vi	Báo cáo in

en	Save As
vi	Lưu thành

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
vi	Báo cáo in

en	Rename
vi	Đổi tên

en	Rename the Flow Filter
vi	Đổi tên bộ lọc luồng

en	Delete the Flow Filter
vi	Báo cáo in

en	Report
vi	Báo cáo

en	Statistical: %s
vi	Thống kê: %s

en	Printed: %s
vi	In: %s

en	Select a Filter First
vi	Báo cáo in

en	Lines
vi	Các dòng

en	Octets

en	Timespan
vi	Thời gian

en	Custom
vi	Tùy chỉnh

en	From
vi	Từ

en	To
vi	Đến

en	End Date Selector
vi	Bộ chọn ngày kết thúc

en	Shift Time Backward
vi	Chuyển thời gian lùi lại

en	Define Shifting Interval
vi	Xác định khoảng thời gian dịch chuyển

en	Shift Time Forward
vi	Chuyển thời gian chuyển tiếp

en	Graph
vi	Biểu đồ

en	Bar

en	Pie
vi	Bánh

en	Treemap
vi	Bản đồ cây

en	Height
vi	Chiều cao

en	Show/Hide
vi	Hiển thị / ẩn

en	Table
vi	Bảng

en	Save Flow Filter
vi	Bộ lọc mới

en	New Name
vi	新しい名前

en	Delete Flow Filter
vi	Báo cáo in

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
vi	Để Xóa Bộ lọc Dòng chảy này, hãy nhấn Tiếp tục. Nếu Bộ lọc lưu lượng đang được sử dụng trong Báo cáo theo lịch, hoạt động sẽ bị chặn.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
vi	Biểu đồ phân phối %s hàng đầu của byte

en	Top %s Pie Chart of Bytes
vi	%s biểu đồ hình tròn hàng đầu của byte

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
vi	Biểu đồ %s cây hàng đầu của byte

en	Top %s Distribution Chart of Packets
vi	Biểu đồ phân phối %s hàng đầu của các gói

en	Top %s Pie Chart of Packets
vi	%s biểu đồ hình tròn hàng đầu của các gói

en	Top %s Treemap Chart of Packets
vi	Biểu đồ %s cây hàng đầu của các gói

en	Top %s Distribution Chart of Flows
vi	Biểu đồ phân phối %s hàng đầu của dòng chảy

en	Top %s Pie Chart of Flows
vi	Biểu đồ hình tròn %s trên cùng của dòng chảy

en	Top %s Treemap Chart of Flows
vi	Biểu đồ %s cây hàng đầu của các dòng chảy

en	Rename Layout
vi	Đổi tên bố cục

en	<new>

en	Filter Settings Saved
vi	Cài đặt bộ lọc đã lưu

en	Client/Private (%s)
vi	Khách hàng / Riêng tư (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
vi	Không xác định (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
vi	Bộ lọc mạng con: %s không phải là định dạng CIDR giá trị

en	unresolved
vi	- chưa giải quyết -

en	%d - %d Bytes
vi	%d - %d byte

en	> %d Bytes
vi	> %d byte

en	Source DNS
vi	Tên Nguồn

en	Source Root DNS
vi	Tên Nguồn

en	Dest DNS
vi	Dest AS

en	Dest Root DNS
vi	Cổng Dest

en	DNS
vi	DSR

en	Root DNS
vi	DNS gốc

en	Dest Port
vi	Cổng Dest

en	Dest IF

en	Dest Prefix
vi	Tiền tố Dest

en	Type of Service
vi	Loại hình dịch vụ

en	Bytes/Packet
vi	Gói

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
vi	Truy vấn song song đã hết thời gian. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s

en	Low Delay
vi	Độ trễ thấp

en	Throughput
vi	Thông lượng

en	Reliability
vi	Độ tin cậy

en	Mincost

en	Net Control
vi	Kiểm soát mạng

en	Internet Control
vi	Kiểm soát Internet

en	Critic ECP
vi	ECP phê bình

en	Flash Override
vi	Ghi đè Flash

en	Flash
vi	Đèn flash

en	Immediate
vi	Khẩn

en	Priority
vi	Ưu tiên

en	Routine
vi	Quay vòng

en	Summary Statistics
vi	Tóm tắt thống kê

en	IP Packet Size Distribution (%%)
vi	Phân phối kích thước gói IP (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
vi	Gói trên mỗi phân phối luồng (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
vi	Octet trên mỗi phân phối dòng chảy (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
vi	Phân phối thời gian dòng chảy (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
vi	Bạn phải chọn Báo cáo thống kê hoặc Báo cáo in!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
vi	Bạn phải chọn chỉ một Báo cáo thống kê hoặc Báo cáo in (không phải cả hai)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
vi	Ngày không hợp lệ, Ngày kết thúc / Thời gian sớm hơn Ngày / Giờ bắt đầu!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
vi	IP không hợp lệ cho Địa chỉ nguồn! <br> (Phải ở dạng '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
vi	Mạng con không hợp lệ cho Địa chỉ nguồn! <br> (Phải ở dạng '192.168.0.1/255.255.255.0' hoặc '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
vi	IP không hợp lệ cho Địa chỉ đích! <br> (Phải ở dạng '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
vi	Mạng con không hợp lệ cho Địa chỉ đích! <br> (Phải ở dạng '192.168.0.1/255.255.255.0' hoặc '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
vi	Giá trị không hợp lệ cho Giao diện nguồn!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Cổng nguồn! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Nguồn AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
vi	Giá trị không hợp lệ cho Giao diện đích!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Cổng đích! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Đích AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Giao thức! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
vi	Giá trị không hợp lệ cho Cờ TCP! (ví dụ: 0x1b hoặc 0x1b / SA hoặc SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
vi	Giá trị không hợp lệ cho Octoff Cutoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
vi	Giá trị không hợp lệ cho Cutoff Lines!

en	Invalid value for Sort Field!
vi	Giá trị không hợp lệ cho Trường sắp xếp!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
vi	Biểu đồ FlowView cho %s Loại là %s

en	Not Supported
vi	Không được hỗ trợ

en	Total Flows
vi	Dòng tối đa:

en	Bytes Exchanged
vi	Đã trao đổi byte

en	Packets Examined
vi	Gói thanh

en	Plugin -> Flow Viewer
vi	Plugin -> Trình xem luồng

en	Plugin -> Flow Admin
vi	Plugin -> Quản trị luồng

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
vi	Vui lòng đổi tên tệp config.php.dist hoặc config_local.php.dist của bạn trong thư mục flowview và thay đổi thiết lập cơ sở dữ liệu của bạn trước khi cài đặt.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
vi	Xin lưu ý rằng các bảng plugin Flowview đang được nâng cấp trong nền. Điều này có thể mất một thời gian. Kiểm tra nhật ký Cacti để biết thêm thông tin

en	The Filter has been Deleted
vi	Bộ lọc đã bị xóa

en	The Filter has been Updated
vi	Bộ lọc đã được cập nhật

en	Import/Export
vi	Nhập vào/Xuất ra

en	FlowView

en	Databases
vi	Cơ sở dữ liệu

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	System Administration
vi	Quản lí hệ thống

en	Flow Viewer
vi	Trình xem lưu lượng

en	Dashboard
vi	Bảng điều khiển

en	(save)
vi	Lưu

en	(edit)
vi	(chinnhr sửa)

en	(actions)
vi	Hành động

en	Name Resolution
vi	Resolution - Độ phân giải

en	Hostname Resolution
vi	Resolution - Độ phân giải

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
vi	Phương pháp mà bạn muốn giải quyết tên máy chủ.

en	Use Local Server
vi	Sử dụng máy chủ cục bộ

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
vi	Sử dụng máy chủ DNS bên dưới

en	Don't Resolve DNS
vi	Không giải quyết DNS

en	Local Domain Name
vi	Dải tên miền

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
vi	Đối với các địa chỉ IPv4 trên mạng cục bộ không phân giải cục bộ, hãy thêm hậu tố này vào địa chỉ IP kết quả.

en	Local IP Range
vi	Dải IP cục bộ

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
vi	Cung cấp dải địa chỉ IP IPv4 cho mạng cục bộ của bạn cho các máy chủ có thể không được đăng ký trong DNS. Các máy chủ này sẽ được ánh xạ tới Tên miền cục bộ ở trên. Điều này nhiều hơn cho người dùng gia đình. Bạn có thể sử dụng định dạng CIDR hoặc không CIDR. Đối với kỳ thi: 192.168.11.0 hoặc 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
vi	Sử dụng CIDR hoặc Non-CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
vi	Sử dụng Arin để tìm các tên miền chưa đăng ký

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
vi	Nhiều dịch vụ thu thập dữ liệu Big Tech muốn che giấu quyền sở hữu tên miền của họ để làm xáo trộn thực tế rằng họ đang thu thập thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn quan tâm đến điều này và cài đặt Cacti của bạn có quyền truy cập Internet, bạn có thể sử dụng Arin để tháo mặt nạ khỏi các công ty Big Tech đó.

en	Whois Provider Host
vi	Máy chủ nhà cung cấp Whois

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
vi	Vui lòng cung cấp tên máy chủ để giải quyết cuộc gọi whois. Nếu không null, bạn phải có nhị phân whois trong đường dẫn hệ thống của bạn.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
vi	Công cụ lưu lượng Đường dẫn nhị phân

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
vi	Vui lòng cung cấp tên đường dẫn cho tệp nhị phân 'whois'. Nhị phân 'whois' sẽ được sử dụng để tìm thông tin AS bổ sung cho Arin.

en	Enter binary path
vi	Nhập đường dẫn nhị phân

en	Data Retention and Report Generation
vi	Lưu giữ dữ liệu và tạo báo cáo

en	Data Retention Policy
vi	Chính sách lưu giữ dữ liệu

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
vi	Khoảng thời gian Cacti sẽ duy trì các bảng Flow được phân vùng.

en	%d Week
vi	% d Tuần

en	%d Weeks
vi	% d Tuần

en	%d Month
vi	% d Tháng

en	%d Months
vi	% d Tháng

en	%d Year
vi	% d Năm

en	Database Partitioning Scheme
vi	Lược đồ phân vùng cơ sở dữ liệu

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
vi	Tùy thuộc vào số lượng dòng chảy mỗi phút, bạn có thể yêu cầu nhiều bảng hơn mỗi ngày.

en	Daily
vi	Hàng ngày

en	Hourly
vi	Hàng Giờ

en	Storage Engine for Raw Tables
vi	Công cụ lưu trữ cho bảng thô

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
vi	Aria Engine là hoàn hảo cho tất cả trừ bảng Live thô. Bảng Live raw sẽ luôn là InnoDB. Hãy lựa chọn của bạn.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
vi	Aria (Nhanh, An toàn)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
vi	InnoDB (chậm, tính đồng thời cao)

en	Parallel Queries
vi	Truy vấn song song

en	Max Concurrent Threads
vi	Chủ đề đồng thời tối đa

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
vi	Số lượng luồng tối đa sẽ được gửi đi để chạy các truy vấn FlowView. Lưu ý rằng bạn có thể có tối đa 1 luồng cho mỗi phân vùng cơ sở dữ liệu và bạn nên cẩn thận để không làm quá tải máy chủ cơ sở dữ liệu của mình khi có quá nhiều luồng đồng thời đang chạy.

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	%d Threads
vi	Chủ đề %d

en	Maximum Run Time
vi	Hàng tối đa

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
vi	Nếu Truy vấn song song không kết thúc trong thời gian này, hãy thoát.

en	%d Minute
vi	%d phút

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	Cached Data Time to Live
vi	Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache Thời gian tồn tại

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
vi	FlowView nên giữ kết quả Truy vấn được lưu trong bộ nhớ cache trong bao lâu trước khi xóa chúng?

en	%d Hours
vi	%d giờ

en	%d Day
vi	%d Ngày

en	%d Days
vi	%d Ngày

en	MaxScale Sharding

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
vi	Tận dụng MaxScale để phân phối các phân đoạn truy vấn

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
vi	Nếu bạn có nhiều dịch vụ hoạt động như nô lệ cho MaxScale, bạn có thể tăng tốc độ truy vấn bằng cách phân phối các truy vấn song song đến nhiều máy chủ phụ trợ MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
vi	Cổng chỉ đọc MaxScale

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
vi	Đây phải là cổng của dịch vụ và bộ định tuyến Read-Only-Service (readconnroute).

en	Flowview
vi	FlowView