en	Select a Report
ru	Выбрать отчет

en	Summary
ru	Резюме

en	Source Root Domain
ru	IP-адрес источника или пункта назначения

en	Destination Root Domain
ru	IP адрес назначения

en	Source/Destination Root Domain
ru	IP-адрес источника/назначения

en	UDP/TCP Destination Port
ru	UDP/TCP Порт назначения назначения

en	UDP/TCP Source Port
ru	Порт источника UDP/TCP

en	UDP/TCP Port
ru	Порт UDP/TCP

en	Source IP
ru	IP адрес

en	Destination IP
ru	IP адрес назначения

en	Source/Destination IP
ru	IP-адрес источника/назначения

en	Source or Destination IP
ru	IP-адрес источника или пункта назначения

en	IP Protocol
ru	IP-протокол

en	Input Interface
ru	Входной интерфейс

en	Output Interface
ru	Выходной интерфейс

en	Input/Output Interface
ru	Входной/выходной интерфейс

en	Source AS
ru	Нет источника

en	Destination AS
ru	Место назначения

en	Source/Destination AS
ru	Источник/назначение AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
ru	Исходный префикс

en	Destination Prefix
ru	Префикс пункта назначения

en	Source/Destination Prefix
ru	Префикс источника/места назначения

en	Flow Times
ru	Время потока

en	Source/Destination IPs and Ports
ru	IP-адрес источника/назначения

en	AS Numbers
ru	Числа

en	132 Columns
ru	132 Колонки

en	Show IP Accounting Emulation
ru	Показать эмуляцию IP-учета

en	Any Part in Range (slow)
ru	Любая часть в диапазоне

en	End Time in Range (fast)
ru	Время окончания

en	Start Time in Range (fast)
ru	Время начала

en	Entirely in Range (slow)
ru	Полностью в диапазоне

en	Return All Lines
ru	Вернуть все строки

en	Top %d
ru	Топ %d

en	No Limit
ru	Без ограничений

en	%s Bytes
ru	%s Байты

en	All
ru	Все

en	Source Domain
ru	Исходный домен

en	Flows
ru	Потоки

en	Bytes
ru	Байт

en	Packets
ru	Пакеты

en	Destination Domain
ru	IP адрес назначения

en	Port
ru	Порт

en	Dest IP
ru	IP-адрес назначения

en	IP Address
ru	IP адрес

en	Protocol
ru	Протокол

en	Input IF
ru	Поле Ввода

en	Output IF
ru	Формат вывода

en	TOS

en	Destingation Prefix
ru	Префикс пункта назначения

en	N/A
ru	Н/Д

en	Source IF
ru	Нет источника

en	Destination IF
ru	Место назначения

en	Source Port
ru	Порт источника

en	Destination Port
ru	Порт назначения

en	Start Time
ru	Время начала

en	End Time
ru	Время окончания

en	Active
ru	Активный

en	B/Pk

en	Ts
ru	Ц

en	Fl
ru	Флэм

en	Flags
ru	Флаги

en	Source
ru	Источник

en	Destination
ru	Место назначения

en	%d Pixels
ru	%d пикселей

en	General Filters
ru	Очистить фильтры

en	Filter
ru	Фильтр

en	The Saved Filter to display.
ru	Сохраненный фильтр для отображения.

en	New Filter
ru	Новый фильтр

en	Listener
ru	Слушатель

en	The Listener to use for the Filter.
ru	Слушатель для использования в фильтре.

en	Flow Template ID
ru	ID шаблона

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
ru	Идентификатор шаблона потока только для потоков версии 9 и IPFIX. Обратите внимание, что идентификаторы шаблонов могут отличаться от производителя к производителю.

en	Stream Address
ru	Адрес потока

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
ru	IP-адрес потока или имя хоста из списка зарегистрированных потоков.

en	Presets
ru	Предустановки

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
ru	Если этот фильтр основан на заранее заданном временном интервале, выберите его здесь.

en	Detailed Filter Criteria
ru	Подробные критерии фильтрации

en	Report Type
ru	Тип отчета

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ru	Тип отчета, который будет использоваться по умолчанию для этого фильтра при создании отчета.

en	Printed
ru	Напечатано

en	Statistical
ru	Статистика

en	Statistical Report
ru	Статистические отчеты

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ru	Тип отображения отчета, который будет использоваться по умолчанию для этого фильтра при создании отчета.

en	Printed Report
ru	Печать отчетов

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
ru	Тип печатного отчета, который будет использоваться по умолчанию для этого фильтра при создании печатного отчета.

en	Range Rules
ru	Управление расписаниями

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
ru	Ограничьте данные фильтра этими правилами фильтрации времени.

en	Resolve IP's
ru	Урегулировать адреса:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
ru	Урегулировать адреса:

en	Yes
ru	Да

en	No
ru	Нет

en	Sort Field
ru	Сортировать поле

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ru	Поле сортировки по умолчанию для фильтра. Этот параметр будет применяться ко всем запланированным отчетам.

en	Maximum Rows
ru	Макс число строк

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ru	Максимальное количество строк, предоставляемых фильтром. Этот параметр будет применяться ко всем запланированным отчетам.

en	Minimum Bytes
ru	Минимальные байты:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
ru	Минимальное общее количество байтов, которое следует учитывать для фильтра. Любые итоговые значения потока меньше этого количества байтов будут проигнорированы.

en	Charting Options
ru	Параметры построения графиков

en	Graph Type
ru	Тип диаграммы

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
ru	Тип диаграммы, отображаемый по умолчанию. К ним относятся Bar, Pie и Treemap.

en	Bar Chart
ru	Гистограмма

en	Pie Chart
ru	Круговая диаграмма

en	Treemap Chart
ru	Древовидная карта

en	Graph Height
ru	Высота графика

en	The Graph Hight to use by default.
ru	Высота графика, используемая по умолчанию.

en	Table Panel
ru	Таблица

en	Should the Table Panel be displayed by default.
ru	Должна ли панель таблицы отображаться по умолчанию.

en	Bytes Panel
ru	Байт-бар

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
ru	Должна ли панель байтов отображаться по умолчанию.

en	Packets Panel
ru	Пакетная панель

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
ru	Должна ли панель пакетов отображаться по умолчанию.

en	Flows Panel
ru	Поток Бар

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
ru	Должна ли панель «Потоки» отображаться по умолчанию.

en	Protocol Filters
ru	Протоколы

en	Protocols
ru	Протоколы

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
ru	Выберите конкретный протокол для фильтра.

en	TCP Flags
ru	TCP флаги

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
ru	Флаги TCP для поиска в фильтре. Это может быть список TCP-флагов, разделенных запятыми.

en	TOS Fields
ru	TOS-поля

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
ru	Поля TOS для поиска в фильтре. Это может быть список полей TOS, разделенных запятыми.

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ru	Отфильтруйте выбранный IP-адрес источника в фильтре. Это может быть список адресов IPv4 или IPv6, разделенных запятыми, или список диапазонов адресов IPv4 или IPv6, разделенных запятыми, в формате CIDR (например, 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
ru	Порты источника

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
ru	Отфильтруйте выбранные исходные порты для в фильтре. Это может быть список исходных портов, разделенных запятыми.

en	Source Interface
ru	Интерфейс источника

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
ru	Фильтр выберите исходный интерфейс для в фильтре. Это может быть список исходных интерфейсов, разделенных запятыми.

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
ru	Отфильтруйте выбранную Целевую AS для в Фильтре. Это может быть список исходных AS, разделенных запятыми.

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ru	Отфильтруйте выбранный IP-адрес назначения в фильтре. Это может быть список адресов IPv4 или IPv6, разделенных запятыми, или список диапазонов адресов IPv4 или IPv6, разделенных запятыми, в формате CIDR (например, 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
ru	Порт получателя

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
ru	Отфильтруйте выбранные порты назначения в фильтре. Это может быть список портов Destimation, разделенных запятыми.

en	Dest Interface
ru	Интерфейс получателя

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
ru	Отфильтруйте выбранный интерфейс назначения в фильтре. Это может быть список интерфейсов Destimation, разделенных запятыми.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
ru	Отфильтруйте выбранную Целевую AS для в Фильтре. Это может быть список AS Destimation, разделенный запятыми.

en	DNS Cache
ru	Кэш DNS

en	CIDR/Routes
ru	CIDR/Маршруты

en	Autonomous Numbers
ru	Числа

en	AS Blocks
ru	Блоки AS

en	AS Sets
ru	Комплекты AS

en	Route Sets
ru	Наборы маршрутов

en	Domains
ru	Домены

en	Filter Sets
ru	Сохраненный фильтр

en	Peering Sets
ru	Наборы пиринга

en	Network
ru	Сеть

en	Internet Routers
ru	Интернет-контроль

en	Incident Response Teams
ru	Группы реагирования на инциденты

en	Auth Agents
ru	Агенты аутентификации

en	Organizations
ru	Организации

en	Roles
ru	Роли

en	Persons
ru	Люди

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
ru	Не удается удалить фильтр потока "%s", так как он используется в запланированном отчете.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
ru	Фильтр потока '%s' удален.

en	Delete
ru	Удалить

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
ru	Кэш DNS был очищен. Он будет пополняться по мере поступления записей.

en	Internet Route Registry Details
ru	Сведения о реестре интернет-маршрутов

en	Authorized Agent Details
ru	Сведения об уполномоченном агенте

en	CIDR/Route
ru	CIDR/Маршруты

en	Autonomous Number
ru	Числа

en	AS Block
ru	Блоки AS

en	AS Set
ru	Не задано

en	Route Set
ru	Наборы маршрутов

en	Domain
ru	Домен

en	Filter Set
ru	Сохраненный фильтр

en	Peering Set
ru	Наборы пиринга

en	Internet Router
ru	Интернет-контроль

en	Incident Response Team
ru	Группы реагирования на инциденты

en	Auth Agent
ru	Агенты аутентификации

en	Organization
ru	Организация

en	Role
ru	Роль

en	Person
ru	Человек

en	Router Set
ru	Наборы маршрутов

en	Remarks
ru	Примечания

en	Last Modified
ru	Последнее изменение

en	Registration Date
ru	Дата регистрации

en	MNT By
ru	МНТ По

en	Admin Contact
ru	Контактное лицо администратора

en	Changes
ru	Изменения

en	Notify
ru	Уведомить

en	Description
ru	Описание

en	Tech Contact
ru	Контактное лицо по техническим вопросам

en	MNT Lower
ru	МНТ Нижний

en	Country
ru	Страна

en	Abuse Email
ru	Email

en	Fax Number
ru	Номер факса

en	Phone
ru	Телефон

en	Email

en	Address
ru	Адрес

en	Status
ru	Статус

en	Members By Fef
ru	Участники Fef

en	Abuse Contacts
ru	Контакты по вопросам злоупотребления

en	MNT Reference
ru	Справочник MNT

en	Members
ru	Участники

en	MNT Notify
ru	МНТ Уведомить

en	Authorization
ru	Авторизация

en	MNT Routes
ru	Маршруты МНТ

en	Member of
ru	Представитель

en	Updates Email
ru	Обновить

en	NOC Handle
ru	Рукоятка NOC

en	Sponsor Org
ru	Спонсорская организация

en	MNT Irt
ru	МНТ Ирт

en	MP Members
ru	Числа

en	Sub Domain
ru	Поддомен

en	Pingable
ru	Включить

en	Alias
ru	Алиас

en	Org Type
ru	Тип диаграммы

en	Refer To
ru	См

en	MP Peering
ru	Пиринг MP

en	Export
ru	Экспорт

en	Holes
ru	Отверстия

en	MP Default
ru	Стандартно

en	Components
ru	Компоненты

en	RS Out
ru	Выход RS

en	Organization Name
ru	Название организации

en	AS Name
ru	Имя

en	Author
ru	Автор

en	IRT Notify
ru	Уведомление IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
ru	Тип

en	MP Filter
ru	Фильтр

en	Default Route
ru	Стандартно

en	Assignment Size
ru	Размер задания

en	Export Comps
ru	Отчет

en	RS In
ru	РС В

en	Net Name
ru	Имя поля

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
ru	Граница Aggr

en	MP Import
ru	Импорт MP

en	Language
ru	Язык

en	RESFful Link
ru	Ссылка RESFful

en	Peer
ru	Пэр

en	Zone Contact
ru	Зональный контакт

en	Inject
ru	Внедрить

en	MP Peer
ru	Член парламента Пэр

en	Referral By
ru	Реферал

en	Form
ru	Форма

en	MNT Domains
ru	Домены МНТ

en	Origin AS
ru	Происхождение AS

en	MP Export
ru	Отчет

en	Encyption
ru	Срок действия

en	Geo Feed
ru	Гео лента

en	Geo Index
ru	Географический индекс

en	Interface Addr
ru	Интерфейс

en	Export Via
ru	Отчет

en	Trouble
ru	Неисправность

en	Name Servers
ru	DNS серверы

en	Ping Handle
ru	Ручка пинга

en	Interface
ru	Интерфейс

en	Import
ru	Импорт

en	Signature
ru	Подпись

en	Geo Location
ru	Местоположение

en	Local AS
ru	Локальный

en	Import Via
ru	Импорт через

en	FATAL: Unknown Database Table %s
ru	FATAL: Неизвестная таблица базы данных %s

en	Search
ru	Поиск

en	Any
ru	Любой

en	Entries
ru	Записи

en	Default
ru	Стандартно

en	Go
ru	Перейти

en	Set/Refresh Filters
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Clear
ru	Очистить

en	Clear Filters
ru	Очистить фильтры

en	Purge
ru	Удалить

en	Purge the DNS Cache
ru	Очистка кэша DNS

en	Not Specified
ru	Не определен

en	No Matching Entries Found
ru	Совпадающие записи не найдены

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие Расписания.

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Delete DNS Entry
ru	Удалить запись DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
ru	Расписания FlowView

en	Verified
ru	Проверенный

en	Unverified
ru	Непроверенный

en	This is the IP Address of the Cache entry.
ru	Это IP-адрес записи кэша.

en	DNS Hostname
ru	Имя хоста DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
ru	DNS-имя, присвоенное IP-адресу.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
ru	Источник DNS Hostname. Это может быть DNS, статический поиск или ARIN.

en	Arin Verified
ru	Проверено Arin

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
ru	Информация Arin для этого IP-адреса проверяется, или это IP-адрес локального домена.

en	CIDR ID
ru	Идентификатор CIDR

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
ru	Первичный ключ Арин. Это не официальная информация Арина.

en	Autonomous System ID
ru	Идентификатор автономной системы

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
ru	Происхождение Арина AS. Это официальная информация Arin AS.

en	Updated Time
ru	Обновленное время

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
ru	Это время, когда кэш DNS был введен или обновлен в последний раз.

en	No DNS Cache Entries Found
ru	Записи кэша DNS не найдены

en	Flowview Internet Routes
ru	FlowView Слушатели

en	IP Version
ru	Версия

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
ru	Маршрут

en	This is the published Internet Route.
ru	Это опубликованный Интернет-маршрут.

en	AS Number
ru	Номер порта

en	The Autonomous System Number for the route.
ru	Номер автономной системы для маршрута.

en	Route Description
ru	Описание Планового Обхода

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
ru	Описание, записанное сопровождающим маршрута.

en	The source database used to publish the route.
ru	Исходная база данных, используемая для публикации маршрута.

en	Maintained By
ru	Поддерживается

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
ru	Интернет-оператор, который обслуживает маршрут для клиента.

en	The last time the information on this route was modified.
ru	В последний раз информация на этом маршруте была изменена.

en	No Matching Routes Found
ru	Не найдено подходящих маршрутов

en	Listener Name
ru	Слушатель

en	Name of the device to be displayed.
ru	Имя отображаемого устройства.

en	Collection Method
ru	Коллекция Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
ru	Существует два метода сбора данных, первый использует устаревшие двоичные файлы потоковых инструментов, а второй использует собственный сервер потокового потока Cacti на основе PHP.

en	Allowed Host
ru	Разрешенный хост

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
ru	IP-адрес устройства, которое разрешено отправлять в этот коллектор потока. Оставьте 0 для любого хоста.

en	Port this collector will listen on.
ru	Порт, который будет прослушиваться коллектором.

en	The IP Protocol to use for this listener.
ru	Слушатель для использования в фильтре.

en	TCP Protocol
ru	IP-протокол

en	UDP Protocol
ru	IP-протокол

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
ru	Шаблон потока не найден для идентификатора устройства:%s и идентификатора шаблона:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие слушатели потока данных Net-Flow. После чего вам нужно будет перезапустить службу захвата потока.

en	You must select at least one device.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно устройство.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
ru	Сохранить успешно. Прослушиватель Flowview был сохранен, и служба была перезапущена.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
ru	Сохранить успешно. Прослушиватель Flowview был сохранен. Однако захват потока службы не выполняется.

en	Listener [edit: %s]
ru	Докладывайте: [редактирование: %s]

en	Listener [new]
ru	Докладывайте: [новый]

en	Name
ru	Имя

en	Version
ru	Версия

en	Templates
ru	Шаблоны

en	Last Updated
ru	Последнее обновление

en	Active Streams update every 5 minutes
ru	Активные потоки обновляются каждые 5 минут

en	No Inbound Streams Detected
ru	Входящие потоки не обнаружены

en	Listener Detected Templates
ru	Шаблоны, обнаруженные прослушивателем

en	Ex Addr

en	Template
ru	Шаблон

en	Template ID
ru	ID шаблона

en	Field Name
ru	Имя поля

en	Supported
ru	Поддерживается

en	Field ID
ru	ID Поля

en	Field Type
ru	Тип поля

en	Length
ru	Длина

en	Unpack
ru	Распаковка

en	No Inbound Stream Templates Detected
ru	Шаблоны входящих потоков не обнаружены

en	FlowView Listeners
ru	FlowView Слушатели

en	Listeners
ru	Слушатели

en	Method
ru	Метод

en	Allowed From
ru	Разрешено

en	Observed Listen
ru	Наблюдаемое Слушайте

en	The port security actually observed on the listeners port.
ru	Безопасность порта, наблюдаемая на порту прослушивателей.

en	Streams
ru	Источники

en	The number of inbound connections from various sources.
ru	Количество входящих подключений из различных источников.

en	Stream Versions
ru	Версия

en	The Traffic Flow versions being observed.
ru	Наблюдаемые версии Traffic Flow.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
ru	Максимальное время обновления всех собираемых потоков. Это значение обновляется каждые 5 минут.

en	Cacti
ru	Кактусовые

en	No Flowview Listeners
ru	FlowView Слушатели

en	Send Now
ru	Отправить сейчас

en	Disable
ru	Выключен вручную

en	Enable
ru	Включить

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие Расписания.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие расписания.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие расписания.

en	You must select at least one Filter.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно устройство.

en	FlowView Filters
ru	Поточные фильтры

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
ru	Фильтры FlowView [Добавить устройства перед фильтрами]

en	Filters
ru	Фильтры

en	Filter Name
ru	Имя Фильтра

en	ID
ru	ИД

en	Resolution
ru	Разрешение

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Every %d Hours
ru	Каждые %d часов

en	Every Day
ru	Каждый день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	Every %d Weeks, 2
ru	Каждые %d недели, 2

en	Every Month
ru	Каждый месяц

en	Title
ru	Название

en	New Schedule
ru	Новое расписание

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
ru	Введите название отчета для расписания FlowView.

en	Enabled
ru	Включенные

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
ru	Будет ли отправлено это сканирование NetFlow Scan или нет.

en	Name of the query to run.
ru	Имя выполняемого запроса.

en	Send Interval
ru	Интервал отправки

en	How often to send this NetFlow Report?
ru	Как часто отправлять этот отчет NetFlow?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
ru	Это первая дата/время отправки электронной почты NetFlow Scan. Все последующие письма будут вычисляться из этого времени плюс указанный выше интервал времени.

en	Email Addresses
ru	Адрес электронной почты

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
ru	Адреса электронной почты (с разделителями команд) для отправки сканирования NetFlow Scan to.

en	Format File to Use
ru	Формат файла

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ru	Выберите пользовательскую оболочку html и файл CSS для использования. Этот файл содержит как html, так и CSS для обертки вашего отчета. Если он содержит больше, чем просто CSS, вам нужно поместить специальный тег <REPORT> внутри файла. Этот тег будет заменен содержимым отчета. Эти файлы находятся в каталоге 'formats'.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
ru	Отправлен запланированный отчет %s в фоновом режиме.

en	Reports will arrive once Complete.
ru	Отчеты будут приходить после завершения.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие Расписания.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующее расписание.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие расписания.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие расписания.

en	You must select at least one schedule.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно расписание.

en	Report: [edit: %s]
ru	Докладывайте: [редактирование: %s]

en	Report: [new]
ru	Докладывайте: [новый]

en	Start Date Selector
ru	Выбор даты запуска

en	FlowView Schedules
ru	Расписания FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
ru	Расписания FlowView [Добавить устройства перед расписаниями]

en	Schedules
ru	Расписание

en	Schedule Title
ru	Название расписания

en	Interval
ru	Интервал

en	Start Date
ru	Дата начала

en	Next Send
ru	Следующая отправка

en	General
ru	Общие

en	Select a Report Type First
ru	Печать отчетов

en	Filter: [edit: %s]
ru	Докладывайте: [редактирование: %s]

en	Filter: [new]
ru	Докладывайте: [новый]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
ru	Неопределенный фильтр [выберите фильтр, чтобы получить подробную информацию]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ru	Статистический отчет: %s [включая переопределения, как указано ниже]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ru	Печатный отчет: %s [включая переопределения, как указано ниже]

en	Select a Filter
ru	Печать отчетов

en	Select a Listener
ru	Печать отчетов

en	Exclude
ru	Исключить

en	None
ru	Нет

en	Top Sample
ru	Верхний образец

en	Top %d Samples
ru	Топ-%d примеры

en	Show only Domains on Charts Below
ru	Показывать только домены на диаграммах ниже

en	Domains/Hostnames Only
ru	Только домены

en	Apply Filter
ru	Применить фильтр

en	Clear Filter
ru	Очистить Фильтр

en	Create new Flow Filter
ru	Как часто нужно создавать новый файл потока.

en	New
ru	Новый

en	Edit
ru	Редактировать

en	Edit the Flow Filter
ru	Изменить текущий фильтр

en	Save
ru	Сохранить

en	Save the Flow Filter
ru	Печать отчетов

en	Save As
ru	Сохранить как

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
ru	Печать отчетов

en	Rename
ru	Переименовать

en	Rename the Flow Filter
ru	Переименование фильтра потока

en	Delete the Flow Filter
ru	Печать отчетов

en	Report
ru	Отчет

en	Statistical: %s
ru	Статистика: %s

en	Printed: %s
ru	Напечатано: %s

en	Select a Filter First
ru	Печать отчетов

en	Lines
ru	Линии

en	Octets
ru	Октеты

en	Timespan
ru	Продолжительность

en	Custom
ru	Пользовательский

en	From
ru	От

en	To
ru	Кому

en	End Date Selector
ru	Выбор даты окончания срока действия

en	Shift Time Backward
ru	Сдвинуть время назад

en	Define Shifting Interval
ru	Определить интервал переключения

en	Shift Time Forward
ru	Сдвинуть время вперед

en	Graph
ru	График

en	Bar
ru	Бар

en	Pie
ru	Круговая

en	Treemap
ru	Диаграмма дерева

en	Height
ru	Высота

en	Show/Hide
ru	Показать/Скрыть

en	Table
ru	Таблица

en	Save Flow Filter
ru	Новый фильтр

en	New Name
ru	Новое имя

en	Delete Flow Filter
ru	Печать отчетов

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
ru	Чтобы удалить этот фильтр потока, нажмите Продолжить. Если фильтр потока используется в запланированном отчете, операция будет заблокирована.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
ru	Верхняя %s диаграмма распределения байтов

en	Top %s Pie Chart of Bytes
ru	Круговая диаграмма байтов %s верхней части

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
ru	Верхняя %s диаграмма Treemap байтов

en	Top %s Distribution Chart of Packets
ru	Диаграмма распределения пакетов в верхней %s

en	Top %s Pie Chart of Packets
ru	Круговая диаграмма Top %s пакетов

en	Top %s Treemap Chart of Packets
ru	Древовидная диаграмма %s пакетов

en	Top %s Distribution Chart of Flows
ru	Верхняя %s диаграмма распределения потоков

en	Top %s Pie Chart of Flows
ru	Круговая диаграмма потоков Top %s

en	Top %s Treemap Chart of Flows
ru	Древовидная диаграмма потоков Top %s

en	Rename Layout
ru	Переименовать макет

en	<new>
ru	Новый

en	Filter Settings Saved
ru	Настройки фильтра Сохранены

en	Client/Private (%s)
ru	Клиент / частный (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
ru	Неизвестно (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s
ru	Чистый поток - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
ru	Фильтр подсети: %s не является форматом значения CIDR

en	unresolved
ru	неразрешенные

en	%d - %d Bytes
ru	%d - %d байт

en	> %d Bytes
ru	> %d байт

en	Source DNS
ru	Источник Данных

en	Source Root DNS
ru	Источник Данных

en	Dest DNS
ru	Dest AS

en	Dest Root DNS
ru	Лучший порт

en	DNS

en	Root DNS
ru	Корневой DNS

en	Dest Port
ru	Лучший порт

en	Dest IF

en	Dest Prefix
ru	Префикс Дест Префикс

en	Type of Service
ru	Тип услуги

en	Bytes/Packet
ru	Пакеты

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
ru	Истекло время ожидания параллельного запроса. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим администратором

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
ru	Логическое: %s, числовое: %s, шестнадцатеричное: %s

en	Low Delay
ru	Низкая задержка

en	Throughput
ru	Пропускная способность

en	Reliability
ru	Надёжность

en	Mincost
ru	Минкост

en	Net Control
ru	Чистый контроль

en	Internet Control
ru	Интернет-контроль

en	Critic ECP
ru	Критик ECP

en	Flash Override

en	Flash
ru	Вспышка

en	Immediate
ru	Немедленно

en	Priority
ru	Приоритет

en	Routine
ru	Рутина

en	Summary Statistics
ru	Краткая статистика

en	IP Packet Size Distribution (%%)
ru	Распределение размера IP-пакета (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
ru	Пакетов на распределение потока (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
ru	Октеты на распределение потока (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
ru	Распределение времени потока (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
ru	Вы должны выбрать статистический отчет или печатный отчет!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
ru	Вы должны выбрать только статистический отчет или печатный отчет (не оба)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
ru	Недействительные даты, Дата/Время окончания раньше, чем Дата/Время начала!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ru	Недействительный IP-адрес для исходного адреса!<br>(Должно быть в виде '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ru	Недействительная подсеть для исходного адреса!<br>(Должно быть в виде '192.168.0.1/255.255.255.255.0' или '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ru	Недействительный IP-адрес для адреса назначения!<br>(Должно быть в виде '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ru	Недействительная подсеть для адреса назначения!<br> (должна быть в виде '192.168.0.1/255.255.255.255.0' или '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
ru	Неверное значение для интерфейса источника!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
ru	Недействительное значение для порта источника! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
ru	Недействительное значение для Source AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
ru	Недействительное значение для интерфейса назначения!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
ru	Недействительное значение для порта назначения! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
ru	Недействительное значение для пункта назначения AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
ru	Недействительное значение для протокола! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
ru	Недействительное значение для TCP флага! (например: 0x1b или 0x1b/SA или SA/SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
ru	Недействительное значение для параметра Cutoff Octets!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
ru	Недействительное значение для Cutoff Lines!

en	Invalid value for Sort Field!
ru	Недействительное значение для сортировки поля!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
ru	Диаграмма FlowView для %s типа %s

en	Not Supported
ru	Не поддерживается

en	Total Flows
ru	Макс Флоус:

en	Bytes Exchanged
ru	Обмен байтами

en	Packets Examined
ru	Пакетная панель

en	Plugin -> Flow Viewer
ru	Плагин -> Средство просмотра потоков

en	Plugin -> Flow Admin
ru	Плагин -> Администратор потока

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
ru	Пожалуйста, переименуйте файлы config.php.dist или config_local.php.dist в каталоге flowview и измените настройки базы данных перед установкой.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
ru	Обратите внимание, что таблицы плагинов Flowview обновляются в фоновом режиме. Это может занять некоторое время. Проверьте журнал кактусов для получения дополнительной информации

en	The Filter has been Deleted
ru	Фильтр был удален.

en	The Filter has been Updated
ru	Фильтр был обновлен.

en	Import/Export
ru	Импорт/Экспорт

en	FlowView

en	Databases
ru	Базы данных

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	System Administration
ru	Администрирование системы

en	Flow Viewer
ru	Просмотрщик потоков

en	Dashboard
ru	Панель управления

en	(save)
ru	(сохранить)

en	(edit)
ru	(Редактировать)

en	(actions)
ru	(действия)

en	Name Resolution
ru	Разрешение

en	Hostname Resolution
ru	Разрешение

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
ru	Метод, с помощью которого вы хотите разрешить имена хостов.

en	Use Local Server
ru	Использовать локальный сервер

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
ru	Использовать DNS-сервер Ниже

en	Don't Resolve DNS
ru	Не разрешать DNS

en	Local Domain Name
ru	Раздельные доменные имена

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
ru	Для адресов IPv4 в локальной сети, которые не разрешаются локально, добавьте этот суффикс к результирующему IP-адресу.

en	Local IP Range
ru	Диапазон локальных IP-адресов

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
ru	Укажите диапазон IP-адресов IPv4 для локальной сети для хостов, которые могут быть не зарегистрированы в DNS. Эти хосты будут сопоставлены с локальным доменным именем, указанным выше. Это больше для домашних пользователей. Можно использовать форматы CIDR или другие форматы. Например: 192.168.11.0 или 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
ru	Использование CIDR или не-CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
ru	Используйте Arin для поиска незарегистрированных доменов

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
ru	Многие крупные технологические сервисы по сбору данных любят маскировать свое право собственности на домены, чтобы скрыть тот факт, что они собирают вашу личную информацию. Если вас это беспокоит, и ваша установка Cacti имеет доступ к Интернету, вы можете использовать Arin, чтобы снять маску с этих крупных технологических компаний.

en	Whois Provider Host
ru	Хост провайдера Whois

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
ru	Пожалуйста, укажите имя хоста для разрешения вызовов whois. Если значение не равно null, в системном пути должен быть двоичный файл whois.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
ru	Инструменты управления потоком Двоичный контур

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
ru	Пожалуйста, укажите путь к двоичному файлу whois. Двоичный файл whois будет использоваться для поиска информации AS, дополняющей Arin.

en	Enter binary path
ru	Введите двоичный путь

en	Data Retention and Report Generation
ru	Хранение данных и создание отчетов

en	Data Retention Policy
ru	Политика хранения данных

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
ru	Время, в течение которого Cacti будет поддерживать разделенные таблицы Flow.

en	%d Week
ru	%d Неделя

en	%d Weeks
ru	%d Недели

en	%d Month
ru	%d Месяц

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Year
ru	%d Год

en	Database Partitioning Scheme
ru	Схема разбиения базы данных

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
ru	В зависимости от количества потоков в минуту вам может потребоваться больше таблиц в день.

en	Daily
ru	Ежедневно

en	Hourly
ru	Каждый час

en	Storage Engine for Raw Tables
ru	Механизм хранения для необработанных таблиц

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
ru	Aria Engine идеально подходит для всех, кроме таблицы Live raw. Динамическая необработанная таблица всегда будет InnoDB. Выбирайте.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
ru	Ария (быстрая, безопасная при столкновении)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
ru	InnoDB (медленный, с высоким параллелизмом)

en	Parallel Queries
ru	Параллельные запросы

en	Max Concurrent Threads
ru	Максимальное количество одновременных потоков

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
ru	Максимальное количество потоков, которые будут отправлены для выполнения запросов FlowView. Обратите внимание, что в каждом разделе базы данных может быть не более 1 потока, и следует быть осторожным, чтобы не перегружать сервер базы данных слишком большим количеством параллельных потоков.

en	Disabled
ru	Выключен

en	%d Threads
ru	%d Потоки

en	Maximum Run Time
ru	Макс число строк

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
ru	Если параллельный запрос не завершится за это время, выйдите.

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	Cached Data Time to Live
ru	Срок жизни кэшированных данных

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
ru	Как долго FlowView должен хранить результаты кэшированных запросов, прежде чем удалять их?

en	%d Hours
ru	%d Часа(ов)

en	%d Day
ru	%d День

en	%d Days
ru	%d Дня(ей)

en	MaxScale Sharding
ru	Сегментирование MaxScale

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
ru	Использование MaxScale для распределения сегментов запросов

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
ru	Если у вас есть несколько служб, выступающих в качестве подчиненных серверов для MaxScale, вы можете увеличить скорость запросов, распределив параллельные запросы между несколькими внутренними серверами MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
ru	Порт MaxScale только для чтения

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
ru	Это должен быть порт службы Read-Only-Service (readconnroute) и маршрутизатора.

en	Flowview
ru	FlowView