en	Select a Report
ja	印刷レポート

en	Summary
ja	概要

en	Source Root Domain
ja	送信元または宛先IP

en	Destination Root Domain
ja	宛先IP

en	Source/Destination Root Domain
ja	送信元/宛先IP

en	UDP/TCP Destination Port
ja	UDP / TCP宛先ポート

en	UDP/TCP Source Port
ja	UDP / TCP送信元ポート

en	UDP/TCP Port
ja	UDP / TCPポート

en	Source IP
ja	送信元IP

en	Destination IP
ja	宛先IP

en	Source/Destination IP
ja	送信元/宛先IP

en	Source or Destination IP
ja	送信元または宛先IP

en	IP Protocol
ja	IPプロトコル

en	Input Interface
ja	入力インタフェース

en	Output Interface
ja	出力インタフェース

en	Input/Output Interface
ja	入出力インターフェース

en	Source AS
ja	ソースなし

en	Destination AS
ja	目的地

en	Source/Destination AS
ja	送信元/宛先AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
ja	ソースプレフィックス

en	Destination Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	Source/Destination Prefix
ja	送信元/送信先プレフィックス

en	Flow Times
ja	フロータイム

en	Source/Destination IPs and Ports
ja	送信元/宛先IP

en	AS Numbers
ja	AS番号

en	132 Columns
ja	132列

en	Show IP Accounting Emulation
ja	IPアカウンティングエミュレーションを表示する

en	Any Part in Range (slow)
ja	範囲内の任意のパーツ

en	End Time in Range (fast)
ja	終了時間

en	Start Time in Range (fast)
ja	開始時間

en	Entirely in Range (slow)
ja	完全に範囲内

en	Return All Lines
ja	すべての行を返す

en	Top %d
ja	トップ%d

en	No Limit
ja	制限

en	%s Bytes
ja	%s バイト

en	All
ja	すべて

en	Source Domain
ja	ソースドメイン

en	Flows
ja	流れ

en	Bytes
ja	バイト

en	Packets
ja	パケット

en	Destination Domain
ja	宛先ドメイン名

en	Port
ja	ポート

en	Dest IP
ja	宛先IP

en	IP Address
ja	IPアドレス

en	Protocol
ja	プロトコル

en	Input IF
ja	入力フィールド

en	Output IF
ja	出力項目

en	TOS
ja	利用規約

en	Destingation Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	N/A
ja	該当なし

en	Source IF
ja	送信元インターフェイス

en	Destination IF
ja	宛先インターフェイス

en	Source Port
ja	送信元ポート

en	Destination Port
ja	宛先ポート

en	Start Time
ja	開始時間

en	End Time
ja	終了時間

en	Active
ja	操作

en	B/Pk
ja	B / Pk

en	Ts

en	Fl

en	Flags
ja	フラグ

en	Source
ja	送信元

en	Destination
ja	宛先

en	%d Pixels
ja	%dピクセル

en	General Filters
ja	絞り込み条件を解除する

en	Filter
ja	フィルター

en	The Saved Filter to display.
ja	表示する保存済みフィルター。

en	New Filter
ja	新規フィルタ

en	Listener
ja	リスナー

en	The Listener to use for the Filter.
ja	フィルタに使用するリスナー。

en	Flow Template ID
ja	テンプレート ID

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
ja	v9 および IPFIX フローのみのフロー テンプレート ID。 テンプレート ID はメーカーによって異なる場合があります。

en	Stream Address
ja	IPアドレス

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
ja	登録済みストリームのリストからのストリーム IP アドレスまたはホスト名。

en	Presets
ja	プリセット

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
ja	このフィルターが事前定義されたタイムスパンに基づいている場合は、ここで選択します。

en	Detailed Filter Criteria
ja	詳細なフィルター基準

en	Report Type
ja	レポートのタイプ

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ja	レポートの作成時にこのフィルターにデフォルトで使用するレポートタイプ。

en	Printed
ja	印刷された

en	Statistical
ja	統計

en	Statistical Report
ja	統計レポート

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ja	レポートの作成時にこのフィルターにデフォルトで使用するレポートタイプの表示。

en	Printed Report
ja	印刷レポート

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
ja	印刷レポートを作成するときにこのフィルターにデフォルトで使用する印刷レポートタイプ。

en	Range Rules
ja	スケジュールの管理

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
ja	これらの時間フィルター規則によってフィルターデータを制約します。

en	Resolve IP's
ja	アドレス解決：

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
ja	アドレス解決：

en	Yes
ja	はい

en	No
ja	いいえ

en	Sort Field
ja	ソートフィールド：

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ja	フィルタのデフォルトのソートフィールド。この設定は、スケジュールされたレポートに適用されます。

en	Maximum Rows
ja	最大行数

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ja	フィルタで提供する最大行。この設定は、スケジュールされたレポートに適用されます。

en	Minimum Bytes
ja	最小バイト数

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
ja	フィルタで考慮すべき最小合計バイト数。このバイト数より少ないフローの合計は無視されます。

en	Charting Options
ja	チャート作成オプション

en	Graph Type
ja	グラフタイプ

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
ja	デフォルトで表示するグラフタイプ。 これらには、棒グラフ、円グラフ、ツリーマップが含まれます。

en	Bar Chart
ja	棒グラフ

en	Pie Chart
ja	円グラフ

en	Treemap Chart
ja	ツリーマップチャート

en	Graph Height
ja	グラフの高さ

en	The Graph Hight to use by default.
ja	デフォルトで使用するグラフの高さ。

en	Table Panel
ja	テーブル

en	Should the Table Panel be displayed by default.
ja	テーブルパネルをデフォルトで表示する必要があります。

en	Bytes Panel
ja	バイトバー

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
ja	バイトパネルをデフォルトで表示する必要があります。

en	Packets Panel
ja	パケットバー

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
ja	[Packets] パネルをデフォルトで表示する必要があります。

en	Flows Panel
ja	フローバー

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
ja	フローパネルをデフォルトで表示する必要があります。

en	Protocol Filters
ja	プロトコル

en	Protocols
ja	プロトコル

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
ja	フィルタの特定のプロトコルを選択します。

en	TCP Flags
ja	TCPフラグ

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
ja	フィルタで検索するTCPフラグ。これは、TCPフラグのコンマ区切りリストにすることができます

en	TOS Fields
ja	TOSフィールド

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
ja	フィルタで検索するTOSフィールド。これは、TOSフィールドのコンマ区切りリストにすることができます

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ja	フィルタで選択したソースIPでフィルタリングします。これは、IPv4またはIPv6アドレスのコンマ区切りリスト、またはCIDR形式（例：192.168.1.0/24）のIPv4またはIPv6アドレス範囲のコンマ区切りリストにすることができます。

en	Source Ports
ja	送信元ポート

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
ja	フィルタで選択した送信元ポートでフィルタリングします。これは、送信元ポートのコンマ区切りのリストにすることができます。

en	Source Interface
ja	ソースインタフェース

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
ja	フィルタで選択したソースインターフェイスでフィルタします。これは、ソースインターフェイスのカンマ区切りのリストにすることができます

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
ja	フィルタで選択した宛先ASでフィルタリングします。これは、ソースASのコンマ区切りリストにすることができます

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ja	フィルタで選択した宛先IPでフィルタリングします。これは、IPv4またはIPv6アドレスのコンマ区切りリスト、またはCIDR形式（例：192.168.1.0/24）のIPv4またはIPv6アドレス範囲のコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest Ports
ja	宛先ポート

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
ja	フィルタで選択した宛先ポートでフィルタリングします。これは、推定ポートのコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest Interface
ja	宛先インターフェース

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
ja	フィルタで選択した宛先インターフェイスでフィルタします。これは、推定インターフェースのコンマ区切りリストにすることができます。

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
ja	フィルタで選択した宛先ASでフィルタリングします。これは、DestimationASのコンマ区切りリストにすることができます

en	DNS Cache
ja	DNS キャッシュ

en	CIDR/Routes
ja	CIDR/ルート

en	Autonomous Numbers
ja	AS番号

en	AS Blocks
ja	ASブロック

en	AS Sets
ja	ASセット

en	Route Sets
ja	ルート セット

en	Domains
ja	ドメイン

en	Filter Sets
ja	保存したフィルタ

en	Peering Sets
ja	ピアリング セット

en	Network
ja	ネットワーク

en	Internet Routers
ja	インターネット制御

en	Incident Response Teams
ja	インシデント対応チーム

en	Auth Agents
ja	認証エージェント

en	Organizations
ja	組織

en	Roles
ja	権限

en	Persons
ja	人数

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
ja	フロー フィルタ '%s' をスケジュール レポートで使用中として削除できません。

en	Flow Filter '%s' Deleted.
ja	フロー フィルター '%s' が削除されました。

en	Delete
ja	削除

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
ja	DNS キャッシュはパージされました。 レコードが入ってくると補充されます。

en	Internet Route Registry Details
ja	インターネットルートレジストリの詳細

en	Authorized Agent Details
ja	認定エージェントの詳細

en	CIDR/Route
ja	CIDR/ルート

en	Autonomous Number
ja	AS番号

en	AS Block
ja	ASブロック

en	AS Set
ja	未設定

en	Route Set
ja	ルート セット

en	Domain
ja	ドメイン

en	Filter Set
ja	保存したフィルタ

en	Peering Set
ja	ピアリング セット

en	Internet Router
ja	インターネット制御

en	Incident Response Team
ja	インシデント対応チーム

en	Auth Agent
ja	認証エージェント

en	Organization
ja	組織

en	Role
ja	権限

en	Person
ja	人物

en	Router Set
ja	ルート セット

en	Remarks
ja	備考

en	Last Modified
ja	最終編集日

en	Registration Date
ja	登録日

en	MNT By
ja	MNTによって

en	Admin Contact
ja	管理者の連絡先

en	Changes
ja	変更内容

en	Notify
ja	通知

en	Description
ja	説明

en	Tech Contact
ja	技術連絡先

en	MNT Lower
ja	MNTロワー

en	Country
ja	国

en	Abuse Email
ja	メールアドレス

en	Fax Number
ja	FAX番号

en	Phone
ja	電話番号

en	Email
ja	メールアドレス

en	Address
ja	住所

en	Status
ja	状態

en	Members By Fef
ja	Members 作成者: Fef

en	Abuse Contacts
ja	不正使用の連絡先

en	MNT Reference
ja	MNT リファレンス

en	Members
ja	メンバー

en	MNT Notify
ja	MNT通知

en	Authorization
ja	承認

en	MNT Routes
ja	MNTルート

en	Member of
ja	メンバー:

en	Updates Email
ja	更新

en	NOC Handle
ja	NOCハンドル

en	Sponsor Org
ja	スポンサー組織

en	MNT Irt

en	MP Members
ja	AS番号

en	Sub Domain
ja	サブ ドメイン

en	Pingable
ja	有効

en	Alias
ja	エイリアス

en	Org Type
ja	グラフタイプ

en	Refer To
ja	言い及ぶ

en	MP Peering
ja	MP ピアリング

en	Export
ja	エクスポート

en	Holes
ja	穴

en	MP Default
ja	デフォルト

en	Components
ja	コンポーネント

en	RS Out
ja	RS出力

en	Organization Name
ja	寄付の宛先 (組織名)

en	AS Name
ja	名前：

en	Author
ja	投稿者

en	IRT Notify
ja	IRT 通知

en	Aggr MTD
ja	アグリゲート MTD

en	AS Type
ja	タイプ

en	MP Filter
ja	フィルター

en	Default Route
ja	既定のルート

en	Assignment Size
ja	割り当てサイズ

en	Export Comps
ja	レポート

en	RS In
ja	RS入力

en	Net Name
ja	フィールド名

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
ja	集計境界

en	MP Import
ja	MPインポート

en	Language
ja	言語

en	RESFful Link
ja	RESFful リンク

en	Peer
ja	ピア

en	Zone Contact
ja	ゾーンコンタクト

en	Inject
ja	注射する

en	MP Peer
ja	MPピア

en	Referral By
ja	紹介者

en	Form
ja	フォーム

en	MNT Domains
ja	MNT ドメイン

en	Origin AS
ja	オリジンAS

en	MP Export
ja	レポート

en	Encyption
ja	有効期限

en	Geo Feed
ja	Geo フィード

en	Geo Index
ja	地域インデックス

en	Interface Addr
ja	インタフェース

en	Export Via
ja	レポート

en	Trouble
ja	トラブル

en	Name Servers
ja	ネームサーバー

en	Ping Handle
ja	Pingハンドル

en	Interface
ja	インタフェース

en	Import
ja	インポート

en	Signature
ja	署名

en	Geo Location
ja	ローテーション

en	Local AS
ja	ローカルAS

en	Import Via
ja	インポート方法

en	FATAL: Unknown Database Table %s
ja	致命的: 不明なデータベース表%s

en	Search
ja	検索

en	Any
ja	任意

en	Entries
ja	エントリー

en	Default
ja	デフォルト

en	Go

en	Set/Refresh Filters
ja	フィルタの設定/更新

en	Clear
ja	クリア

en	Clear Filters
ja	絞り込み条件を解除する

en	Purge
ja	粛清

en	Purge the DNS Cache
ja	DNS キャッシュのパージ

en	Not Specified
ja	指定なし

en	No Matching Entries Found
ja	一致するエントリが見つかりません

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
ja	次のスケジュールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to delete all following DNS Cache Entries.

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Delete DNS Entry
ja	DNS エントリの削除

en	Delete DNS Entries

en	Flowview DNS Cache Entries
ja	FlowViewスケジュール

en	Verified
ja	承認済み

en	Unverified
ja	未承認

en	This is the IP Address of the Cache entry.
ja	これは、キャッシュエントリのIPアドレスです。

en	DNS Hostname
ja	DNS ホスト名

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
ja	IP アドレスに割り当てられた DNS 名。

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
ja	DNS ホスト名のソース。 DNS、スタティックルックアップ、ARINのいずれかです。

en	Arin Verified
ja	Arin 確認済み

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
ja	この IP アドレスの Arin 情報が検証されているか、ローカル ドメイン IP アドレスです。

en	CIDR ID

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
ja	Arin 主キー。 これはアリンの公式情報ではありません。

en	Autonomous System ID
ja	自律システム ID

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
ja	アリンオリジンAS。 これはアリンASの公式情報です。

en	Updated Time
ja	更新

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
ja	これは、DNSキャッシュが入力された時刻または最後に更新された時刻です。

en	No DNS Cache Entries Found
ja	DNS キャッシュ エントリが見つかりませんでした

en	Flowview Internet Routes
ja	FlowViewリスナー

en	IP Version
ja	バージョン

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
ja	ルート

en	This is the published Internet Route.
ja	これは、公開されているインターネットルートです。

en	AS Number
ja	ポート番号

en	The Autonomous System Number for the route.
ja	ルートの自律システム番号。

en	Route Description
ja	ルートの説明

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
ja	ルートメンテナによって記録された説明。

en	The source database used to publish the route.
ja	ルートの公開に使用されるソース データベース。

en	Maintained By
ja	保守担当者

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
ja	顧客のルートを維持しているインターネットキャリア。

en	The last time the information on this route was modified.
ja	このルートの情報が最後に変更された時刻。

en	No Matching Routes Found
ja	一致するルートが見つかりません

en	Listener Name
ja	リスナー

en	Name of the device to be displayed.
ja	表示されるデバイスの名前

en	Collection Method
ja	コレクションメドホッド

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
ja	2つのサポート収集方法があります。1つはレガシーフローツールバイナリを利用し、もう1つはCacti独自のPHPベースのフローストリームサーバーを利用します。

en	Allowed Host
ja	許可されたホスト

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
ja	このフローコレクタへの送信が許可されているデバイスのIPアドレス。どのホストでも0のままにします。

en	Port this collector will listen on.
ja	このコレクターが待機するポート。

en	The IP Protocol to use for this listener.
ja	フィルタに使用するリスナー。

en	TCP Protocol
ja	IPプロトコル

en	UDP Protocol
ja	IPプロトコル

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
ja	デバイス ID:%s とテンプレート ID:%s のフロー テンプレートが見つかりませんでした。

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
ja	[続行]をクリックして、次のNet-Flow Listenersを削除します。その後、Flow-Capture Serviceを再起動する必要があります。

en	You must select at least one device.
ja	少なくとも1つのデバイスを選択する必要があります。

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
ja	保存に成功しました。 Flowview Listener が保存され、サービスが再起動されました。

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
ja	保存に成功しました。 Flowview リスナーが保存されました。 ただし、サービス フロー キャプチャは実行されていません。

en	Listener [edit: %s]
ja	リスナー [編集: %s]

en	Listener [new]
ja	報告：[新]

en	Name
ja	名前

en	Version
ja	バージョン

en	Templates
ja	テンプレート

en	Last Updated
ja	最終更新

en	Active Streams update every 5 minutes
ja	アクティブ ストリームは 5 分ごとに更新されます

en	No Inbound Streams Detected
ja	受信ストリームが検出されませんでした

en	Listener Detected Templates
ja	リスナー検出テンプレート(Listener Detected Templates)

en	Ex Addr

en	Template
ja	テンプレート

en	Template ID
ja	テンプレート ID

en	Field Name
ja	フィールド名

en	Supported
ja	サポートされています

en	Field ID
ja	フィールドID

en	Field Type
ja	項目の種類

en	Length
ja	長さ

en	Unpack

en	No Inbound Stream Templates Detected
ja	受信ストリーム テンプレートが検出されませんでした

en	FlowView Listeners
ja	FlowViewリスナー

en	Listeners
ja	リスナー

en	Method
ja	方法

en	Allowed From
ja	から許可されて

en	Observed Listen
ja	観察された聞く

en	The port security actually observed on the listeners port.
ja	リスナー ポートで実際に観察されたポート セキュリティ。

en	Streams
ja	ストリーム

en	The number of inbound connections from various sources.
ja	さまざまなソースからの受信接続の数。

en	Stream Versions
ja	バージョン

en	The Traffic Flow versions being observed.
ja	監視されているトラフィック フローのバージョン。

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
ja	収集されるすべてのストリームの最大更新時間。 この値は 5 分ごとに更新されます。

en	Cacti
ja	サボテン

en	No Flowview Listeners
ja	FlowViewリスナー

en	Send Now
ja	今すぐ送信します。

en	Disable
ja	無効

en	Enable
ja	有効

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
ja	次のスケジュールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
ja	次のスケジュールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
ja	次のスケジュールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one Filter.
ja	少なくとも1つのデバイスを選択する必要があります。

en	FlowView Filters
ja	フローフィルター

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
ja	FlowViewフィルター[フィルターの前にデバイスを追加]

en	Filters
ja	フィルター

en	Filter Name
ja	絞り込み検索名

en	ID

en	Resolution
ja	解像度

en	Every Hour
ja	毎時

en	Every %d Hours
ja	%d時間ごと

en	Every Day
ja	毎日

en	Every Week
ja	毎週

en	Every %d Weeks, 2
ja	%d週間ごと、2

en	Every Month
ja	毎月

en	Title
ja	題名

en	New Schedule
ja	新規スケジュール追加

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
ja	FlowViewスケジュールのレポートタイトルを入力してください。

en	Enabled
ja	有効

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
ja	このNetFlowスキャンが送信されるかどうか。

en	Name of the query to run.
ja	実行するクエリの名前

en	Send Interval
ja	送信間隔

en	How often to send this NetFlow Report?
ja	このNetFlowレポートを送信する頻度

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
ja	これは、NetFlowスキャンEメールを送信する最初の日時です。今後のすべてのEメールは、この時間に上記の間隔を加えて計算されます。

en	Email Addresses
ja	E メールアドレス

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
ja	このNetFlowスキャンを送信する電子メールアドレス（コマンド区切り）。

en	Format File to Use
ja	使用するファイルのフォーマット

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタムhtmlラッパーとCSSファイルを選択します。このファイルには、レポートをラップアラウンドするためのhtmlとCSSの両方が含まれています。単なるCSS以外のものが含まれている場合は、特別なものを配置する必要があります<REPORT>ファイル内のタグ。このフォーマットタグは、レポートの内容に置き換えられます。これらのファイルは「formats」ディレクトリにあります。

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
ja	スケジュールされたレポート%sをバックグラウンドで送信しました。

en	Reports will arrive once Complete.
ja	完了するとレポートが届きます。

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
ja	次のスケジュールを今すぐ送信するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
ja	次のスケジュールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one schedule.
ja	少なくとも1つのスケジュールを選択する必要があります。

en	Report: [edit: %s]
ja	報告: [編集: %s]

en	Report: [new]
ja	報告：[新]

en	Start Date Selector
ja	開始日セレクタ

en	FlowView Schedules
ja	FlowViewスケジュール

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
ja	FlowViewスケジュール[スケジュールの前にデバイスを追加]

en	Schedules
ja	スケジュール

en	Schedule Title
ja	スケジュールタイトル

en	Interval
ja	間隔

en	Start Date
ja	開始日

en	Next Send
ja	次に送る

en	General
ja	一般

en	Select a Report Type First
ja	印刷レポート

en	Filter: [edit: %s]
ja	フィルター: [編集: %s]

en	Filter: [new]
ja	報告：[新]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
ja	未定義のフィルター[詳細を取得するにはフィルターを選択]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ja	統計レポート：%s [以下に指定されているオーバーライドを含む]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ja	印刷されたレポート：%s [以下に指定されているオーバーライドを含む]

en	Select a Filter
ja	印刷レポート

en	Select a Listener
ja	印刷レポート

en	Exclude
ja	除外する

en	None
ja	なし

en	Top Sample
ja	トップサンプル

en	Top %d Samples
ja	上位%dサンプル

en	Show only Domains on Charts Below
ja	下のグラフにドメインのみを表示

en	Domains/Hostnames Only
ja	ドメインのみ

en	Apply Filter
ja	絞り込む

en	Clear Filter
ja	フィルターをクリア

en	Create new Flow Filter
ja	新しいフローファイルを作成する頻度。

en	New
ja	新規

en	Edit
ja	編集

en	Edit the Flow Filter
ja	現在のフィルターを編集する

en	Save
ja	保存

en	Save the Flow Filter
ja	印刷レポート

en	Save As
ja	保存する

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
ja	印刷レポート

en	Rename
ja	名前の変更

en	Rename the Flow Filter
ja	フロー フィルターの名前を変更する

en	Delete the Flow Filter
ja	印刷レポート

en	Report
ja	レポート

en	Statistical: %s
ja	統計: %s

en	Printed: %s
ja	印刷:%s

en	Select a Filter First
ja	印刷レポート

en	Lines
ja	直線

en	Octets
ja	オクテット

en	Timespan
ja	スパン

en	Custom
ja	カスタム

en	From
ja	から

en	To
ja	まで

en	End Date Selector
ja	終了日セレクタ

en	Shift Time Backward
ja	時間を後方にシフト

en	Define Shifting Interval
ja	シフト間隔を定義する

en	Shift Time Forward
ja	時間を前にシフト

en	Graph
ja	グラフ

en	Bar
ja	バー

en	Pie
ja	円グラフ

en	Treemap
ja	ツリーマップ

en	Height
ja	高さ

en	Show/Hide
ja	表示/非表示

en	Table
ja	テーブル

en	Save Flow Filter
ja	新規フィルタ

en	New Name
ja	新しい名前

en	Delete Flow Filter
ja	印刷レポート

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
ja	このフロー フィルタを削除するには、[続行] を押します。 フロー フィルタがスケジュール レポートで使用されている場合、操作はブロックされます。

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
ja	バイトの上位%s分布チャート

en	Top %s Pie Chart of Bytes

en	Top %s Treemap Chart of Bytes

en	Top %s Distribution Chart of Packets
ja	パケットの上位%s分布チャート

en	Top %s Pie Chart of Packets
ja	パケットの上位%s円グラフ

en	Top %s Treemap Chart of Packets
ja	パケットの上位%sツリーマップチャート

en	Top %s Distribution Chart of Flows
ja	フローの上位%s分布図

en	Top %s Pie Chart of Flows
ja	フローの上位%s円グラフ

en	Top %s Treemap Chart of Flows
ja	フローの上位%sツリーマップチャート

en	Rename Layout
ja	レイアウト名の変更

en	<new>
ja	新規

en	Filter Settings Saved
ja	保存したフィルタ設定

en	Client/Private (%s)
ja	クライアント/プライベート（%s）

en	icmp (0)
ja	icmp（0）

en	Unknown (%s)
ja	不明 (%s)

en	Cacti Flowview
ja	サボテンFlowview

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
ja	サブネットフィルター：%sは値CIDR形式ではありません

en	unresolved
ja	未解決

en	%d - %d Bytes
ja	%d - %d バイト

en	> %d Bytes
ja	> %d バイト

en	Source DNS
ja	データソース

en	Source Root DNS
ja	データソース

en	Dest DNS
ja	Dest AS

en	Dest Root DNS
ja	宛先ポート

en	DNS
ja	DSR

en	Root DNS
ja	ルートDNS

en	Dest Port
ja	宛先ポート

en	Dest IF

en	Dest Prefix
ja	宛先プレフィックス

en	Type of Service
ja	サービスの種類

en	Bytes/Packet
ja	パケット

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
ja	並列クエリがタイムアウトしました。 管理者に問い合わせてください

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
ja	ブール値：%s、数値：%s、16進数：%s

en	Low Delay
ja	低遅延

en	Throughput
ja	スループット

en	Reliability
ja	信頼性

en	Mincost
ja	最小コスト

en	Net Control
ja	ネットコントロール

en	Internet Control
ja	インターネット制御

en	Critic ECP
ja	評論家ECP

en	Flash Override
ja	フラッシュオーバーライド

en	Flash
ja	フラッシュ

en	Immediate
ja	即時

en	Priority
ja	優先

en	Routine
ja	ルーチン

en	Summary Statistics
ja	要約統計量

en	IP Packet Size Distribution (%%)
ja	IPパケットサイズ分布（％）

en	Packets per Flow Distribution (%%)
ja	フロー分布あたりのパケット数（％）

en	Octets per Flow Distribution (%%)
ja	フロー分布ごとのオクテット（％）

en	Flow Time Distribution (%%)
ja	流動時間分布（％）

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
ja	統計レポートまたは印刷レポートを選択してください。

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
ja	統計レポートまたは印刷レポートのみを選択してください（両方ではありません）。

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
ja	日付が無効です。終了日/時刻が開始日/時刻より前です。

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ja	送信元アドレスのIPが無効です。 <br> （ '192.168.0.1'の形式でなければなりません）

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ja	送信元アドレスのサブネットが無効です。 <br> （ '192.168.0.1/255.255.255.0'または '192.168.0.1/24'の形式にしてください）

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ja	宛先アドレスのIPが無効です。 <br> （ '192.168.0.1'の形式でなければなりません）

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ja	宛先アドレスに無効なサブネットです。 <br> （ '192.168.0.1/255.255.255.0'または '192.168.0.1/24'の形式にしてください）

en	Invalid value for Source Interface!
ja	ソースインタフェースの値が無効です。

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
ja	送信元ポートの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
ja	Source ASの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Destination Interface!
ja	宛先インタフェースの値が無効です。

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
ja	宛先ポートの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
ja	宛先ASの値が無効です。 （0 - 65535）

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
ja	プロトコルの値が無効です。 （1〜255）

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
ja	TCPフラグの値が無効です。 （例：0x1b、0x1b / SA、SA / SA）

en	Invalid value for Cutoff Octets!
ja	カットオフオクテットの値が無効です。

en	Invalid value for Cutoff Lines!
ja	カットオフラインの値が無効です。

en	Invalid value for Sort Field!
ja	ソートフィールドの値が無効です。

en	FlowView Chart for %s Type is %s
ja	%sタイプのフロービューチャートは%s

en	Not Supported
ja	サポートされていません

en	Total Flows
ja	最大流量：

en	Bytes Exchanged
ja	交換されたバイト

en	Packets Examined
ja	パケットバー

en	Plugin -> Flow Viewer
ja	プラグイン - >フロービューア

en	Plugin -> Flow Admin
ja	プラグイン - > Flow Admin

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
ja	インストールする前に、flowview ディレクトリ内の config.php.dist または config_local.php.dist ファイルの名前を変更し、データベースの設定を変更してください。

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
ja	Flowviewプラグインのテーブルはバックグラウンドでアップグレードされていることに注意してください。 これには時間がかかる場合があります。詳細については、Cacti ログを確認してください。

en	The Filter has been Deleted
ja	フィルタは削除されました

en	The Filter has been Updated
ja	フィルタが更新されました

en	Import/Export
ja	インポート/エクスポート

en	FlowView

en	Databases
ja	データベース

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	System Administration
ja	2. システム管理

en	Flow Viewer
ja	フロービューア

en	Dashboard
ja	ダッシュボード

en	(save)
ja	保存

en	(edit)
ja	(編集)

en	(actions)
ja	操作

en	Name Resolution
ja	解像度

en	Hostname Resolution
ja	解像度

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
ja	ホスト名を解決したい方法。

en	Use Local Server
ja	ローカルサーバーを使用

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
ja	下記のDNSサーバーを使用する

en	Don't Resolve DNS
ja	DNSを解決しない

en	Local Domain Name
ja	ドメイン名を削除する

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
ja	ローカル・ネットワーク上の IPv4 アドレスがローカルで解決されない場合は、結果の IP アドレスにこのサフィックスを付加します。

en	Local IP Range
ja	ローカル IP 範囲

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
ja	DNS に登録されていない可能性のあるホストのローカル ネットワークの IPv4 IP アドレス範囲を指定します。 これらのホストは、上記のローカルドメイン名にマッピングされます。 これはホームユーザー向けです。 CIDR 形式または非 CIDR 形式のいずれかを使用できます。 例:192.168.11.0または192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
ja	CIDRまたは非CIDRの使用

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
ja	Arin を使用して未登録ドメインを検索する

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
ja	多くのビッグテックデータ収集サービスは、個人情報を収集しているという事実を難読化するために、ドメインの所有権を隠すことを好みます。 これに関心があり、Cactiのインストールがインターネットにアクセスできる場合は、Arinを使用して、これらのビッグテック企業からマスクを削除できます。

en	Whois Provider Host
ja	Whois プロバイダー ホスト

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
ja	whois呼び出しを解決するためのホスト名を指定してください。 null でない場合は、システムパスに whois バイナリが含まれている必要があります。

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
ja	フローツールバイナリパス

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
ja	「whois」バイナリのパス名を指定してください。 「whois」バイナリは、Arinを補足するAS情報を見つけるために使用されます。

en	Enter binary path
ja	バイナリパスを入力

en	Data Retention and Report Generation
ja	データ保持とレポート生成

en	Data Retention Policy
ja	データ保持ポリシー

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
ja	Cactiがパーティション化されたフローテーブルを維持する時間。

en	%d Week
ja	%d 週間の

en	%d Weeks
ja	%d 週間の

en	%d Month
ja	%d ヶ月間の

en	%d Months
ja	%d ヶ月間の

en	%d Year
ja	%d 年間の

en	Database Partitioning Scheme
ja	データベース分割スキーム

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
ja	1分あたりのフロー数によっては、1日あたりより多くのテーブルが必要になる場合があります。

en	Daily
ja	毎日

en	Hourly
ja	一時間ごと

en	Storage Engine for Raw Tables
ja	生テーブルのストレージ エンジン

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
ja	Aria エンジンは、Live raw テーブル以外のすべてに最適です。 ライブ生テーブルは常に InnoDB になります。 お好きな方をお選びください。

en	Aria (Fast, Crash Safe)
ja	アリア(高速、衝突安全)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
ja	InnoDB (低速、高同時実行性)

en	Parallel Queries
ja	並列クエリ

en	Max Concurrent Threads
ja	最大同時スレッド数

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
ja	FlowView クエリを実行するためにディスパッチされるスレッドの最大数。 データベース・パーティションごとに最大で 1 つのスレッドを持つことができ、並行して実行しているスレッドの数が多すぎるためにデータベース・サーバーが過負荷にならないように注意する必要があることに注意してください。

en	Disabled
ja	無効

en	%d Threads
ja	%d スレッド

en	Maximum Run Time
ja	最大行数

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
ja	この時間内に並列クエリが終了しない場合は、終了します。

en	%d Minute
ja	%d ミニッツ

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	Cached Data Time to Live
ja	キャッシュされたデータの存続時間

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
ja	FlowViewは、キャッシュされたクエリの結果をパージするまで、どのくらいの期間保持する必要がありますか?

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	%d Day
ja	%d 日間

en	%d Days
ja	%d 日

en	MaxScale Sharding
ja	MaxScale シャーディング

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
ja	MaxScaleを活用してクエリシャードを分散

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
ja	MaxScale のスレーブとして機能する複数のサービスがある場合は、並列クエリを複数の MariaDB バックエンドサーバーに分散することで、クエリの速度を上げることができます。

en	MaxScale Read-Only Port
ja	MaxScale 読み取り専用ポート

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
ja	これは、Read-Only-Service(readconnroute)サービスとルータのポートである必要があります。

en	Flowview
ja	FlowView