en	Select a Report
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Summary
hi	सारांश

en	Source Root Domain
hi	स्रोत या गंतव्य आईपी

en	Destination Root Domain
hi	लक्षित अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र प्रणाली नियमावली

en	Source/Destination Root Domain
hi	स्रोत / गंतव्य आईपी

en	UDP/TCP Destination Port
hi	यूडीपी / टीसीपी गंतव्य बंदरगाह

en	UDP/TCP Source Port
hi	यूडीपी / टीसीपी स्रोत पोर्ट

en	UDP/TCP Port
hi	यूडीपी / टीसीपी पोर्ट

en	Source IP
hi	स्रोत आईपी

en	Destination IP
hi	लक्षित अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र प्रणाली नियमावली

en	Source/Destination IP
hi	स्रोत / गंतव्य आईपी

en	Source or Destination IP
hi	स्रोत या गंतव्य आईपी

en	IP Protocol
hi	आईपी प्रोटोकॉल

en	Input Interface
hi	इनपुट इंटरफ़ेस

en	Output Interface
hi	आउटपुट इंटरफ़ेस

en	Input/Output Interface
hi	इनपुट / आउटपुट इंटरफ़ेस

en	Source AS
hi	डाटा स्रोत

en	Destination AS
hi	स्थान

en	Source/Destination AS
hi	स्रोत / गंतव्य एएस

en	IP ToS
hi	आईपी टो

en	Source Prefix
hi	स्रोत उपसर्ग

en	Destination Prefix
hi	गंतव्य उपसर्ग

en	Source/Destination Prefix
hi	स्रोत / गंतव्य उपसर्ग

en	Flow Times
hi	फ्लो टाइम्स

en	Source/Destination IPs and Ports
hi	स्रोत / गंतव्य आईपी

en	AS Numbers
hi	एएस नंबर

en	132 Columns
hi	132 कॉलम

en	Show IP Accounting Emulation
hi	आईपी अकाउंटिंग एमुलेशन दिखाएं

en	Any Part in Range (slow)
hi	रेंज में कोई भी हिस्सा

en	End Time in Range (fast)
hi	अंतिम समय

en	Start Time in Range (fast)
hi	प्रारंभ समय

en	Entirely in Range (slow)
hi	पूरी तरह से रेंज में

en	Return All Lines
hi	सभी लाइनें लौटाएं

en	Top %d
hi	शीर्ष% d

en	No Limit
hi	कोई सीमा नहीं

en	%s Bytes
hi	%s बाइट्स

en	All
hi	所有

en	Source Domain
hi	स्रोत पोर्ट

en	Flows
hi	प्रवाह

en	Bytes
hi	बाइट्स

en	Packets
hi	पैकेट

en	Destination Domain
hi	लक्षित अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र प्रणाली नियमावली

en	Port
hi	पोर्ट

en	Dest IP
hi	गंतव्य आईपी

en	IP Address
hi	IP सिरनामा

en	Protocol
hi	मसविदा बनाना

en	Input IF
hi	इनपुट पद्धति

en	Output IF
hi	आउटपुट फॉर्मेट

en	TOS
hi	टीओएस

en	Destingation Prefix
hi	गंतव्य उपसर्ग

en	N/A
hi	लागू नहीं

en	Source IF
hi	डाटा स्रोत

en	Destination IF
hi	स्थान

en	Source Port
hi	स्रोत पोर्ट

en	Destination Port
hi	लक्षित अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र प्रणाली नियमावली

en	Start Time
hi	प्रारंभ समय

en	End Time
hi	अंतिम समय

en	Active
hi	सक्रिय

en	B/Pk
hi	बी / पी

en	Ts
hi	टी

en	Fl

en	Flags
hi	झंडे

en	Source
hi	स्रोत आईपी

en	Destination
hi	स्थान

en	%d Pixels
hi	%d पिक्सेल

en	General Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Filter
hi	छलनी

en	The Saved Filter to display.
hi	प्रदर्शित करने के लिए सहेजा गया फ़िल्टर।

en	New Filter
hi	छलनी

en	Listener
hi	श्रोता

en	The Listener to use for the Filter.
hi	फ़िल्टर के लिए उपयोग करने के लिए श्रोता।

en	Flow Template ID
hi	टेम्पलेट आईडी

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
hi	केवल v9 और IPFIX प्रवाह के लिए प्रवाह टेम्पलेट ID. ध्यान दें कि टेम्प्लेट आईडी निर्माता से निर्माता में भिन्न हो सकती है।

en	Stream Address
hi	IP सिरनामा

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
hi	स्ट्रीम आईपी पता या होस्टनाम पंजीकृत धाराओं की सूची से।

en	Presets
hi	प्रीसेट

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
hi	यदि यह फ़िल्टर पूर्व-निर्धारित टाइमपैन पर आधारित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Detailed Filter Criteria
hi	विस्तृत फ़िल्टर मानदंड

en	Report Type
hi	रिपोर्ट: [नया]

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
hi	रिपोर्ट बनाते समय इस फ़िल्टर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग करने के लिए रिपोर्ट प्रकार।

en	Printed
hi	प्रिंट किया गया:

en	Statistical
hi	सांख्यिकी:

en	Statistical Report
hi	सांख्यिकी रिपोर्ट

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
hi	रिपोर्ट बनाते समय इस फ़िल्टर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग करने के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकार।

en	Printed Report
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
hi	मुद्रित रिपोर्ट बनाते समय इस फ़िल्टर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग करने के लिए मुद्रित रिपोर्ट प्रकार।

en	Range Rules
hi	अनुसूचियां प्रबंधित करें

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
hi	इन समय फ़िल्टर नियमों द्वारा फ़िल्टर डेटा को संकुचित करें।

en	Resolve IP's
hi	पते का समाधान करें:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
hi	पते का समाधान करें:

en	Yes
hi	हाँ

en	No
hi	नहीं

en	Sort Field
hi	फ़ील्ड को क्रमबद्ध करें:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
hi	फ़िल्टर के लिए डिफ़ॉल्ट सॉर्ट फ़ील्ड। यह सेटिंग किसी भी अनुसूचित रिपोर्ट के लिए लागू की जाएगी।

en	Maximum Rows
hi	अधिकतम पंक्तियाँ

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
hi	फ़िल्टर में प्रदान करने के लिए अधिकतम पंक्तियाँ। यह सेटिंग किसी भी अनुसूचित रिपोर्ट के लिए लागू की जाएगी।

en	Minimum Bytes
hi	न्यूनतम बाइट्स:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
hi	फ़िल्टर के लिए विचार करने के लिए न्यूनतम कुल बाइट्स। किसी भी प्रवाह योग जो इस कई बाइट्स से कम हैं, को अनदेखा किया जाएगा।

en	Charting Options
hi	चार्टिंग विकल्प

en	Graph Type
hi	ग्राफ़ प्रकार

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
hi	डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ़ प्रकार। इनमें बार, पाई और ट्रीमैप शामिल हैं।

en	Bar Chart
hi	दंड ग्राफ़

en	Pie Chart
hi	पाइ चार्ट

en	Treemap Chart
hi	ट्रीमैप चार्ट

en	Graph Height
hi	ग्राफ ऊंचाई

en	The Graph Hight to use by default.
hi	डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग करने के लिए ग्राफ़ हाइट।

en	Table Panel
hi	तालिका

en	Should the Table Panel be displayed by default.
hi	क्या टेबल पैनल डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

en	Bytes Panel
hi	बाइट्स बार

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
hi	क्या बाइट्स पैनल डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।

en	Packets Panel
hi	पैकेट बार

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
hi	पैकेट पैनल डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

en	Flows Panel
hi	बार बहती है

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
hi	प्रवाह पैनल डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

en	Protocol Filters
hi	प्रोटोकॉल

en	Protocols
hi	प्रोटोकॉल

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
hi	फ़िल्टर के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल का चयन करें।

en	TCP Flags
hi	टीसीपी झंडे

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
hi	फ़िल्टर में खोजने के लिए टीसीपी झंडे। यह टीसीपी फ्लैग की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है

en	TOS Fields
hi	टीओएस फील्ड्स

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
hi	टीओएस फ़ील्ड फ़िल्टर में खोज करता है। यह टीओएस फील्ड्स की कॉमा सीमांकित सूची हो सकती है

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
hi	फ़िल्टर के लिए चयन करें स्रोत IP पर फ़िल्टर करें। यह IPv4 या IPv6 पतों की अल्पविराम सीमांकित सूची या CIDR प्रारूप में IPv4 या IPv6 पता श्रेणियों की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है (उदाहरण। 192.168.1.0/24)।

en	Source Ports
hi	स्रोत पोर्ट

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
hi	फ़िल्टर में सेलेक्ट सोर्स पोर्ट्स पर फ़िल्टर करें। यह स्रोत पोर्ट की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है।

en	Source Interface
hi	स्रोत इंटरफ़ेस

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
hi	फ़िल्टर में सेलेक्ट सोर्स इंटरफ़ेस पर फ़िल्टर करें। यह स्रोत इंटरफेस की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
hi	फ़िल्टर में चयनित गंतव्य AS पर फ़िल्टर करें। यह स्रोत AS की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
hi	फ़िल्टर के लिए चयन गंतव्य IP पर फ़िल्टर करें। यह IPv4 या IPv6 पतों की अल्पविराम सीमांकित सूची या CIDR प्रारूप में IPv4 या IPv6 पता श्रेणियों की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है (उदाहरण। 192.168.1.0/24)।

en	Dest Ports
hi	गंतव्य बंदरगाह

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
hi	फ़िल्टर में चयन गंतव्य पोर्ट पर फ़िल्टर करें। यह डेस्टिनेशन पोर्ट्स की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है।

en	Dest Interface
hi	गंतव्य इंटरफ़ेस

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
hi	फ़िल्टर के लिए चयन गंतव्य इंटरफ़ेस पर फ़िल्टर करें। यह डेस्टिमेशन इंटरफेसेस की अल्पविराम सीमांकित सूची हो सकती है।

en	Dest AS
hi	गंतव्य के रूप में

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
hi	फ़िल्टर में चयनित गंतव्य AS पर फ़िल्टर करें। यह डेस्टिनेशन एएस की कॉमा सीमांकित सूची हो सकती है

en	DNS Cache
hi	DNS कैश

en	CIDR/Routes
hi	सीआईडीआर/मार्ग

en	Autonomous Numbers
hi	एएस नंबर

en	AS Blocks
hi	एएस ब्लॉक

en	AS Sets
hi	एएस सेट

en	Route Sets
hi	मार्ग सेट

en	Domains
hi	स्रोत पोर्ट

en	Filter Sets
hi	सेव को छान लें

en	Peering Sets
hi	पीयरिंग सेट

en	Network
hi	नैट्टवर्क

en	Internet Routers
hi	इंटरनेट कंट्रोल

en	Incident Response Teams
hi	घटना प्रतिक्रिया दल

en	Auth Agents
hi	प्रामाणिक एजेंट

en	Organizations
hi	संगठनों

en	Roles
hi	भूमिकाओं

en	Persons
hi	व्यक्तियों

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
hi	प्रवाह फ़िल्टर '%s' को हटाने में असमर्थ क्योंकि यह एक शेड्यूल की गई रिपोर्ट में उपयोग में है।

en	Flow Filter '%s' Deleted.
hi	प्रवाह फिल्टर '%s' हटा दिया गया।

en	Delete
hi	हटाएं

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
hi	DNS कैश को मिटा दिया गया है। रिकॉर्ड आते ही यह फिर से भर जाएगा।

en	Internet Route Registry Details
hi	इंटरनेट मार्ग रजिस्ट्री विवरण

en	Authorized Agent Details
hi	अधिकृत एजेंट विवरण

en	CIDR/Route
hi	सीआईडीआर/मार्ग

en	Autonomous Number
hi	एएस नंबर

en	AS Block
hi	एएस ब्लॉक

en	AS Set
hi	एएस सेट

en	Route Set
hi	मार्ग सेट

en	Domain
hi	स्रोत पोर्ट

en	Filter Set
hi	सेव को छान लें

en	Peering Set
hi	पीयरिंग सेट

en	Internet Router
hi	इंटरनेट कंट्रोल

en	Incident Response Team
hi	घटना प्रतिक्रिया दल

en	Auth Agent
hi	प्रामाणिक एजेंट

en	Organization
hi	संगठन

en	Role
hi	भूमिकाओं

en	Person
hi	व्यक्ति

en	Router Set
hi	मार्ग सेट

en	Remarks
hi	टिप्पणियां

en	Last Modified
hi	पिछली मर्तबा परिवर्धित

en	Registration Date
hi	लक्षित अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र प्रणाली नियमावली

en	MNT By
hi	MNT द्वारा

en	Admin Contact
hi	व्यवस्थापक संपर्क

en	Changes
hi	परिवर्तन

en	Notify
hi	अधिसूचित करना

en	Description
hi	विवरण

en	Tech Contact
hi	तकनीकी संपर्क

en	MNT Lower
hi	एमएनटी लोअर

en	Country
hi	देश

en	Abuse Email
hi	ईमेल

en	Fax Number
hi	एएस नंबर

en	Phone
hi	फ़ोन

en	Email
hi	ईमेल

en	Address
hi	IP सिरनामा

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Members By Fef
hi	Fef द्वारा सदस्य

en	Abuse Contacts
hi	दुरुपयोग संपर्क

en	MNT Reference
hi	MNT संदर्भ

en	Members
hi	सदस्यगण

en	MNT Notify

en	Authorization
hi	प्राधिकरण

en	MNT Routes
hi	MNT रूट्स

en	Member of
hi	सदस्य

en	Updates Email
hi	अपडेट करें

en	NOC Handle
hi	एनओसी हैंडल

en	Sponsor Org
hi	प्रायोजक संगठन

en	MNT Irt
hi	एमएनटी आईआरटी

en	MP Members
hi	एएस नंबर

en	Sub Domain
hi	स्रोत पोर्ट

en	Pingable
hi	सक्षम करें

en	Alias
hi	उर्फ़

en	Org Type
hi	ग्राफ़ प्रकार

en	Refer To
hi	संदर्भ लें

en	MP Peering
hi	एमपी पीयरिंग

en	Export
hi	एक्सपोर्ट

en	Holes
hi	छेद

en	MP Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Components
hi	घटक

en	RS Out
hi	आरएस आउट

en	Organization Name
hi	संगठन का नाम

en	AS Name
hi	नाम

en	Author
hi	लेखक

en	IRT Notify
hi	IRT सूचित करें

en	Aggr MTD
hi	एजीजीआर एमटीडी

en	AS Type
hi	एएस टाइप

en	MP Filter
hi	छलनी

en	Default Route
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Assignment Size
hi	असाइनमेंट आकार

en	Export Comps
hi	रिपोर्ट

en	RS In
hi	रुपये में

en	Net Name
hi	क्षेत्र नाम

en	DS Rdata
hi	डीएस Rdata

en	Aggr Boundary
hi	Aggr सीमा

en	MP Import
hi	एमपी आयात

en	Language
hi	भाषा

en	RESFful Link
hi	RESFful लिंक

en	Peer
hi	ताकना

en	Zone Contact
hi	ज़ोन संपर्क

en	Inject
hi	चढा

en	MP Peer
hi	एमपी पीर

en	Referral By
hi	द्वारा रेफरल

en	Form
hi	रूप

en	MNT Domains
hi	MNT डोमेन

en	Origin AS
hi	उत्पत्ति के रूप में

en	MP Export
hi	रिपोर्ट

en	Encyption
hi	समय सीमा समाप्ति

en	Geo Feed
hi	जियो फीड

en	Geo Index
hi	भू सूचकांक

en	Interface Addr
hi	इंटरफेस

en	Export Via
hi	रिपोर्ट

en	Trouble
hi	कष्ट

en	Name Servers
hi	नाम सर्वर

en	Ping Handle
hi	पिंग हैंडल

en	Interface
hi	इंटरफेस

en	Import
hi	आयात करें

en	Signature
hi	हस्ताक्षर

en	Geo Location
hi	रोटेशन

en	Local AS
hi	स्थानीय

en	Import Via
hi	आयात के माध्यम से

en	FATAL: Unknown Database Table %s
hi	घातक: अज्ञात डेटाबेस तालिका %s

en	Search
hi	खोजें

en	Any
hi	कोई भी@ label

en	Entries
hi	प्रविश्टयां

en	Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Go
hi	जाएं

en	Set/Refresh Filters
hi	सेट / फ़िल्टर ताज़ा करें

en	Clear
hi	明确

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Purge
hi	सफाई

en	Purge the DNS Cache
hi	DNS कैश को पर्ज करें

en	Not Specified
hi	निर्दिष्ट नहीं

en	No Matching Entries Found
hi	कोई मेल खाती प्रविष्टियाँ नहीं मिलीं

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
hi	निम्न शेड्यूल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Cancel
hi	कैंसिल करें

en	Continue
hi	जारी रखें

en	Delete DNS Entry
hi	DNS प्रविष्टि हटाएँ

en	Flowview DNS Cache Entries
hi	फ़्लो व्यू शेड्यूल

en	Verified
hi	सत्यापित

en	Unverified
hi	असत्यापित

en	This is the IP Address of the Cache entry.
hi	यह कैश प्रविष्टि का IP पता है।

en	DNS Hostname
hi	DNS होस्टनाम

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
hi	IP पते को असाइन किया गया DNS नाम.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
hi	DNS होस्टनाम का स्रोत. यह या तो DNS, स्टेटिक लुकअप या ARIN हो सकता है।

en	Arin Verified
hi	Arin सत्यापित

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
hi	इस आईपी पते के लिए अरिन जानकारी सत्यापित है, या यह एक स्थानीय डोमेन आईपी पता है।

en	CIDR ID
hi	सीआईडीआर आईडी

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
hi	अरिन प्राथमिक कुंजी। यह आधिकारिक अरिन जानकारी नहीं है।

en	Autonomous System ID
hi	स्वायत्त सिस्टम आईडी

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
hi	अरिन मूल के रूप में। यह आधिकारिक अरिन एएस जानकारी है।

en	Updated Time
hi	अपडेट करें

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
hi	यह वह समय है जब DNS कैश दर्ज किया गया था या अंतिम बार अपडेट किया गया था।

en	No DNS Cache Entries Found
hi	कोई DNS कैश प्रविष्टियाँ नहीं मिलीं

en	Flowview Internet Routes
hi	फ़्लो व्यू श्रोता

en	IP Version
hi	संस्करण %s

en	IPv4
hi	आईपीवी4

en	IPv6
hi	आईपीवी 6

en	Route
hi	सामान्य

en	This is the published Internet Route.
hi	यह प्रकाशित इंटरनेट मार्ग है।

en	AS Number
hi	पोर्ट संख्या

en	The Autonomous System Number for the route.
hi	मार्ग के लिए स्वायत्त प्रणाली संख्या।

en	Route Description
hi	मार्ग विवरण

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
hi	रूट मेंटेनर द्वारा लॉग किया गया विवरण।

en	The source database used to publish the route.
hi	रूट प्रकाशित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्रोत डेटाबेस.

en	Maintained By
hi	द्वारा बनाए रखा गया

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
hi	इंटरनेट वाहक जो ग्राहक के लिए मार्ग का रखरखाव कर रहा है।

en	The last time the information on this route was modified.
hi	पिछली बार इस मार्ग की जानकारी को संशोधित किया गया था।

en	No Matching Routes Found
hi	कोई मिलान मार्ग नहीं मिला

en	Listener Name
hi	श्रोता

en	Name of the device to be displayed.
hi	प्रदर्शित होने वाले उपकरण का नाम।

en	Collection Method
hi	संग्रह मेधाव

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
hi	दो समर्थन संग्रह विधियाँ हैं, पहली विरासत प्रवाह-उपकरण बायनेरीज़ का उपयोग करती है और दूसरी कैक्टि के स्वयं के PHP आधारित फ्लो स्ट्रीम सर्वर का लाभ उठाती है।

en	Allowed Host
hi	होस्ट की अनुमति है

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
hi	डिवाइस का आईपी पता जिसे इस प्रवाह कलेक्टर को भेजने की अनुमति है। किसी भी होस्ट के लिए 0 के रूप में छोड़ दें।

en	Port this collector will listen on.
hi	पोर्ट इस कलेक्टर पर सुनेंगे।

en	The IP Protocol to use for this listener.
hi	फ़िल्टर के लिए उपयोग करने के लिए श्रोता।

en	TCP Protocol
hi	आईपी प्रोटोकॉल

en	UDP Protocol
hi	आईपी प्रोटोकॉल

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
hi	डिवाइस ID:%s और टेम्पलेट ID:%s के लिए कोई प्रवाह टेम्पलेट नहीं मिला

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
hi	निम्नलिखित नेट-फ्लो श्रोताओं को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। जिसके बाद, आपको अपनी फ्लो-कैप्चर सर्विस को पुनरारंभ करना होगा।

en	You must select at least one device.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
hi	सफल सहेजें। Flowview श्रोता सहेजा गया है, और सेवा पुनरारंभ हो गया है।

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
hi	सफल सहेजें। फ़्लोव्यू श्रोता सहेजा गया है। हालाँकि, सेवा प्रवाह कैप्चर नहीं चल रहा है।

en	Listener [edit: %s]
hi	रिपोर्ट: [संपादित करें: %s]

en	Listener [new]
hi	रिपोर्ट: [नया]

en	Name
hi	नाम

en	Version
hi	सरूप

en	Templates
hi	टेम्पलेट्स

en	Last Updated
hi	अंतिम अपडेट

en	Active Streams update every 5 minutes
hi	सक्रिय स्ट्रीम हर 5 मिनट में अपडेट होती हैं

en	No Inbound Streams Detected
hi	कोई इनबाउंड स्ट्रीम नहीं मिली

en	Listener Detected Templates
hi	श्रोता ने टेम्पलेट्स का पता लगाया

en	Ex Addr
hi	पूर्व Addr

en	Template
hi	खाका

en	Template ID
hi	टेम्पलेट आईडी

en	Field Name
hi	क्षेत्र नाम

en	Supported
hi	समर्थित

en	Field ID
hi	फ़ील्ड ID

en	Field Type
hi	क्षेत्र क़िस्म

en	Length
hi	लंबाई

en	Unpack
hi	खोलना

en	No Inbound Stream Templates Detected
hi	कोई इनबाउंड स्ट्रीम टेम्पलेट नहीं मिला

en	FlowView Listeners
hi	फ़्लो व्यू श्रोता

en	Listeners
hi	श्रोताओं

en	Method
hi	तरीका

en	Allowed From
hi	से अनुमति है

en	Observed Listen
hi	सुने हुए अवलोकन

en	The port security actually observed on the listeners port.
hi	बंदरगाह सुरक्षा वास्तव में श्रोताओं के बंदरगाह पर देखी गई।

en	Streams
hi	धाराओं

en	The number of inbound connections from various sources.
hi	विभिन्न स्रोतों से आने वाले कनेक्शनों की संख्या.

en	Stream Versions
hi	संस्करण %s

en	The Traffic Flow versions being observed.
hi	ट्रैफ़िक प्रवाह संस्करणों का अवलोकन किया जा रहा है।

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
hi	एकत्र की जा रही सभी धाराओं से अधिकतम अद्यतन समय। यह मान हर 5 मिनट में अपडेट किया जाता है।

en	Cacti
hi	कैक्टस

en	No Flowview Listeners
hi	फ़्लो व्यू श्रोता

en	Send Now
hi	अभी भेजें

en	Disable
hi	अक्षम करें

en	Enable
hi	सक्षम करें

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
hi	निम्न शेड्यूल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
hi	निम्न अनुसूची (ओं) को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
hi	निम्न अनुसूची को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You must select at least one Filter.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	FlowView Filters
hi	प्रवाह फिल्टर

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
hi	फ़्लो व्यू फ़िल्टर [फ़िल्टर से पहले उपकरण जोड़ें]

en	Filters
hi	फिल्टर

en	Filter Name
hi	फ़िल्टर का नाम

en	ID

en	Resolution
hi	होस्टनाम रिज़ॉल्यूशन

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Every %d Hours
hi	हर %d घंटे

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Every %d Weeks, 2
hi	हर% d सप्ताह, 2

en	Every Month
hi	हर महीने

en	Title
hi	शीर्षक

en	New Schedule
hi	नई सारणी

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
hi	फ़्लो व्यू शेड्यूल के लिए एक रिपोर्ट शीर्षक दर्ज करें।

en	Enabled
hi	सक्षम

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
hi	यह नेटफ्लो स्कैन भेजा जाएगा या नहीं।

en	Name of the query to run.
hi	चलाने के लिए क्वेरी का नाम।

en	Send Interval
hi	अंतराल भेजें

en	How often to send this NetFlow Report?
hi	इस नेटफ्लो रिपोर्ट को कितनी बार भेजना है?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
hi	यह नेटफ्लो स्कैन ईमेल भेजने की पहली तारीख / समय है। सभी भविष्य के ईमेल इस समय और ऊपर दिए गए अंतराल से गणना की जाएगी।

en	Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
hi	इस NetFlow स्कैन को भेजने के लिए ईमेल पते (कमांड सीमांकित)

en	Format File to Use
hi	प्रारूप फ़ाइल का उपयोग करने के लिए

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
hi	उपयोग करने के लिए कस्टम HTML आवरण और सीएसएस फ़ाइल चुनें। इस फ़ाइल में आपकी रिपोर्ट के चारों ओर html और CSS दोनों हैं। यदि इसमें बस CSS से अधिक है, तो आपको एक विशेष स्थान देने की आवश्यकता है<REPORT> फ़ाइल के अंदर टैग। इस प्रारूप टैग को रिपोर्ट सामग्री द्वारा बदल दिया जाएगा। ये फाइलें 'फॉर्मेट' डायरेक्टरी में स्थित हैं।

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
hi	प्रलेखित रिपोर्ट %s पृष्ठभूमि में।

en	Reports will arrive once Complete.
hi	पूरी होते ही रिपोर्ट आ जाएगी।

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
hi	निम्न शेड्यूल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
hi	अब निम्नलिखित अनुसूची भेजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
hi	निम्न अनुसूची (ओं) को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
hi	निम्न अनुसूची को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You must select at least one schedule.
hi	आपको कम से कम एक शेड्यूल का चयन करना होगा।

en	Report: [edit: %s]
hi	रिपोर्ट: [संपादित करें: %s]

en	Report: [new]
hi	रिपोर्ट: [नया]

en	Start Date Selector
hi	प्रारंभ तिथि चयनकर्ता

en	FlowView Schedules
hi	फ़्लो व्यू शेड्यूल

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
hi	फ़्लो व्यू शेड्यूल [शेड्यूल से पहले डिवाइस जोड़ें]

en	Schedules
hi	अनुसूचियों

en	Schedule Title
hi	अनुसूची शीर्षक

en	Interval
hi	अंतराल

en	Start Date
hi	प्रारंभ दिनांक

en	Next Send
hi	अगला भेजें

en	General
hi	सामान्य

en	Select a Report Type First
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Filter: [edit: %s]
hi	रिपोर्ट: [संपादित करें: %s]

en	Filter: [new]
hi	रिपोर्ट: [नया]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
hi	अपरिभाषित फ़िल्टर [विवरण प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर का चयन करें]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
hi	सांख्यिकीय रिपोर्ट: %s [नीचे बताए अनुसार ओवरराइड्स शामिल हैं]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
hi	मुद्रित रिपोर्ट: %s [नीचे बताए अनुसार ओवरराइड्स शामिल हैं]

en	Select a Filter
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Select a Listener
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Exclude
hi	निकालना

en	None
hi	कोई नहीं

en	Top Sample
hi	शीर्ष नमूना

en	Top %d Samples
hi	शीर्ष %d नमूने

en	Show only Domains on Charts Below
hi	नीचे दिए गए चार्ट पर केवल डोमेन दिखाएं

en	Domains/Hostnames Only
hi	केवल डोमेन

en	Apply Filter
hi	फ़िल्टर्स लागू करें (p) View - >

en	Clear Filter
hi	साफ फिल्टर

en	Create new Flow Filter
hi	एक नई फ़्लो फ़ाइल बनाने के लिए कितनी बार।

en	New
hi	नया

en	Edit
hi	संपादित करें

en	Edit the Flow Filter
hi	वर्तमान फ़िल्टर संपादित करें

en	Save
hi	सेव करें

en	Save the Flow Filter
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Save As
hi	के रूप रक्षित करें

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Rename
hi	नाम बदलें

en	Rename the Flow Filter
hi	फ्लो फ़िल्टर का नाम बदलें

en	Delete the Flow Filter
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Report
hi	रिपोर्ट

en	Statistical: %s
hi	सांख्यिकीय: %s

en	Printed: %s
hi	मुद्रित: %s

en	Select a Filter First
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	Lines
hi	पंक्तियां

en	Octets
hi	ओक्टेट्स

en	Timespan
hi	काल

en	Custom
hi	रुचि अनुसरणीय

en	From
hi	और से

en	To
hi	Til

en	End Date Selector
hi	अंतिम तिथि चयनकर्ता

en	Shift Time Backward
hi	शिफ्ट टाइम बैकवर्ड

en	Define Shifting Interval
hi	शिफ्टिंग इंटरवल को परिभाषित करें

en	Shift Time Forward
hi	शिफ्ट टाइम फॉरवर्ड

en	Graph
hi	काल ग्राफ

en	Bar
hi	छड़

en	Pie
hi	प्रिंट किया गया:

en	Treemap
hi	ट्रीमैप

en	Height
hi	ऊंचाई

en	Show/Hide
hi	छुपा हुआ देखना

en	Table
hi	तालिका

en	Save Flow Filter
hi	छलनी

en	New Name
hi	क्षेत्र नाम

en	Delete Flow Filter
hi	प्रिंट रिपोर्ट

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
hi	इस प्रवाह फ़िल्टर को हटाने के लिए, जारी रखें दबाएँ. प्रवाह फ़िल्टर किसी शेड्यूल की गई रिपोर्ट में उपयोग में है, तो कार्रवाई ब्लॉक कर दिया जाएगा।

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
hi	बाइट्स के शीर्ष %s वितरण चार्ट

en	Top %s Pie Chart of Bytes
hi	बाइट्स के शीर्ष %s पाई चार्ट

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
hi	बाइट्स के शीर्ष %s ट्रीमैप चार्ट

en	Top %s Distribution Chart of Packets
hi	पैकेट के शीर्ष %s वितरण चार्ट

en	Top %s Pie Chart of Packets
hi	पैकेट के शीर्ष %s पाई चार्ट

en	Top %s Treemap Chart of Packets
hi	पैकेट के शीर्ष %s ट्रीमैप चार्ट

en	Top %s Distribution Chart of Flows
hi	प्रवाह के शीर्ष %s वितरण चार्ट

en	Top %s Pie Chart of Flows
hi	प्रवाह का शीर्ष %s पाई चार्ट

en	Top %s Treemap Chart of Flows
hi	शीर्ष %s प्रवाह का ट्रीमैप चार्ट

en	Rename Layout
hi	लेआउट का नाम बदलें

en	<new>

en	Filter Settings Saved
hi	फ़िल्टर सेटिंग्स सहेजे गए

en	Client/Private (%s)
hi	ग्राहक / निजी (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
hi	अज्ञात (%s)

en	Cacti Flowview
hi	कैक्टि फ्लोव्यू

en	Netflow - %s
hi	नेटफ्लो - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
hi	सबनेट फ़िल्टर: %s मान CIDR प्रारूप नहीं है

en	unresolved
hi	अनुत्तरित

en	%d - %d Bytes
hi	%d - %d बाइट्स

en	> %d Bytes
hi	> %d बाइट्स

en	Source DNS
hi	स्रोत ए.एस.

en	Source Root DNS
hi	स्रोत ए.एस.

en	Dest DNS
hi	गंतव्य के रूप में

en	Dest Root DNS
hi	गंतव्य बंदरगाह

en	DNS
hi	NTP सर्वर का IP या DNS नाम डालें

en	Root DNS
hi	रूट डीएनएस

en	Dest Port
hi	गंतव्य बंदरगाह

en	Dest IF
hi	गंतव्य स्थान

en	Dest Prefix
hi	गंतव्य उपसर्ग

en	Type of Service
hi	सेवा का प्रकार

en	Bytes/Packet
hi	पैकेट

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
hi	समानांतर क्वेरी का समय समाप्त हो गया. कृपया अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
hi	बूलियन: %s, न्यूमेरिक: %s, हेक्स: %s

en	Low Delay
hi	कम देरी

en	Throughput
hi	प्रवाह

en	Reliability
hi	विश्वसनीयता

en	Mincost

en	Net Control
hi	नेट कंट्रोल

en	Internet Control
hi	इंटरनेट कंट्रोल

en	Critic ECP
hi	आलोचक ECP

en	Flash Override
hi	फ्लैश ओवरराइड

en	Flash
hi	Chamak

en	Immediate
hi	तुरंत

en	Priority
hi	प्राथमिकता

en	Routine
hi	सामान्य

en	Summary Statistics
hi	सारांश आँकड़े

en	IP Packet Size Distribution (%%)
hi	आईपी पैकेट आकार वितरण (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
hi	पैकेट प्रति प्रवाह वितरण (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
hi	ऑक्टेट्स प्रति प्रवाह वितरण (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
hi	प्रवाह समय वितरण (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
hi	आपको एक सांख्यिकी रिपोर्ट या मुद्रित रिपोर्ट का चयन करना होगा!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
hi	आपको केवल एक सांख्यिकी रिपोर्ट या मुद्रित रिपोर्ट (दोनों नहीं) का चयन करना होगा!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
hi	अमान्य दिनांक, समाप्ति दिनांक / समय प्रारंभ दिनांक / समय से पहले है!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
hi	स्रोत पते के लिए अमान्य IP! <br> ('192.168.0.1' के रूप में होना चाहिए)

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
hi	स्रोत पते के लिए अमान्य सबनेट! <br> ('192.168.0.1/255.255.255.0' या '192.168.0.1/24' के रूप में होना चाहिए)

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
hi	गंतव्य पते के लिए अमान्य IP! <br> ('192.168.0.1' के रूप में होना चाहिए)

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
hi	गंतव्य पते के लिए अमान्य सबनेट! <br> ('192.168.0.1/255.255.255.0' या '192.168.0.1/24' के रूप में होना चाहिए)

en	Invalid value for Source Interface!
hi	स्रोत इंटरफ़ेस के लिए अमान्य मान!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
hi	स्रोत पोर्ट के लिए अमान्य मान! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
hi	स्रोत एएस के लिए अमान्य मान! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
hi	गंतव्य इंटरफ़ेस के लिए अमान्य मान!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
hi	गंतव्य पोर्ट के लिए अमान्य मान! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
hi	गंतव्य के रूप में अमान्य मान! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
hi	प्रोटोकॉल के लिए अमान्य मान! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
hi	टीसीपी ध्वज के लिए अमान्य मान! (उदा: 0x1b या 0x1b / SA या SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
hi	कटऑफ ओकटेट्स के लिए अमान्य मान!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
hi	कटऑफ लाइन्स के लिए अमान्य मान!

en	Invalid value for Sort Field!
hi	सॉर्ट फ़ील्ड के लिए अमान्य मान!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
hi	%s प्रकार के लिए FlowView चार्ट %s है

en	Not Supported
hi	समर्थित नहीं

en	Total Flows
hi	अधिकतम प्रवाह:

en	Bytes Exchanged
hi	बाइट्स का आदान-प्रदान

en	Packets Examined
hi	पैकेट बार

en	Plugin -> Flow Viewer
hi	प्लगइन -> प्रवाह दर्शक

en	Plugin -> Flow Admin
hi	प्लगइन -> प्रवाह व्यवस्थापक

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
hi	कृपया अपने config.php.dist या config_local.php.dist का नाम बदलें fileflowview निर्देशिका में, और स्थापित करने से पहले अपने डेटाबेस को सेटअप बदलें।

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
hi	कृपया सलाह दें कि फ़्लोव्यू प्लगइन्स टेबल्स को पृष्ठभूमि में अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें कुछ समय लग सकता है। अधिक जानकारी के लिए कैक्टि लॉग की जाँच करें

en	The Filter has been Deleted
hi	फ़िल्टर हटा दिया गया है

en	The Filter has been Updated
hi	फ़िल्टर अद्यतन किया गया है

en	Import/Export
hi	दरामद करो / बरामद करो

en	FlowView

en	Databases
hi	डेटाबेस

en	Normal User
hi	सामान्य उपयोगकर्ता

en	System Administration
hi	तंत्र प्रशासन

en	Flow Viewer
hi	प्रवाह दर्शक

en	Dashboard
hi	डैशबोर्ड

en	(save)
hi	सेव करें

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	(actions)
hi	कार्रवाइयाँ

en	Name Resolution
hi	होस्टनाम रिज़ॉल्यूशन

en	Hostname Resolution
hi	होस्टनाम रिज़ॉल्यूशन

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
hi	वह विधि जिससे आप होस्टनाम को हल करना चाहते हैं।

en	Use Local Server
hi	स्थानीय सर्वर का उपयोग करें

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
hi	नीचे DNS सर्वर का उपयोग करें

en	Don't Resolve DNS
hi	डीएनएस को हल न करें

en	Local Domain Name
hi	स्ट्रिप डोमेन नाम

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
hi	स्थानीय नेटवर्क पर IPv4 पतों के लिए जो स्थानीय रूप से हल नहीं होते हैं, इस प्रत्यय को परिणामी ip पते में जोड़ें।

en	Local IP Range
hi	स्थानीय आईपी रेंज

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
hi	अपने स्थानीय नेटवर्क के लिए उन होस्ट के लिए IPv4 ip पता सीमा प्रदान करें जो DNS में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। इन होस्टों को ऊपर स्थानीय डोमेन नाम पर मैप किया जाएगा। यह घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक है। आप या तो CIDR या गैर-CIDR स्वरूपों का उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा के लिए: 192.168.11.0 या 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
hi	CIDR या गैर-CIDR का उपयोग करें

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
hi	अपंजीकृत डोमेन खोजने के लिए अरिन का उपयोग करें

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
hi	कई बिग टेक डेटा संग्रह सेवाएं इस तथ्य को अस्पष्ट करने के लिए डोमेन के स्वामित्व को मुखौटा करना पसंद करती हैं कि वे आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यदि आप इससे चिंतित हैं और आपके कैक्टि इंस्टॉल की इंटरनेट तक पहुंच है, तो आप उन बिग टेक कंपनियों से मास्क हटाने के लिए अरिन का उपयोग कर सकते हैं।

en	Whois Provider Host
hi	Whois प्रदाता होस्ट

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
hi	कृपया whois कॉल को हल करने के लिए होस्टनाम प्रदान करें। यदि शून्य नहीं है, तो आपके पास अपने सिस्टम पथ में whois बाइनरी होना चाहिए।

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
hi	प्रवाह उपकरण बाइनरी पथ

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
hi	कृपया 'whois' बाइनरी के लिए पथनाम प्रदान करें। 'whois' बाइनरी का उपयोग AS जानकारी को Arin के पूरक के रूप में खोजने के लिए किया जाएगा।

en	Enter binary path
hi	बाइनरी पथ दर्ज करें

en	Data Retention and Report Generation
hi	डेटा प्रतिधारण और रिपोर्ट जनरेशन

en	Data Retention Policy
hi	डेटा अवधारण नीति

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
hi	Cacti विभाजन की समय सारणी को बनाए रखेगा।

en	%d Week
hi	% d वीक

en	%d Weeks
hi	%d सप्ताह

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	Database Partitioning Scheme
hi	डेटाबेस विभाजन योजना

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
hi	प्रति मिनट प्रवाह की संख्या के आधार पर, आपको प्रति दिन अधिक तालिकाओं की आवश्यकता हो सकती है।

en	Daily
hi	प्रतिदिन

en	Hourly
hi	प्रति घंटा

en	Storage Engine for Raw Tables
hi	कच्चे तालिकाओं के लिए भंडारण इंजन

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
hi	एरिया इंजन लाइव रॉ टेबल को छोड़कर सभी के लिए एकदम सही है। लाइव रॉ टेबल हमेशा InnoDB होगी। अपना चयन ले लो।

en	Aria (Fast, Crash Safe)
hi	Aria (फास्ट, Crash सुरक्षित)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
hi	InnoDB (धीमा, उच्च संगामिति)

en	Parallel Queries
hi	समानांतर क्वेरीज़

en	Max Concurrent Threads
hi	अधिकतम समवर्ती थ्रेड्स

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
hi	थ्रेड्स की अधिकतम संख्या जो FlowView क्वेरीज़ को चलाने के लिए भेजी जाएगी। ध्यान दें कि आपके पास प्रति डेटाबेस विभाजन अधिकतम 1 थ्रेड हो सकता है, और आपको सावधान रहना चाहिए कि आपके डेटाबेस सर्वर को बहुत अधिक समवर्ती थ्रेड्स चलने के साथ अधिभारित न करें।

en	Disabled
hi	अक्षम

en	%d Threads
hi	%d धागे

en	Maximum Run Time
hi	अधिकतम पंक्तियाँ

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
hi	यदि समानांतर क्वेरी इस समय में समाप्त नहीं होती है, तो बाहर निकलें.

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	Cached Data Time to Live
hi	कैश्ड डेटा लाइव समय

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
hi	FlowView को शुद्ध करने से पहले कैश्ड क्वेरी परिणामों पर कितनी देर तक पकड़ रखनी चाहिए?

en	%d Hours
hi	हर %d घंटे

en	%d Day
hi	%d दिवस

en	%d Days
hi	%d दिन

en	MaxScale Sharding
hi	मैक्सस्केल शार्डिंग

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
hi	क्वेरी शार्ड्स वितरित करने के लिए MaxScale का लाभ उठाएं

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
hi	यदि आपके पास MaxScale के लिए दास के रूप में कार्य करने वाली कई सेवा है, तो आप कई MariaDB बैकएंड सर्वर पर समानांतर प्रश्नों को वितरित करके क्वेरी की गति बढ़ा सकते हैं।

en	MaxScale Read-Only Port
hi	मैक्सस्केल रीड-ओनली पोर्ट

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
hi	यह केवल-पढ़ने के लिए सेवा (readconnroute) सेवा और राउटर का पोर्ट होना चाहिए।

en	Flowview
hi	FlowView