en	Select a Report
pl	Drukowanie raportów

en	Summary
pl	Podsumowanie

en	Source Root Domain
pl	Źródło lub miejsce przeznaczenia OD

en	Destination Root Domain
pl	Miejsce przeznaczenia IP

en	Source/Destination Root Domain
pl	Źródło/przeznaczenie

en	UDP/TCP Destination Port
pl	Port docelowy UDP/TCP

en	UDP/TCP Source Port
pl	Port źródłowy UDP/TCP

en	UDP/TCP Port
pl	Port UDP/TCP

en	Source IP
pl	IP źródłowe

en	Destination IP
pl	Miejsce przeznaczenia IP

en	Source/Destination IP
pl	Źródło/przeznaczenie

en	Source or Destination IP
pl	Źródło lub miejsce przeznaczenia OD

en	IP Protocol
pl	Protokół IP

en	Input Interface
pl	Interfejs wejściowy

en	Output Interface
pl	Interfejs wyjściowy

en	Input/Output Interface
pl	Interfejs wejścia/wyjścia

en	Source AS
pl	Brak źródła

en	Destination AS
pl	Cel

en	Source/Destination AS
pl	Źródło/przeznaczenie AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
pl	Źródło: Prefiks źródłowy

en	Destination Prefix
pl	Prefiks miejsca przeznaczenia

en	Source/Destination Prefix
pl	Źródło/prefiks miejsca przeznaczenia

en	Flow Times
pl	Czasy przepływu

en	Source/Destination IPs and Ports
pl	Źródło/przeznaczenie

en	AS Numbers
pl	Liczby

en	132 Columns
pl	132 Kolumny

en	Show IP Accounting Emulation
pl	Pokaż emulację rozliczania IP

en	Any Part in Range (slow)
pl	Dowolna część w zasięgu

en	End Time in Range (fast)
pl	Czas zakończenia

en	Start Time in Range (fast)
pl	Czas rozpoczęcia

en	Entirely in Range (slow)
pl	Całkowicie w zasięgu

en	Return All Lines
pl	Zwróć wszystkie linie

en	Top %d
pl	Górny %d

en	No Limit
pl	Bez limitu

en	%s Bytes
pl	%s Bajty

en	All
pl	Wszystkie

en	Source Domain
pl	Domena źródłowa

en	Flows
pl	Przepływy

en	Bytes
pl	Bajtów

en	Packets
pl	Pakiety

en	Destination Domain
pl	Miejsce przeznaczenia IP

en	Port

en	Dest IP
pl	Gniazdo IP

en	IP Address
pl	Adres IP

en	Protocol
pl	Protokół

en	Input IF
pl	Pole tekstowe

en	Output IF
pl	Typ wyjścia SNMP (Dropdown)

en	TOS
pl	Warunki użytkowania

en	Destingation Prefix
pl	Prefiks miejsca przeznaczenia

en	N/A
pl	N/D

en	Source IF
pl	Brak źródła

en	Destination IF
pl	Cel

en	Source Port
pl	Źródło: Port(-y) źródłowy(-e)

en	Destination Port
pl	Miejsce przeznaczenia IP

en	Start Time
pl	Czas rozpoczęcia

en	End Time
pl	Czas zakończenia

en	Active
pl	Aktywny

en	B/Pk

en	Ts

en	Fl

en	Flags
pl	Flagi

en	Source
pl	Źródło

en	Destination
pl	Cel

en	%d Pixels
pl	%d Pixel szeroki

en	General Filters
pl	Filtry przezroczyste

en	Filter
pl	Filtr

en	The Saved Filter to display.
pl	Zapisany filtr do wyświetlenia.

en	New Filter
pl	Nowy filtr

en	Listener
pl	Słuchacz

en	The Listener to use for the Filter.
pl	Odbiornik, który ma być używany dla filtru.

en	Flow Template ID
pl	Identyfikator szablonu

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
pl	Identyfikator szablonu przepływu tylko dla przepływów w wersji 9 i IPFIX. Należy pamiętać, że identyfikatory szablonów mogą się różnić w zależności od producenta.

en	Stream Address
pl	Adres IP

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
pl	Adres IP strumienia lub nazwa hosta z listy zarejestrowanych strumieni.

en	Presets

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
pl	Jeśli ten filtr jest oparty na wstępnie zdefiniowanym przedziale czasu, wybierz go tutaj.

en	Detailed Filter Criteria
pl	Szczegółowe kryteria filtrowania

en	Report Type
pl	Typ raportu

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
pl	Typ raportu, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.

en	Printed
pl	Wydrukowano

en	Statistical
pl	Statystyki

en	Statistical Report
pl	Sprawozdania statystyczne

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
pl	Wyświetl typ raportu do użycia domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.

en	Printed Report
pl	Drukowanie raportów

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
pl	Typ raportu drukowanego, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu drukowanego.

en	Range Rules
pl	Harmonogramy zarządzania

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
pl	Ogranicz dane filtru przez te reguły filtru czasu.

en	Resolve IP's
pl	Rozwiąż adresy:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
pl	Rozwiąż adresy:

en	Yes
pl	Tak

en	No
pl	Nie

en	Sort Field
pl	Sortuj pole:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
pl	Domyślne pole sortowania dla filtru. To ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich raportów zaplanowanych.

en	Maximum Rows
pl	Maksymalna liczba wierszy

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
pl	Maksymalna liczba wierszy do udostępnienia w filtrze. To ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich raportów zaplanowanych.

en	Minimum Bytes
pl	Minimalne bajty:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
pl	Minimalna całkowita liczba bajtów do rozważenia dla filtra. Wszelkie sumy przepływu, które są mniejsze niż ta liczba bajtów, zostaną zignorowane.

en	Charting Options
pl	Opcje wykresów

en	Graph Type
pl	Rodzaj wykresu

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
pl	Typ wykresu do wyświetlenia domyślnie. Należą do nich Bar, Pie i Treemap.

en	Bar Chart
pl	Wykres słupkowy

en	Pie Chart
pl	Wykres kołowy

en	Treemap Chart
pl	Wykres mapy drzewa

en	Graph Height
pl	Wysokość wykresu

en	The Graph Hight to use by default.
pl	Wysokość wykresu ma być używana domyślnie.

en	Table Panel
pl	Tabela

en	Should the Table Panel be displayed by default.
pl	Czy panel Tabela powinien być wyświetlany domyślnie.

en	Bytes Panel
pl	Bajtes Bar

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
pl	Czy panel bajtów powinien być wyświetlany domyślnie.

en	Packets Panel
pl	Pakiety Bar

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
pl	Czy Panel pakietów powinien być wyświetlany domyślnie.

en	Flows Panel
pl	Przepływy Bar

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
pl	Czy panel Przepływy powinien być wyświetlany domyślnie.

en	Protocol Filters
pl	Protokoły

en	Protocols
pl	Protokoły

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
pl	Wybierz określony protokół dla filtru.

en	TCP Flags
pl	Flagi TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
pl	Flagi TCP do wyszukania w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami flag TCP

en	TOS Fields
pl	Pola TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
pl	Pola TOS do wyszukania w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami pól TOS

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
pl	Filtruj według wybranego źródłowego adresu IP dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami adresów IPv4 lub IPv6 albo rozdzielona przecinkami lista zakresów adresów IPv4 lub IPv6 w formacie CIDR (np. 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
pl	Źródło: Port(-y) źródłowy(-e)

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
pl	Filtruj według wybranych portów źródłowych w filtrze. Może to być lista portów źródłowych rozdzielana przecinkami.

en	Source Interface
pl	Interfejs źródłowy

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
pl	Filtruj według wybranego interfejsu źródłowego dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami interfejsów źródłowych

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
pl	Przefiltruj według wybranego docelowego AS dla w filtrze. Może to być rozdzielona przecinkami lista źródłowych AS

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
pl	Filtruj według wybranego docelowego adresu IP dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami adresów IPv4 lub IPv6 albo rozdzielona przecinkami lista zakresów adresów IPv4 lub IPv6 w formacie CIDR (np. 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
pl	Port docelowy

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
pl	Przefiltruj według wybranych portów docelowych dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami portów docelowych.

en	Dest Interface
pl	Interfejs gniazdo

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
pl	Przefiltruj według wybranego interfejsu docelowego dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami interfejsów przeznaczenia.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
pl	Przefiltruj według wybranego docelowego AS dla w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami AS Destimation

en	DNS Cache
pl	Pamięć podręczna DNS

en	CIDR/Routes
pl	CIDR/Trasy

en	Autonomous Numbers
pl	Liczby

en	AS Blocks
pl	Bloki AS

en	AS Sets
pl	Zestawy AS

en	Route Sets
pl	Zestawy tras

en	Domains
pl	Domeny

en	Filter Sets
pl	Zestawy filtrów

en	Peering Sets
pl	Zestawy komunikacji równorzędnej

en	Network
pl	Sieć

en	Internet Routers
pl	Kontrola Internetu

en	Incident Response Teams
pl	Zespoły reagowania na incydenty

en	Auth Agents

en	Organizations
pl	Organizacje

en	Roles
pl	Role

en	Persons
pl	Osoby

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
pl	Nie można usunąć filtra przepływu "%s", ponieważ jest on używany w zaplanowanym raporcie.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
pl	Filtr przepływu "%s" usunięty.

en	Delete
pl	Usuń

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
pl	Pamięć podręczna DNS została wyczyszczona. Będzie się napełniać w miarę napływania płyt.

en	Internet Route Registry Details
pl	Szczegóły rejestru tras internetowych

en	Authorized Agent Details
pl	Dane upoważnionego agenta

en	CIDR/Route
pl	CIDR/Trasy

en	Autonomous Number
pl	Liczby

en	AS Block
pl	Bloki AS

en	AS Set
pl	Nie ustawiono

en	Route Set
pl	Zestawy tras

en	Domain
pl	Domena

en	Filter Set
pl	Zestawy filtrów

en	Peering Set
pl	Zestawy komunikacji równorzędnej

en	Internet Router
pl	Kontrola Internetu

en	Incident Response Team
pl	Zespoły reagowania na incydenty

en	Auth Agent
pl	Auth Agents

en	Organization
pl	Organizacja

en	Role
pl	Rola

en	Person
pl	Osoba

en	Router Set
pl	Zestawy tras

en	Remarks
pl	Uwagi

en	Last Modified
pl	Ostatnio zmodyfikowany

en	Registration Date
pl	Data rejestracji

en	MNT By
pl	MNT przez

en	Admin Contact
pl	Kontakt z administratorem

en	Changes
pl	Zmiany

en	Notify
pl	Powiadomienie

en	Description
pl	Opis

en	Tech Contact
pl	Kontakt techniczny

en	MNT Lower
pl	MNT Dolny

en	Country
pl	Kraj

en	Abuse Email
pl	Email

en	Fax Number
pl	Fax

en	Phone
pl	Telefon

en	Email

en	Address
pl	Adres

en	Status

en	Members By Fef
pl	Członkowie według Fef

en	Abuse Contacts
pl	Kontakty dotyczące nadużyć

en	MNT Reference
pl	Odniesienie do MNT

en	Members
pl	Członkowie

en	MNT Notify
pl	MNT Powiadom

en	Authorization
pl	Autoryzacja

en	MNT Routes
pl	Trasy MNT

en	Member of
pl	Członek

en	Updates Email
pl	Aktualizuj

en	NOC Handle
pl	Uchwyt NOC

en	Sponsor Org
pl	Sponsor Organizacja

en	MNT Irt

en	MP Members
pl	Liczby

en	Sub Domain
pl	Domena źródłowa

en	Pingable
pl	Włącz

en	Alias

en	Org Type
pl	Rodzaj wykresu

en	Refer To
pl	Odnosić się do

en	MP Peering
pl	Komunikacja równorzędna MP

en	Export
pl	Eksport

en	Holes
pl	Otwory

en	MP Default
pl	Domyślny

en	Components
pl	Komponenty

en	RS Out
pl	Wyjście RS

en	Organization Name
pl	Nazwa organizacji

en	AS Name
pl	Nazwa:

en	Author
pl	Autor

en	IRT Notify
pl	Powiadomienie IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
pl	Typ AS

en	MP Filter
pl	Filtr

en	Default Route
pl	Domyślny

en	Assignment Size
pl	Rozmiar zadania

en	Export Comps
pl	Raport

en	RS In
pl	Wejście RS

en	Net Name
pl	Nazwa pola

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
pl	Granica aggr

en	MP Import

en	Language
pl	Język

en	RESFful Link

en	Peer
pl	Rówieśnik

en	Zone Contact
pl	Kontakt strefowy

en	Inject
pl	Wstrzyknij

en	MP Peer

en	Referral By
pl	Skierowanie przez

en	Form
pl	Formularz

en	MNT Domains
pl	Domeny MNT

en	Origin AS
pl	Pochodzenie AS

en	MP Export
pl	Raport

en	Encyption
pl	Data wygaśnięcia

en	Geo Feed
pl	Kanał geograficzny

en	Geo Index
pl	Indeks geograficzny

en	Interface Addr
pl	Interfejs

en	Export Via
pl	Raport

en	Trouble
pl	Kłopot

en	Name Servers
pl	Serwery Nazw

en	Ping Handle
pl	Uchwyt ping

en	Interface
pl	Interfejs

en	Import
pl	Importuj

en	Signature
pl	Podpis

en	Geo Location
pl	Dane geolokalizacyjne

en	Local AS
pl	Lokalny

en	Import Via
pl	Import za pośrednictwem

en	FATAL: Unknown Database Table %s
pl	FATAL: Nieznana tabela bazy danych %s

en	Search
pl	Szukaj

en	Any
pl	Dowolny

en	Entries
pl	Wpisy

en	Default
pl	Domyślny

en	Go
pl	Idź

en	Set/Refresh Filters
pl	Ustaw / odśwież filtry

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Clear Filters
pl	Wyczyść filtry

en	Purge
pl	Oczyszczanie

en	Purge the DNS Cache
pl	Wyczyść pamięć podręczną DNS

en	Not Specified
pl	Nie określono

en	No Matching Entries Found
pl	Nie znaleziono pasujących wpisów

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby usunąć następujący(-e) harmonogram(y).

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	Delete DNS Entry
pl	Usuń wpis DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
pl	Harmonogramy FlowView

en	Verified
pl	Zweryfikowany

en	Unverified
pl	Niezweryfikowane

en	This is the IP Address of the Cache entry.
pl	To jest adres IP wpisu pamięci podręcznej.

en	DNS Hostname
pl	Nazwa hosta DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
pl	Nazwa DNS przypisana do adresu IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
pl	Źródło nazwy hosta DNS. Może to być DNS, Static Lookup lub ARIN.

en	Arin Verified
pl	Arin Zweryfikowany

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
pl	Informacje Arin dla tego adresu IP są weryfikowane lub jest to adres IP domeny lokalnej.

en	CIDR ID
pl	Identyfikator CIDR

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
pl	Klucz podstawowy Arin. Nie są to oficjalne informacje Arin.

en	Autonomous System ID
pl	Identyfikator systemu autonomicznego

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
pl	The Arin Origin AS. To są oficjalne informacje firmy Arin AS.

en	Updated Time
pl	Aktualizuj

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
pl	Jest to czas wprowadzenia lub ostatniej aktualizacji pamięci podręcznej DNS.

en	No DNS Cache Entries Found
pl	Nie znaleziono wpisów pamięci podręcznej DNS

en	Flowview Internet Routes
pl	FlowView Listeners

en	IP Version
pl	Wersja

en	IPv4
pl	Protokół IPv4

en	IPv6

en	Route
pl	Trasa

en	This is the published Internet Route.
pl	Jest to opublikowana trasa internetowa.

en	AS Number
pl	Numer portu

en	The Autonomous System Number for the route.
pl	Numer Systemu Autonomicznego dla trasy.

en	Route Description
pl	Opis trasy

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
pl	Opis zarejestrowany przez opiekuna trasy.

en	The source database used to publish the route.
pl	Źródłowa baza danych użyta do opublikowania trasy.

en	Maintained By
pl	Utrzymywane przez

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
pl	Przewoźnik internetowy, który utrzymuje trasę dla klienta.

en	The last time the information on this route was modified.
pl	Ostatnim razem informacja o tej trasie była modyfikowana.

en	No Matching Routes Found
pl	Nie znaleziono pasujących tras

en	Listener Name
pl	Słuchacz

en	Name of the device to be displayed.
pl	Nazwa urządzenia, które ma być wyświetlane.

en	Collection Method
pl	Kolekcja Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
pl	Istnieją dwie obsługiwane metody gromadzenia danych, pierwsza wykorzystuje starsze pliki binarne narzędzi przepływu, a druga korzysta z własnego serwera strumienia przepływu opartego na PHP firmy Cacti.

en	Allowed Host
pl	Dozwolony gospodarz

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
pl	Adres IP urządzenia, które może być wysyłane do tego kolektora przepływu. Zostaw jako 0 dla każdego gospodarza.

en	Port this collector will listen on.
pl	Port ten kolekcjoner będzie słuchał.

en	The IP Protocol to use for this listener.
pl	Odbiornik, który ma być używany dla filtru.

en	TCP Protocol
pl	Protokół IP

en	UDP Protocol
pl	Protokół IP

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
pl	Nie znaleziono szablonu przepływu dla identyfikatora urządzenia:%s i identyfikatora szablonu:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące słuchawki Net-Flow Listeners. Następnie należy ponownie uruchomić Flow-Capture Service.

en	You must select at least one device.
pl	Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
pl	Zapisz pomyślnie. Odbiornik Flowview został zapisany, a usługa została uruchomiona ponownie.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
pl	Zapisz pomyślnie. Odbiornik Flowview został zapisany. Jednak przechwytywanie przepływu usługi nie jest uruchomione.

en	Listener [edit: %s]
pl	Słuchacz[edytuj | edytuj %skod]

en	Listener [new]
pl	Raport: nowy] [nowy].

en	Name
pl	Nazwa

en	Version
pl	Wersja

en	Templates
pl	Szablony

en	Last Updated
pl	Ostatnio zaktualizowany

en	Active Streams update every 5 minutes
pl	Aktywne strumienie są aktualizowane co 5 minut

en	No Inbound Streams Detected
pl	Nie wykryto strumieni przychodzących

en	Listener Detected Templates
pl	Szablony wykryte przez odbiornik

en	Ex Addr

en	Template
pl	Szablon

en	Template ID
pl	Identyfikator szablonu

en	Field Name
pl	Nazwa pola

en	Supported
pl	Obsługiwane

en	Field ID
pl	ID pola

en	Field Type
pl	Typ pola

en	Length
pl	Długość

en	Unpack
pl	Rozpakować

en	No Inbound Stream Templates Detected
pl	Nie wykryto szablonów strumienia przychodzącego

en	FlowView Listeners

en	Listeners
pl	Słuchawki

en	Method
pl	Metoda

en	Allowed From
pl	Dozwolone Od

en	Observed Listen
pl	Zaobserwowany Posłuchaj

en	The port security actually observed on the listeners port.
pl	Ochrona portu faktycznie zaobserwowana w porcie słuchaczy.

en	Streams
pl	Strumienie

en	The number of inbound connections from various sources.
pl	Liczba połączeń przychodzących z różnych źródeł.

en	Stream Versions
pl	Wersja

en	The Traffic Flow versions being observed.
pl	Obserwowane wersje Traffic Flow.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
pl	Maksymalny czas aktualizacji ze wszystkich zbieranych strumieni. Ta wartość jest aktualizowana co 5 minut.

en	Cacti
pl	Kaktusy

en	No Flowview Listeners
pl	FlowView Listeners

en	Send Now
pl	Wyślij teraz

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Enable
pl	Włącz

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby usunąć następujący(-e) harmonogram(y).

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujący(-e) harmonogram(y).

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby włączyć następujące harmonogramy.

en	You must select at least one Filter.
pl	Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.

en	FlowView Filters
pl	Filtry przepływowe

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
pl	Filtry FlowView [Dodaj urządzenia przed filtrami]

en	Filters
pl	Filtry

en	Filter Name
pl	Nazwa filtra

en	ID

en	Resolution
pl	Rozdzielczość

en	Every Hour
pl	Co godzine

en	Every %d Hours
pl	Co %d godzin

en	Every Day
pl	codziennie

en	Every Week
pl	Raz na tygodzień

en	Every %d Weeks, 2
pl	Co %d tygodni, 2

en	Every Month
pl	Raz na miesiąc

en	Title
pl	Tytuł

en	New Schedule
pl	Nowy harmonogram

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
pl	Wprowadź tytuł raportu dla harmonogramu widoku przepływu.

en	Enabled
pl	Włączone

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
pl	Czy ten NetFlow Scan zostanie wysłany czy nie.

en	Name of the query to run.
pl	Nazwa zapytania do uruchomienia.

en	Send Interval
pl	Odstęp czasu między kolejnymi wysyłkami

en	How often to send this NetFlow Report?
pl	Jak często należy wysyłać ten raport NetFlow Report?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
pl	Jest to pierwsza data / godzina wysłania wiadomości e-mail NetFlow Scan. Wszystkie przyszłe e-maile będą liczone od tego czasu plus podany powyżej przedział czasowy.

en	Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
pl	Adresy e-mail (polecenie delimitowane) do wysłania tego skanowania NetFlow Scan do.

en	Format File to Use
pl	Sformatuj plik do użycia

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardową otokę html i plik CSS do użycia. Ten plik zawiera zarówno html, jak i CSS do umieszczenia w raporcie. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny<REPORT> znacznik wewnątrz pliku. Ten tag formatu zostanie zastąpiony treścią raportu. Pliki te znajdują się w katalogu „formaty”.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
pl	Wysłano zaplanowany raport %s w tle.

en	Reports will arrive once Complete.
pl	Raporty pojawią się po ukończeniu.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby usunąć następujący(-e) harmonogram(y).

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wysłać teraz następujący harmonogram (harmonogramy).

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujący(-e) harmonogram(y).

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby włączyć następujące harmonogramy.

en	You must select at least one schedule.
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden harmonogram.

en	Report: [edit: %s]
pl	Raport: [edytuj: %s]

en	Report: [new]
pl	Raport: nowy] [nowy].

en	Start Date Selector
pl	Wybór daty rozpoczęcia

en	FlowView Schedules
pl	Harmonogramy FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
pl	Harmonogramy FlowView [Dodaj urządzenia przed harmonogramami]

en	Schedules
pl	Harmonogram

en	Schedule Title
pl	Tytuł harmonogramu

en	Interval
pl	Okres

en	Start Date
pl	Data rozpoczęcia

en	Next Send
pl	Następne do wysłania

en	General
pl	Ogólne

en	Select a Report Type First
pl	Drukowanie raportów

en	Filter: [edit: %s]
pl	Filtr: [edytuj: %s]

en	Filter: [new]
pl	Raport: nowy] [nowy].

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
pl	Niezdefiniowany filtr [Wybierz filtr, aby uzyskać szczegóły]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
pl	Raport statystyczny: %s [w tym zastąpienia określone poniżej]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
pl	Drukowany raport: %s [w tym zastąpienia określone poniżej]

en	Select a Filter
pl	Drukowanie raportów

en	Select a Listener
pl	Drukowanie raportów

en	Exclude
pl	Pomiń

en	None
pl	Brak

en	Top Sample
pl	Górna próbka

en	Top %d Samples
pl	Najpopularniejsze próbki %d

en	Show only Domains on Charts Below
pl	Pokaż tylko domeny na poniższych wykresach

en	Domains/Hostnames Only
pl	Tylko domeny

en	Apply Filter
pl	Zastosuj filtr

en	Clear Filter
pl	Resetuj filtr

en	Create new Flow Filter
pl	Jak często tworzyć nowy plik przepływu.

en	New
pl	Nowy

en	Edit
pl	Edytuj

en	Edit the Flow Filter
pl	Edytuj bieżący filtr

en	Save
pl	Zapisz

en	Save the Flow Filter
pl	Drukowanie raportów

en	Save As
pl	Zapisz jako

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
pl	Drukowanie raportów

en	Rename
pl	Przezwij

en	Rename the Flow Filter
pl	Zmienianie nazwy filtra przepływu

en	Delete the Flow Filter
pl	Drukowanie raportów

en	Report
pl	Raport

en	Statistical: %s
pl	Statystyka: %s

en	Printed: %s
pl	Wydrukowano: %s

en	Select a Filter First
pl	Drukowanie raportów

en	Lines
pl	Linie

en	Octets
pl	Oktety

en	Timespan
pl	Czas

en	Custom
pl	Własny

en	From
pl	Od

en	To
pl	Do

en	End Date Selector
pl	Wybór daty końcowej

en	Shift Time Backward
pl	Przesuń czas do tyłu

en	Define Shifting Interval
pl	Zdefiniuj interwał zmiany biegów

en	Shift Time Forward
pl	Przesunięcie czasu do przodu

en	Graph
pl	Wykres

en	Bar
pl	Pasek

en	Pie
pl	Fragment

en	Treemap
pl	Mapa drzewa

en	Height
pl	Wysokość

en	Show/Hide
pl	Pokaż/Ukryj

en	Table
pl	Tabela

en	Save Flow Filter
pl	Nowy filtr

en	New Name
pl	Nowa nazwa

en	Delete Flow Filter
pl	Drukowanie raportów

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
pl	Aby usunąć ten filtr przepływu, naciśnij przycisk Kontynuuj. Jeśli filtr przepływu jest używany w zaplanowanym raporcie, operacja zostanie zablokowana.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
pl	Wykres rozkładu %s górnych bajtów

en	Top %s Pie Chart of Bytes
pl	Wykres kołowy %s górnych bajtów

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
pl	Wykres mapy drzewa %s pierwszych bajtów

en	Top %s Distribution Chart of Packets
pl	Wykres dystrybucji pakietów w %s Top

en	Top %s Pie Chart of Packets
pl	Wykres kołowy %s najlepszych pakietów

en	Top %s Treemap Chart of Packets
pl	Wykres mapy drzewa %s najlepszych pakietów

en	Top %s Distribution Chart of Flows
pl	Wykres rozkładu przepływów %s Top

en	Top %s Pie Chart of Flows
pl	Wykres kołowy przepływów %s pierwszych

en	Top %s Treemap Chart of Flows
pl	Wykres mapy drzewa %s pierwszych przepływów

en	Rename Layout
pl	Zmień nazwę układu

en	<new>

en	Filter Settings Saved
pl	[ Ustawienia filtra zapisane ]

en	Client/Private (%s)
pl	Klient / prywatny (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
pl	Nieznany (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s
pl	Przepływ netto - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
pl	Filtr podsieci: %s nie jest formatem wartości CIDR

en	unresolved
pl	- nierozwiązane -

en	%d - %d Bytes
pl	%d - %d bajtów

en	> %d Bytes
pl	> %d bajtów

en	Source DNS
pl	Typ źródła

en	Source Root DNS
pl	Typ źródła

en	Dest DNS
pl	Dest AS

en	Dest Root DNS
pl	Port docelowy

en	DNS

en	Root DNS

en	Dest Port
pl	Port docelowy

en	Dest IF
pl	Gniazdo IF

en	Dest Prefix
pl	Przedrostek gniazda

en	Type of Service
pl	Typ usługi

en	Bytes/Packet
pl	Pakiety

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
pl	Upłynął limit czasu zapytania równoległego. Skontaktuj się z administratorem

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s

en	Low Delay
pl	Niskie opóźnienie

en	Throughput
pl	Wydajność

en	Reliability
pl	Niezawodność

en	Mincost
pl	Minimalny koszt

en	Net Control
pl	Kontrola sieci

en	Internet Control
pl	Kontrola Internetu

en	Critic ECP
pl	Krytyk ECP

en	Flash Override
pl	Zastąpienie Flasha

en	Flash
pl	Miganie

en	Immediate
pl	Natychmiastowy

en	Priority
pl	Priorytet

en	Routine
pl	Rutyna

en	Summary Statistics
pl	Podsumowujące dane statystyczne

en	IP Packet Size Distribution (%%)
pl	Dystrybucja rozmiaru pakietów IP (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
pl	Pakiety na dystrybucję przepływu (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
pl	Oktety na rozkład przepływu (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
pl	Rozkład czasu przepływu (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
pl	Musisz wybrać raport statystyczny lub raport wydrukowany!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
pl	Musisz wybrać tylko raport statystyczny lub raport wydrukowany (nie oba)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
pl	Nieważne daty, Data/godzina jest wcześniejsza niż Data/godzina rozpoczęcia!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
pl	Nieprawidłowy adres IP dla adresu źródłowego!<br>(Musi mieć formę '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
pl	Nieprawidłowa podsieć dla adresu źródłowego! <br>(Musi mieć postać '192.168.0.0.1/255.255.255.0' lub '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
pl	Nieprawidłowy adres IP dla adresu docelowego! <br>(Musi mieć postać '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
pl	Nieprawidłowa podsieć dla adresu docelowego! <br>(Musi mieć postać '192.168.0.0.1/255.255.255.0' lub '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
pl	Nieważna wartość dla interfejsu źródłowego!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
pl	Nieprawidłowa wartość dla portu źródłowego! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
pl	Nieważna wartość dla Source AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
pl	Nieważna wartość dla interfejsu docelowego!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
pl	Nieprawidłowa wartość dla portu docelowego! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
pl	Nieważna wartość dla Destination AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
pl	Nieważna wartość dla Protokołu! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
pl	Nieprawidłowa wartość dla flagi TCP Flag! (ex: 0x1b lub 0x1b/SA lub SA/SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
pl	Nieprawidłowa wartość dla Octetów Cutoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
pl	Nieprawidłowa wartość dla linii odcięcia!

en	Invalid value for Sort Field!
pl	Nieważna wartość dla Sort Field!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
pl	Wykres FlowView dla %s Typ %s

en	Not Supported
pl	Nieobsługiwane

en	Total Flows
pl	Maks. przepływy:

en	Bytes Exchanged
pl	Wymienione bajty

en	Packets Examined
pl	Pakiety Bar

en	Plugin -> Flow Viewer

en	Plugin -> Flow Admin

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
pl	Przed instalacją zmień nazwy plików config.php.dist lub config_local.php.dist w katalogu flowview i zmień konfigurację bazy danych.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
pl	Należy pamiętać, że tabele wtyczek Flowview są aktualizowane w tle. Może to zająć trochę czasu. Sprawdź dziennik kaktusów, aby uzyskać więcej informacji

en	The Filter has been Deleted
pl	Filtr został usunięty

en	The Filter has been Updated
pl	Filtr został zaktualizowany

en	Import/Export
pl	Import / Eksport

en	FlowView

en	Databases
pl	Bazy danych

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	System Administration
pl	Administracja systemu

en	Flow Viewer
pl	Przeglądarka przepływowa

en	Dashboard
pl	Tablica

en	(save)
pl	Zapisz

en	(edit)
pl	(edytuj)

en	(actions)
pl	Akcje

en	Name Resolution
pl	Rozdzielczość

en	Hostname Resolution
pl	Rozdzielczość

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
pl	Metoda, przy pomocy której chcesz rozwiązać problem nazw hostów.

en	Use Local Server
pl	Użyj lokalnego serwera.

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
pl	Użyj serwera DNS poniżej

en	Don't Resolve DNS
pl	Nie rozwiązuj DNS

en	Local Domain Name
pl	Nazwy domen pasków

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
pl	W przypadku adresów IPv4 w sieci lokalnej, które nie są rozpoznawane lokalnie, dołącz ten sufiks do wynikowego adresu IP.

en	Local IP Range
pl	Lokalny zakres adresów IP

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
pl	Podaj zakres adresów IP IPv4 dla sieci lokalnej dla hostów, które mogą nie być zarejestrowane w systemie DNS. Te hosty zostaną zmapowane na powyższą nazwę domeny lokalnej. To bardziej dla użytkowników domowych. Można używać formatów CIDR lub innych niż CIDR. Na przykład: 192.168.11.0 lub 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
pl	Używanie CIDR lub Non-CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
pl	Użyj Arin, aby znaleźć niezarejestrowane domeny

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
pl	Wiele usług gromadzenia danych Big Tech lubi maskować swoją własność domen, aby zaciemnić fakt, że zbierają Twoje dane osobowe. Jeśli jesteś tym zaniepokojony, a Twoja instalacja Kaktusów ma dostęp do Internetu, możesz użyć Arina, aby zdjąć maskę z tych firm Big Tech.

en	Whois Provider Host
pl	Gospodarz dostawcy Whois

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
pl	Podaj nazwę hosta do rozwiązywania połączeń whois. Jeśli wartość jest równa null, musisz mieć plik binarny whois w ścieżce systemowej.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
pl	Narzędzia przepływowe Ścieżka binarna

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
pl	Podaj ścieżkę do pliku binarnego 'whois'. Plik binarny "whois" zostanie użyty do znalezienia informacji AS uzupełniających Arin.

en	Enter binary path
pl	Wprowadź ścieżkę binarną

en	Data Retention and Report Generation
pl	Przechowywanie danych i generowanie raportów

en	Data Retention Policy
pl	Polityka przechowywania danych

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
pl	Czas, przez jaki kaktusy będą utrzymywać podzielone tabele przepływu.

en	%d Week
pl	%d Tydzień

en	%d Weeks
pl	%d tygodni

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Year
pl	%d rok

en	Database Partitioning Scheme
pl	Schemat partycjonowania bazy danych

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
pl	W zależności od liczby przepływów na minutę możesz potrzebować więcej tabel dziennie.

en	Daily
pl	Dziennie

en	Hourly
pl	Co godzinę

en	Storage Engine for Raw Tables
pl	Silnik pamięci masowej dla surowych stołów

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
pl	Aria Engine jest idealny do wszystkich oprócz surowego stołu Live. Nieprzetworzona tabela Live zawsze będzie miała wartość InnoDB. Dokonaj wyboru.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
pl	Aria (szybka, bezpieczna w razie wypadku)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
pl	InnoDB (powolna, wysoka współbieżność)

en	Parallel Queries
pl	Zapytania równoległe

en	Max Concurrent Threads
pl	Maksymalna liczba wątków współbieżnych

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
pl	Maksymalna liczba wątków, które zostaną wysłane w celu uruchomienia zapytań FlowView. Należy pamiętać, że na partycję bazy danych może przypadać co najwyżej 1 wątek i należy uważać, aby nie przeciążyć serwera bazy danych zbyt wieloma uruchomionymi współbieżnymi wątkami.

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	%d Threads
pl	%d Tematy oznaczone

en	Maximum Run Time
pl	Maksymalna liczba wierszy

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
pl	Jeśli zapytanie równoległe nie zakończy się w tym czasie, zakończ.

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	%d Minutes
pl	%d Minuty

en	Cached Data Time to Live
pl	Czas wygaśnięcia danych w pamięci podręcznej

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
pl	Jak długo FlowView powinien przechowywać wyniki zapytania w pamięci podręcznej przed ich przeczyszczeniem?

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	%d Day
pl	%d dzień

en	%d Days
pl	%d dni

en	MaxScale Sharding
pl	Dzielenie na drobne zmiany w skali MaxScale

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
pl	Wykorzystanie narzędzia MaxScale do dystrybucji fragmentów zapytań

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
pl	Jeśli masz wiele usług działających jako podrzędne dla MaxScale, możesz zwiększyć szybkość wykonywania zapytań, dystrybuując zapytania równoległe do wielu serwerów zaplecza MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
pl	Port tylko do odczytu MaxScale

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
pl	Powinien to być port usługi tylko do odczytu (readconnroute) i routera.

en	Flowview
pl	FlowView