en	Select a Report
ja	印刷レポート

en	Source Root Domain
ja	送信元または宛先IP

en	Destination Root Domain
ja	宛先IP

en	Source/Destination Root Domain
ja	送信元/宛先IP

en	UDP/TCP Destination Port
ja	UDP / TCP宛先ポート

en	UDP/TCP Source Port
ja	UDP / TCP送信元ポート

en	UDP/TCP Port
ja	UDP / TCPポート

en	Source/Destination IP
ja	送信元/宛先IP

en	Source or Destination IP
ja	送信元または宛先IP

en	IP Protocol
ja	IPプロトコル

en	Input/Output Interface
ja	入出力インターフェース

en	Source AS
ja	ソースなし

en	Destination AS
ja	宛先AS

en	Source/Destination AS
ja	送信元/宛先AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
ja	ソースプレフィックス

en	Destination Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	Source/Destination Prefix
ja	送信元/送信先プレフィックス

en	Flow Times
ja	フロータイム

en	132 Columns
ja	132列

en	Show IP Accounting Emulation
ja	IPアカウンティングエミュレーションを表示する

en	Any Part in Range
ja	範囲内の任意のパーツ

en	End Time in Range
ja	終了時間

en	Start Time in Range
ja	開始時間

en	Entirely in Range
ja	完全に範囲内

en	Return All Lines
ja	すべての行を返す

en	Top %d
ja	トップ％d

en	No Limit
ja	制限なし

en	%s Bytes
ja	％sバイト

en	Source Domain
ja	送信元ポート

en	Flows
ja	流れ

en	Dest IP
ja	宛先IP

en	Input IF
ja	入力タイプ

en	Output IF
ja	SNMP 出力の種類 (ドロップダウン)

en	Destingation Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	B/Pk
ja	B / Pk

en	Ts

en	Fl

en	General Filters
ja	絞り込み条件を解除する

en	The Saved Filter to display.
ja	表示する保存済みフィルター。

en	Listener
ja	リスナー

en	The Listener to use for the Filter.
ja	フィルタに使用するリスナー。

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
ja	このフィルターが事前定義されたタイムスパンに基づいている場合は、ここで選択します。

en	Detailed Filter Criteria
ja	詳細なフィルター基準

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ja	レポートの作成時にこのフィルターにデフォルトで使用するレポートタイプ。

en	Printed
ja	印刷された

en	Statistical
ja	統計

en	Statistical Report
ja	統計レポート

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ja	レポートの作成時にこのフィルターにデフォルトで使用するレポートタイプの表示。

en	Printed Report
ja	印刷レポート

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
ja	印刷レポートを作成するときにこのフィルターにデフォルトで使用する印刷レポートタイプ。

en	Range Rules
ja	スケジュールの管理

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
ja	これらの時間フィルター規則によってフィルターデータを制約します。

en	Resolve IP's
ja	アドレス解決：

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
ja	アドレス解決：

en	Sort Field
ja	ソートフィールド：

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ja	フィルタのデフォルトのソートフィールド。この設定は、スケジュールされたレポートに適用されます。

en	Maximum Rows
ja	最大行数

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ja	フィルタで提供する最大行。この設定は、スケジュールされたレポートに適用されます。

en	Minimum Bytes
ja	最小バイト数

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
ja	フィルタで考慮すべき最小合計バイト数。このバイト数より少ないフローの合計は無視されます。

en	Protocol Filters
ja	プロトコル

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
ja	フィルタの特定のプロトコルを選択します。

en	TCP Flags
ja	TCPフラグ

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
ja	フィルタで検索するTCPフラグ。これは、TCPフラグのコンマ区切りリストにすることができます

en	TOS Fields
ja	TOSフィールド

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
ja	フィルタで検索するTOSフィールド。これは、TOSフィールドのコンマ区切りリストにすることができます

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ja	フィルタで選択したソースIPでフィルタリングします。これは、IPv4またはIPv6アドレスのコンマ区切りリスト、またはCIDR形式（例：192.168.1.0/24）のIPv4またはIPv6アドレス範囲のコンマ区切りリストにすることができます。

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
ja	フィルタで選択した送信元ポートでフィルタリングします。これは、送信元ポートのコンマ区切りのリストにすることができます。

en	Source Interface
ja	ソースインタフェース

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
ja	フィルタで選択したソースインターフェイスでフィルタします。これは、ソースインターフェイスのカンマ区切りのリストにすることができます

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
ja	フィルタで選択した宛先ASでフィルタリングします。これは、ソースASのコンマ区切りリストにすることができます

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ja	フィルタで選択した宛先IPでフィルタリングします。これは、IPv4またはIPv6アドレスのコンマ区切りリスト、またはCIDR形式（例：192.168.1.0/24）のIPv4またはIPv6アドレス範囲のコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest Ports
ja	宛先ポート

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
ja	フィルタで選択した宛先ポートでフィルタリングします。これは、推定ポートのコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest Interface
ja	宛先インターフェース

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
ja	フィルタで選択した宛先インターフェイスでフィルタします。これは、推定インターフェースのコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
ja	フィルタで選択した宛先ASでフィルタリングします。これは、DestimationASのコンマ区切りリストにすることができます

en	Name of the device to be displayed.
ja	表示されるデバイスの名前

en	Collection Method
ja	コレクションメドホッド

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
ja	2つのサポート収集方法があります。1つはレガシーフローツールバイナリを利用し、もう1つはCacti独自のPHPベースのフローストリームサーバーを利用します。

en	Allowed Host
ja	許可されたホスト

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
ja	このフローコレクタへの送信が許可されているデバイスのIPアドレス。どのホストでも0のままにします。

en	Port this collector will listen on.
ja	このコレクターが待機するポート。

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
ja	[続行]をクリックして、次のNet-Flow Listenersを削除します。その後、Flow-Capture Serviceを再起動する必要があります。

en	Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location.
ja	また、残りのファイルは必ずNet-Flow Captureの場所から削除してください。

en	You must select at least one device.
ja	少なくとも1つのデバイスを選択する必要があります。

en	Device [edit: %s]
ja	端末[編集：％s]

en	Device [new]
ja	端末[新規]

en	FlowView Listeners
ja	FlowViewリスナー

en	Set/Refresh Filters
ja	フィルタの設定/更新

en	Listeners
ja	リスナー

en	Allowed From
ja	から許可されて

en	Observed Listen
ja	観察された聞く

en	No Flowview Listeners
ja	FlowViewリスナー

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
ja	次のスケジュールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
ja	次のスケジュールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
ja	次のスケジュールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one Filter.
ja	少なくとも1つのデバイスを選択する必要があります。

en	FlowView Filters
ja	フローフィルター

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
ja	FlowViewフィルター[フィルターの前にデバイスを追加]

en	Every Hour
ja	毎時

en	Every %d Hours
ja	％d時間ごと

en	Every %d Weeks, 2
ja	％d週ごと、2

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
ja	FlowViewスケジュールのレポートタイトルを入力してください。

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
ja	このNetFlowスキャンが送信されるかどうか。

en	Name of the query to run.
ja	実行するクエリの名前

en	Send Interval
ja	送信間隔

en	How often to send this NetFlow Report?
ja	このNetFlowレポートを送信する頻度

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
ja	これは、NetFlowスキャンEメールを送信する最初の日時です。今後のすべてのEメールは、この時間に上記の間隔を加えて計算されます。

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
ja	このNetFlowスキャンを送信する電子メールアドレス（コマンド区切り）。

en	Format File to Use
ja	使用するファイルのフォーマット

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタムhtmlラッパーとCSSファイルを選択します。このファイルには、レポートをラップアラウンドするためのhtmlとCSSの両方が含まれています。単なるCSS以外のものが含まれている場合は、特別なものを配置する必要があります<REPORT>ファイル内のタグ。このフォーマットタグは、レポートの内容に置き換えられます。これらのファイルは「formats」ディレクトリにあります。

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
ja	スケジュールされたレポート%sをバックグラウンドで送信しました。

en	Reports will arrive once Complete.
ja	完了するとレポートが届きます。

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
ja	次のスケジュールを今すぐ送信するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one schedule.
ja	少なくとも1つのスケジュールを選択する必要があります。

en	Report: [edit: %s]
ja	報告：[編集：％s]

en	Report: [new]
ja	報告：[新]

en	Start Date Selector
ja	開始日セレクタ

en	FlowView Schedules
ja	FlowViewスケジュール

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
ja	FlowViewスケジュール[スケジュールの前にデバイスを追加]

en	Schedule Title
ja	スケジュールタイトル

en	Next Send
ja	次に送る

en	Select a Report Type First
ja	印刷レポート

en	Filter: [edit: %s]
ja	報告：[編集：％s]

en	Filter: [new]
ja	報告：[新]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
ja	未定義のフィルター[詳細を取得するにはフィルターを選択]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ja	統計レポート：%s [以下に指定されているオーバーライドを含む]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ja	印刷されたレポート：%s [以下に指定されているオーバーライドを含む]

en	Select a Filter
ja	印刷レポート

en	Top Sample
ja	トップサンプル

en	Top 2 Samples
ja	上位2サンプル

en	Top 3 Samples
ja	上位3サンプル

en	Top 4 Samples
ja	上位4サンプル

en	Top 5 Samples
ja	上位5サンプル

en	Show only Domains on Charts Below
ja	下のグラフにドメインのみを表示

en	Domains Only
ja	ドメインのみ

en	Edit Current Filter
ja	現在のフィルターを編集する

en	Save Overrides to Selected Filter
ja	オーバーライドを選択したフィルターに保存

en	Statistical: %s
ja	統計

en	Printed: %s
ja	印刷された

en	Select a Filter First
ja	印刷レポート

en	Octets
ja	オクテット

en	End Date Selector
ja	終了日セレクタ

en	Shift Time Backward
ja	時間を後方にシフト

en	Define Shifting Interval
ja	シフト間隔を定義する

en	Shift Time Forward
ja	時間を前にシフト

en	Bytes Bar
ja	バイトバー

en	Packets Bar
ja	パケットバー

en	Flows Bar
ja	フローバー

en	Client/Private (%s)
ja	クライアント/プライベート（%s）

en	icmp (0)
ja	icmp（0）

en	Unknown (%s)
ja	不明

en	Cacti Flowview
ja	サボテンFlowview

en	Netflow - %s
ja	Netflow - ％

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
ja	サブネットフィルター：%sは値CIDR形式ではありません

en	%d - %d Bytes
ja	％sバイト

en	> %d Bytes
ja	％sバイト

en	Source DNS
ja	データソース

en	Source Root DNS
ja	データソース

en	Dest DNS
ja	Dest AS

en	Dest Root DNS
ja	宛先ポート

en	DNS
ja	DSR

en	Root DNS
ja	ルートDNS

en	Dest Port
ja	宛先ポート

en	Dest IF

en	Dest Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	Type of Service
ja	サービスの種類

en	Bytes/Packet
ja	パケット

en	-- unresolved --
ja	-未解決-

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
ja	ブール値：%s、数値：%s、16進数：%s

en	Low Delay
ja	低遅延

en	Throughput
ja	スループット

en	Reliability
ja	信頼性

en	Mincost
ja	最小コスト

en	Net Control
ja	ネットコントロール

en	Internet Control
ja	インターネット制御

en	Critic ECP
ja	評論家ECP

en	Flash Override
ja	フラッシュオーバーライド

en	Routine
ja	ルーチン

en	IP Packet Size Distribution (%%)
ja	IPパケットサイズ分布（％）

en	Packets per Flow Distribution (%%)
ja	フロー分布あたりのパケット数（％）

en	Octets per Flow Distribution (%%)
ja	フロー分布ごとのオクテット（％）

en	Flow Time Distribution (%%)
ja	流動時間分布（％）

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
ja	統計レポートまたは印刷レポートを選択してください。

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
ja	統計レポートまたは印刷レポートのみを選択してください（両方ではありません）。

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
ja	日付が無効です。終了日/時刻が開始日/時刻より前です。

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ja	送信元アドレスのIPが無効です。 <br> （ '192.168.0.1'の形式でなければなりません）

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ja	送信元アドレスのサブネットが無効です。 <br> （ '192.168.0.1/255.255.255.0'または '192.168.0.1/24'の形式にしてください）

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ja	宛先アドレスのIPが無効です。 <br> （ '192.168.0.1'の形式でなければなりません）

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ja	宛先アドレスに無効なサブネットです。 <br> （ '192.168.0.1/255.255.255.0'または '192.168.0.1/24'の形式にしてください）

en	Invalid value for Source Interface!
ja	ソースインタフェースの値が無効です。

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
ja	送信元ポートの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
ja	Source ASの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Destination Interface!
ja	宛先インタフェースの値が無効です。

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
ja	宛先ポートの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
ja	宛先ASの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
ja	プロトコルの値が無効です。 （1〜255）

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
ja	TCPフラグの値が無効です。 （例：0x1b、0x1b / SA、SA / SA）

en	Invalid value for Cutoff Octets!
ja	カットオフオクテットの値が無効です。

en	Invalid value for Cutoff Lines!
ja	カットオフラインの値が無効です。

en	Invalid value for Sort Field!
ja	ソートフィールドの値が無効です。

en	FlowView Chart for %s Type is %s
ja	％sタイプのFlowViewチャートは％sです

en	Total Flows
ja	最大流量：

en	Bytes Exchanged
ja	交換されたバイト

en	Packets Examined
ja	パケットバー

en	Plugin -> Flow Viewer
ja	プラグイン - >フロービューア

en	Plugin -> Flow Admin
ja	プラグイン - > Flow Admin

en	The Filter has been Deleted
ja	フィルタは削除されました

en	The Filter has been Updated
ja	フィルタが更新されました

en	FlowView

en	Normal User
ja	通常のユーザー

en	Flow Viewer
ja	フロービューア

en	(save)
ja	保存

en	(actions)
ja	(操作)

en	Hostname Resolution
ja	解像度

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
ja	ホスト名を解決したい方法。

en	Use Local Server
ja	ローカルサーバーを使用

en	Use DNS Server Below
ja	下記のDNSサーバーを使用する

en	Don't Resolve DNS
ja	DNSを解決しない

en	Use Arin to Find Unregistered Domains

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.

en	Data Retention Policy
ja	データ保持ポリシー

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
ja	Cactiがパーティション化されたフローテーブルを維持する時間。

en	%d Week
ja	％d週

en	%d Weeks
ja	％d週

en	%d Month
ja	％d月

en	%d Months
ja	％d月

en	%d Year
ja	％d年

en	Database Partitioning Scheme
ja	データベース分割スキーム

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
ja	1分あたりのフロー数によっては、1日あたりより多くのテーブルが必要になる場合があります。