en	Select a Report
he-il	הדפס דוחות

en	Summary
he-il	סיכום

en	Source Root Domain
he-il	כתובת IP של מקור או יעד

en	Destination Root Domain
he-il	כתובת IP יעד

en	Source/Destination Root Domain
he-il	כתובת IP של מקור / יעד

en	UDP/TCP Destination Port
he-il	UDP / נמל יעד TCP

en	UDP/TCP Source Port
he-il	UDP / יציאת מקור TCP

en	UDP/TCP Port
he-il	UDP / יציאת TCP

en	Source IP
he-il	מקור IP

en	Destination IP
he-il	כתובת IP יעד

en	Source/Destination IP
he-il	כתובת IP של מקור / יעד

en	Source or Destination IP
he-il	כתובת IP של מקור או יעד

en	IP Protocol
he-il	פרוטוקול IP

en	Input Interface
he-il	ממשק קלט

en	Output Interface
he-il	ממשק פלט

en	Input/Output Interface
he-il	ממשק קלט / פלט

en	Source AS
he-il	מקור

en	Destination AS
he-il	יעד

en	Source/Destination AS
he-il	מקור / יעד AS

en	IP ToS
he-il	IP

en	Source Prefix
he-il	קידומת מקור

en	Destination Prefix
he-il	קידומת יעד

en	Source/Destination Prefix
he-il	מקור / יעד קידומת

en	Flow Times
he-il	תזרים זרימה

en	Source/Destination IPs and Ports
he-il	כתובת IP של מקור / יעד

en	AS Numbers
he-il	מספרים

en	132 Columns
he-il	132 עמודות

en	Show IP Accounting Emulation
he-il	הצג הדמיית חשבונאות IP

en	Any Part in Range (slow)
he-il	כל חלק בטווח

en	End Time in Range (fast)
he-il	שעת סיום

en	Start Time in Range (fast)
he-il	שעת התחלה

en	Entirely in Range (slow)
he-il	לגמרי בטווח

en	Return All Lines
he-il	החזר את כל השורות

en	Top %d
he-il	למעלה% d

en	No Limit
he-il	אין הגבלה

en	%s Bytes
he-il	%s בתים

en	All
he-il	הכל

en	Source Domain
he-il	מקור דומיין

en	Flows
he-il	זורם

en	Bytes
he-il	בייטים

en	Packets
he-il	מנות

en	Destination Domain
he-il	כתובת IP יעד

en	Port
he-il	פורט

en	Dest IP
he-il	כתובת IP של Dest

en	IP Address
he-il	כתובת IP

en	Protocol
he-il	פרוטוקול

en	Input IF
he-il	שדות קלט

en	Output IF
he-il	תבנית פלט

en	TOS
he-il	תנאי שירות

en	Destingation Prefix
he-il	קידומת יעד

en	N/A
he-il	לא זמין

en	Source IF
he-il	מקור

en	Destination IF
he-il	יעד

en	Source Port
he-il	יציאות מקור (ים)

en	Destination Port
he-il	כתובת IP יעד

en	Start Time
he-il	זמן התחלה

en	End Time
he-il	שעת סיום

en	Active
he-il	פעיל

en	B/Pk
he-il	B / PK

en	Ts

en	Fl

en	Flags
he-il	דגלים

en	Source
he-il	מקור

en	Destination
he-il	יעד

en	%d Pixels
he-il	%d פיקסלים

en	General Filters
he-il	מחיקת מסננים

en	Filter
he-il	סינון

en	The Saved Filter to display.
he-il	המסנן השמור להצגה.

en	New Filter
he-il	סינון

en	Listener
he-il	מקשיב

en	The Listener to use for the Filter.
he-il	המאזין לשימוש עבור המסנן.

en	Flow Template ID
he-il	מזהה תבנית

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
he-il	מזהה תבנית Flow עבור זרימות v9 ו- IPFIX בלבד. שים לב שמזהי התבנית עשויים להיות שונים מיצרן ליצרן.

en	Stream Address
he-il	כתובת IP

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
he-il	כתובת ה-IP של הזרם או שם המארח מרשימת הזרמים הרשומים.

en	Presets
he-il	קבועים מראש

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
he-il	אם מסנן זה מבוסס על זמן מוגדר מראש, בחר אותו כאן.

en	Detailed Filter Criteria
he-il	קריטריוני סינון מפורטים

en	Report Type
he-il	סוג דוח

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
he-il	סוג הדוח לשימוש כברירת מחדל עבור מסנן זה בעת יצירת דוח.

en	Printed
he-il	נדפס:

en	Statistical
he-il	סטטיסטי

en	Statistical Report
he-il	דו ח סטטיסטי

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
he-il	סוג דוח התצוגה לשימוש כברירת מחדל עבור מסנן זה בעת יצירת דוח.

en	Printed Report
he-il	הדפס דוחות

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
he-il	סוג הדוח המודפס לשימוש כברירת מחדל עבור מסנן זה בעת יצירת דוח מודפס.

en	Range Rules
he-il	ניהול לוחות זמנים

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
he-il	הגבל את נתוני הסינון לפי כללי סינון הזמן הללו.

en	Resolve IP's
he-il	פתרון כתובות:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
he-il	פתרון כתובות:

en	Yes
he-il	כן

en	No
he-il	לא

en	Sort Field
he-il	שדה מיון

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
he-il	שדה המיון המוגדר כברירת מחדל עבור המסנן. הגדרה זו תחול על כל הדוחות המתוזמנים.

en	Maximum Rows
he-il	מקסימום שורות

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
he-il	שורות מקסימום לספק במסנן. הגדרה זו תחול על כל הדוחות המתוזמנים.

en	Minimum Bytes
he-il	בתים מינימליים:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
he-il	סה"כ הבתים המינימליים שיש לקחת בחשבון עבור המסנן. יתעלם מכל סכומי הזרימה שהם פחות מביתים רבים.

en	Charting Options
he-il	אפשרויות יצירת תרשימים

en	Graph Type
he-il	סוג גרף סטטיסטיקה

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
he-il	סוג התרשים שיוצג כברירת מחדל. הם כוללים בר, פאי ומפת עצים.

en	Bar Chart
he-il	תרשים עמודות

en	Pie Chart
he-il	דיאגרמת עוגה

en	Treemap Chart
he-il	תרשים מפת עץ

en	Graph Height
he-il	גובה גרף

en	The Graph Hight to use by default.
he-il	רמת הגרף לשימוש כברירת מחדל.

en	Table Panel
he-il	טבלה

en	Should the Table Panel be displayed by default.
he-il	יש להציג את החלונית Table כברירת מחדל.

en	Bytes Panel
he-il	סרגל בתים

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
he-il	יש להציג את החלונית בתים כברירת מחדל.

en	Packets Panel
he-il	בר Packets

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
he-il	יש להציג את החלונית Packets כברירת מחדל.

en	Flows Panel
he-il	תזרים בר

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
he-il	יש להציג את החלונית Flows כברירת מחדל.

en	Protocol Filters
he-il	פרוטוקולים

en	Protocols
he-il	פרוטוקולים

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
he-il	בחר את הפרוטוקול הספציפי עבור המסנן.

en	TCP Flags
he-il	דגלי TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
he-il	דגלי TCP לחיפוש במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של דגלי TCP

en	TOS Fields
he-il	שדות TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
he-il	שדות ה- TOS לחיפוש במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של שדות TOS

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
he-il	סנן ב- IP המקור הנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של כתובות IPv4 או IPv6, או רשימה המופרדת בפסיקים של טווחי כתובות IPv4 או IPv6 בפורמט CIDR (למשל, 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
he-il	יציאות מקור (ים)

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
he-il	סנן ביציאות המקור שנבחרו במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של יציאות מקור.

en	Source Interface
he-il	ממשק המקור

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
he-il	סנן בממשק המקור הנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של ממשקי מקור

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
he-il	סנן לפי היעד AS שנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של מקורות AS

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
he-il	סנן ב- IP היעד שנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של כתובות IPv4 או IPv6, או רשימה המופרדת בפסיקים של טווחי כתובות IPv4 או IPv6 בפורמט CIDR (למשל, 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
he-il	נמל דסט

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
he-il	סנן ביציאת היעד שבחרת במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של יציאות Destimation.

en	Dest Interface
he-il	ממשק Dest

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
he-il	סנן בממשק היעד שנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של ממשקי Destimation.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
he-il	סנן לפי היעד AS שנבחר עבור במסנן. זו יכולה להיות רשימה המופרדת בפסיקים של Destimation AS

en	DNS Cache
he-il	מטמון DNS

en	CIDR/Routes
he-il	CIDR/מסלולים

en	Autonomous Numbers
he-il	מספרים

en	AS Blocks
he-il	כבלוקים

en	AS Sets
he-il	ערכות AS

en	Route Sets
he-il	ערכות מסלולים

en	Domains
he-il	שמות מתחם

en	Filter Sets
he-il	המסנן נשמר

en	Peering Sets
he-il	ערכות עמיתים

en	Network
he-il	רשת

en	Internet Routers
he-il	בקרת אינטרנט

en	Incident Response Teams
he-il	צוותי תגובה לאירועים

en	Auth Agents
he-il	סוכני Auth

en	Organizations
he-il	ארגונים

en	Roles
he-il	תפקידים

en	Persons
he-il	אנשים

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
he-il	אין אפשרות למחוק את מסנן הזרימה '%s' כפי שהוא נמצא בשימוש בדוח מתוזמן.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
he-il	מסנן זרימה '%s' נמחק.

en	Delete
he-il	מחק

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
he-il	מטמון DNS נמחק. הוא יתמלא מחדש כשהרשומות יגיעו.

en	Internet Route Registry Details
he-il	פרטי הרישום של נתיב האינטרנט

en	Authorized Agent Details
he-il	פרטי סוכן מורשה

en	CIDR/Route
he-il	CIDR/מסלולים

en	Autonomous Number
he-il	מספרים

en	AS Block
he-il	כבלוקים

en	AS Set
he-il	לא מוגדר

en	Route Set
he-il	ערכות מסלולים

en	Domain
he-il	דומיין

en	Filter Set
he-il	המסנן נשמר

en	Peering Set
he-il	ערכות עמיתים

en	Internet Router
he-il	בקרת אינטרנט

en	Incident Response Team
he-il	צוותי תגובה לאירועים

en	Auth Agent
he-il	סוכני Auth

en	Organization
he-il	ארגון

en	Role
he-il	תפקיד

en	Person
he-il	אדם

en	Router Set
he-il	ערכות מסלולים

en	Remarks
he-il	הערות

en	Last Modified
he-il	תאריך שינוי

en	Registration Date
he-il	תאריך ההרשמה

en	MNT By
he-il	MNT מאת

en	Admin Contact
he-il	איש קשר למנהל מערכת

en	Changes
he-il	שינויים

en	Notify
he-il	הודיע

en	Description
he-il	תיאור

en	Tech Contact
he-il	איש קשר טכני

en	MNT Lower
he-il	MNT תחתון

en	Country
he-il	מדינה

en	Abuse Email
he-il	אימייל

en	Fax Number
he-il	מספר פקס

en	Phone
he-il	טלפון

en	Email
he-il	אימייל

en	Address
he-il	כתובת

en	Status
he-il	סטטוס

en	Members By Fef
he-il	חברי הלהקה מאת Fef

en	Abuse Contacts
he-il	שימוש לרעה באנשי קשר

en	MNT Reference
he-il	חומר עזר בנושא MNT

en	Members
he-il	חברים

en	MNT Notify
he-il	הודעת MNT

en	Authorization
he-il	הרשאה

en	MNT Routes
he-il	מסלולי MNT

en	Member of
he-il	משתמש

en	Updates Email
he-il	עדכון

en	NOC Handle
he-il	ידית NOC

en	Sponsor Org
he-il	ארגון נותני חסות

en	MNT Irt

en	MP Members
he-il	מספרים

en	Sub Domain
he-il	מקור דומיין

en	Pingable
he-il	אפשר

en	Alias
he-il	כינוי

en	Org Type
he-il	סוג גרף סטטיסטיקה

en	Refer To
he-il	עיין ב

en	MP Peering

en	Export
he-il	ייצא

en	Holes
he-il	חורים

en	MP Default
he-il	ברירת מחדל

en	Components
he-il	רכיבים

en	RS Out
he-il	יציאת RS

en	Organization Name
he-il	שם ארגון

en	AS Name
he-il	שם:

en	Author
he-il	מחבר

en	IRT Notify
he-il	הודעת IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
he-il	כסוג

en	MP Filter
he-il	סינון

en	Default Route
he-il	ברירת מחדל

en	Assignment Size
he-il	גודל המשימה

en	Export Comps
he-il	דו"ח

en	RS In
he-il	RS ב

en	Net Name
he-il	שדה שם

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
he-il	גבול Aggr

en	MP Import
he-il	ייבוא MP

en	Language
he-il	שפה

en	RESFful Link
he-il	קישור RESFful

en	Peer
he-il	עמית

en	Zone Contact
he-il	אזור צור קשר

en	Inject
he-il	להזריק

en	MP Peer
he-il	חבר פרלמנט עמית

en	Referral By
he-il	הפניה על ידי

en	Form
he-il	טופס

en	MNT Domains
he-il	דומיינים של MNT

en	Origin AS
he-il	מקור כ

en	MP Export
he-il	דו"ח

en	Encyption
he-il	תאריך תפוגה

en	Geo Feed
he-il	הזנה גיאוגרפית

en	Geo Index
he-il	אינדקס גאוגרפי

en	Interface Addr
he-il	ממשק

en	Export Via
he-il	דו"ח

en	Trouble
he-il	טרחה

en	Name Servers
he-il	שרתי שמות

en	Ping Handle
he-il	ידית פינג

en	Interface
he-il	ממשק

en	Import
he-il	ייבוא

en	Signature
he-il	חתימה

en	Geo Location
he-il	סיבוב

en	Local AS
he-il	מקומי

en	Import Via
he-il	ייבוא באמצעות

en	FATAL: Unknown Database Table %s
he-il	FATAL: טבלת מסד נתונים לא ידועה %s

en	Search
he-il	חיפוש

en	Any
he-il	הכל

en	Entries
he-il	רשומות

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Go
he-il	עבור

en	Set/Refresh Filters
he-il	הגדר / רענן מסננים

en	Clear
he-il	נקה

en	Clear Filters
he-il	מחיקת מסננים

en	Purge
he-il	מחק

en	Purge the DNS Cache
he-il	ניקוי מטמון ה- DNS

en	Not Specified
he-il	לא צוין

en	No Matching Entries Found
he-il	לא נמצאו ערכים תואמים

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התזמונים הבאים.

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Continue
he-il	המשך

en	Delete DNS Entry
he-il	מחיקת ערך DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
he-il	לוחות זמנים של זרימה

en	Verified
he-il	מאומת

en	Unverified
he-il	לא מאומת

en	This is the IP Address of the Cache entry.
he-il	זוהי כתובת ה- IP של ערך המטמון.

en	DNS Hostname
he-il	שם מארח DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
he-il	שם ה- DNS שהוקצה לכתובת ה- IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
he-il	המקור של DNS Hostname. זה יכול להיות DNS, בדיקת מידע סטטית או ARIN.

en	Arin Verified
he-il	ארין אומת

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
he-il	פרטי Arin עבור כתובת IP זו מאומתים, או שזוהי כתובת IP של תחום מקומי.

en	CIDR ID
he-il	מזהה CIDR

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
he-il	המפתח הראשי של ארין. זה לא מידע רשמי של ארין.

en	Autonomous System ID
he-il	מזהה מערכת אוטונומית

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
he-il	מוצא ארין AS. זהו מידע רשמי של Arin AS.

en	Updated Time
he-il	עדכון

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
he-il	זהו הזמן שבו מטמון ה- DNS הוזן או עודכן לאחרונה.

en	No DNS Cache Entries Found
he-il	לא נמצאו ערכי מטמון DNS

en	Flowview Internet Routes
he-il	FlowView מאזינים

en	IP Version
he-il	גרסה

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
he-il	אין מסלול נמצאה התאמת השיטה URL ובקשה

en	This is the published Internet Route.
he-il	זהו מסלול האינטרנט שפורסם.

en	AS Number
he-il	מספר הכרטיס

en	The Autonomous System Number for the route.
he-il	מספר המערכת האוטונומית עבור המסלול.

en	Route Description
he-il	תיאור המסלול

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
he-il	ה- Descrption נרשם על ידי מתחזק המסלול.

en	The source database used to publish the route.
he-il	מסד הנתונים המקורי המשמש לפרסום המסלול.

en	Maintained By
he-il	מתוחזק על ידי

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
he-il	ספק האינטרנט שמתחזק את המסלול עבור הלקוח.

en	The last time the information on this route was modified.
he-il	בפעם האחרונה שונה המידע על מסלול זה.

en	No Matching Routes Found
he-il	לא נמצאו מסלולים תואמים

en	Listener Name
he-il	מקשיב

en	Name of the device to be displayed.
he-il	שם ההתקן שיוצג.

en	Collection Method
he-il	אוסף Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
he-il	ישנן שתי שיטות איסוף תמיכה, הראשונה משתמשת בבינאריות של כלי זרימה מדור קודם והשנייה ממנפת את שרת זרם הזרימה מבוסס ה- Cacti של PHP.

en	Allowed Host
he-il	מארח מורשה

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
he-il	כתובת ה- IP של המכשיר שאליו ניתן לשלוח לאספן זרימה זה. השאר כמו 0 עבור כל מארח.

en	Port this collector will listen on.
he-il	נמל אספן זה יקשיב.

en	The IP Protocol to use for this listener.
he-il	המאזין לשימוש עבור המסנן.

en	TCP Protocol
he-il	פרוטוקול IP

en	UDP Protocol
he-il	פרוטוקול IP

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
he-il	לא נמצאה תבנית זרימה עבור מזהה התקן:%s ומזהה תבנית:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מאזיני הזרימה הזמינים. לאחר מכן, תצטרך להפעיל מחדש את זרימת שירות לכידת.

en	You must select at least one device.
he-il	עליך לבחור לפחות מכשיר אחד.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
he-il	שמור בהצלחה. Flowview Listener נשמר והשירות הופעל מחדש.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
he-il	שמור בהצלחה. מאזין תצוגת הזרימה נשמר. עם זאת, לכידת זרימת השירות אינה פועלת.

en	Listener [edit: %s]
he-il	דוח: [עריכה: %s]

en	Listener [new]
he-il	דוח: [חדש]

en	Name
he-il	שם

en	Version
he-il	גרסה

en	Templates
he-il	תבניות

en	Last Updated
he-il	עודכן לאחרונה

en	Active Streams update every 5 minutes
he-il	זרמים פעילים מתעדכנים כל 5 דקות

en	No Inbound Streams Detected
he-il	לא זוהו זרמים נכנסים

en	Listener Detected Templates
he-il	תבניות שזוהו על ידי מאזין

en	Ex Addr
he-il	אקס אדר

en	Template
he-il	תבנית

en	Template ID
he-il	מזהה תבנית

en	Field Name
he-il	שדה שם

en	Supported
he-il	נתמך

en	Field ID
he-il	מספר זיהוי שדה

en	Field Type
he-il	סוג שדה

en	Length
he-il	אורך

en	Unpack
he-il	לפרוק

en	No Inbound Stream Templates Detected
he-il	לא זוהו תבניות זרם נכנס

en	FlowView Listeners
he-il	FlowView מאזינים

en	Listeners
he-il	מאזינים

en	Method
he-il	שיטה

en	Allowed From
he-il	מותר מ

en	Observed Listen
he-il	נצפה האזינו

en	The port security actually observed on the listeners port.
he-il	אבטחת הנמל למעשה נצפתה ביציאת המאזינים.

en	Streams
he-il	זרמים

en	The number of inbound connections from various sources.
he-il	מספר החיבורים הנכנסים ממקורות שונים.

en	Stream Versions
he-il	גרסה

en	The Traffic Flow versions being observed.
he-il	גרסאות זרימת התנועה הנצפות.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
he-il	זמן העדכון המרבי מכל הזרמים שנאספים. ערך זה מתעדכן כל 5 דקות.

en	Cacti
he-il	צבריים

en	No Flowview Listeners
he-il	FlowView מאזינים

en	Send Now
he-il	שלח עכשיו

en	Disable
he-il	כיבוי

en	Enable
he-il	אפשר

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התזמונים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את התזמונים הבאים.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את התזמונים הבאים.

en	You must select at least one Filter.
he-il	עליך לבחור לפחות מכשיר אחד.

en	FlowView Filters
he-il	מסננים זרימה

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
he-il	מסנני FlowView [הוסף התקנים לפני מסננים]

en	Filters
he-il	מסננים

en	Filter Name
he-il	שם הסינון

en	ID
he-il	מזהה

en	Resolution
he-il	רזולוציה

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	Every %d Hours
he-il	כל% d שעות

en	Every Day
he-il	כל יום

en	Every Week
he-il	כל שבוע

en	Every %d Weeks, 2
he-il	כל% d שבועות, 2

en	Every Month
he-il	כל חודש

en	Title
he-il	כותרת

en	New Schedule
he-il	לוח זמנים חדש

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
he-il	הזן כותרת דוח עבור לוח הזמנים של FlowView.

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
he-il	בין אם זה NetFlow סריקה או לא יישלחו.

en	Name of the query to run.
he-il	שם השאילתה להפעלה.

en	Send Interval
he-il	שלח מרווח

en	How often to send this NetFlow Report?
he-il	באיזו תדירות יש לשלוח דוח NetFlow זה?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
he-il	זהו התאריך והשעה הראשונים לשליחת דוא"ל סריקה של NetFlow. כל הודעות האימייל העתידיות יחושבו מחוץ לזמן זה בתוספת מרווח הזמן.

en	Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
he-il	כתובות דואר אלקטרוני (מופרדות בפקודה) כדי לשלוח את NetFlow Scan אל.

en	Format File to Use
he-il	עיצוב קובץ לשימוש

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר את עטיפת ה- HTML המותאמת אישית ואת קובץ ה- CSS לשימוש. קובץ זה מכיל גם html וגם CSS כדי לעטוף את הדוח שלך. אם הוא מכיל יותר מסתם CSS, עליך להציב מבצע מיוחד<REPORT> תג בתוך הקובץ. תג פורמט זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה ממוקמים בספריה 'פורמטים'.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
he-il	נשלח דוח מתוזמן %s ברקע.

en	Reports will arrive once Complete.
he-il	הדוחות יגיעו לאחר השלמתם.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התזמונים הבאים.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלוח את התזמונים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את התזמונים הבאים.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את התזמונים הבאים.

en	You must select at least one schedule.
he-il	עליך לבחור לפחות לוח זמנים אחד.

en	Report: [edit: %s]
he-il	דוח: [עריכה: %s]

en	Report: [new]
he-il	דוח: [חדש]

en	Start Date Selector
he-il	בורר תאריך התחלה

en	FlowView Schedules
he-il	לוחות זמנים של זרימה

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
he-il	לוחות זמנים של FlowView [הוסף התקנים לפני לוחות זמנים]

en	Schedules
he-il	תזמונים

en	Schedule Title
he-il	כותרת התזמון

en	Interval
he-il	מרווח

en	Start Date
he-il	תאריך התחלה

en	Next Send
he-il	שלח

en	General
he-il	כללי

en	Select a Report Type First
he-il	הדפס דוחות

en	Filter: [edit: %s]
he-il	דוח: [עריכה: %s]

en	Filter: [new]
he-il	דוח: [חדש]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
he-il	מסנן לא מוגדר [בחר מסנן לקבלת פרטים]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
he-il	דוח סטטיסטי: %s [כולל עקיפות כמפורט להלן]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
he-il	דוח מודפס: %s [כולל עקיפות כמפורט להלן]

en	Select a Filter
he-il	הדפס דוחות

en	Select a Listener
he-il	הדפס דוחות

en	Exclude
he-il	לא לכלול

en	None
he-il	ללא

en	Top Sample
he-il	מדגם ראשון

en	Top %d Samples
he-il	%d הדוגמאות המובילות

en	Show only Domains on Charts Below
he-il	הצג רק תחומים בתרשימים למטה

en	Domains/Hostnames Only
he-il	תחומים בלבד

en	Apply Filter
he-il	הצג תוצאות

en	Clear Filter
he-il	איפוס סינון

en	Create new Flow Filter
he-il	כמה פעמים ליצור קובץ זרימה חדש.

en	New
he-il	חדש

en	Edit
he-il	ערוך

en	Edit the Flow Filter
he-il	ערוך את המסנן הנוכחי

en	Save
he-il	שמור

en	Save the Flow Filter
he-il	הדפס דוחות

en	Save As
he-il	שמירה בשם

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
he-il	הדפס דוחות

en	Rename
he-il	שינוי שם

en	Rename the Flow Filter
he-il	שינוי שם מסנן הזרימה

en	Delete the Flow Filter
he-il	הדפס דוחות

en	Report
he-il	דו"ח

en	Statistical: %s
he-il	סטטיסטי: %s

en	Printed: %s
he-il	נדפס: %s

en	Select a Filter First
he-il	הדפס דוחות

en	Lines
he-il	שורות

en	Octets
he-il	שמיניות

en	Timespan
he-il	זמן

en	Custom
he-il	מותאם אישית

en	From
he-il	מ

en	To
he-il	אל

en	End Date Selector
he-il	סיים את בורר התאריכים

en	Shift Time Backward
he-il	משמרת זמן לאחור

en	Define Shifting Interval
he-il	הגדר מרווח מעבר

en	Shift Time Forward
he-il	משמרת זמן קדימה

en	Graph
he-il	Symbol for file attachment annotations

en	Bar
he-il	עמוד

en	Pie
he-il	עוגה

en	Treemap
he-il	מפת עץ

en	Height
he-il	גובה

en	Show/Hide
he-il	הצג/הסתר

en	Table
he-il	טבלה

en	Save Flow Filter
he-il	סינון

en	New Name
he-il	שדה שם

en	Delete Flow Filter
he-il	הדפס דוחות

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
he-il	כדי למחוק מסנן זרימה זה, לחץ על המשך. אם מסנן הזרימה נמצא בשימוש בדוח מתוזמן, הפעולה תיחסם.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
he-il	Top %s טבלת תפוצה של בתים

en	Top %s Pie Chart of Bytes
he-il	תרשים עוגה %s העליון של בתים

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
he-il	למעלה %s תרשים מפת עץ של בתים

en	Top %s Distribution Chart of Packets
he-il	טבלת תפוצה של מנות %s המובילות

en	Top %s Pie Chart of Packets
he-il	טבלת עוגה %s העליונה של מנות

en	Top %s Treemap Chart of Packets
he-il	%s העליון תרשים מפת עץ של מנות

en	Top %s Distribution Chart of Flows
he-il	%s העליון תרשים תפוצה של זרימות

en	Top %s Pie Chart of Flows
he-il	%s העליון תרשים עוגה של זרימות

en	Top %s Treemap Chart of Flows
he-il	%s העליון תרשים זרימות של מפת עץ

en	Rename Layout
he-il	שינוי שם פריסה

en	<new>

en	Filter Settings Saved
he-il	הגדרות סינון נשמרו

en	Client/Private (%s)
he-il	לקוח / פרטי (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
he-il	לא ידועה (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
he-il	מסנן רשת משנה: %s אינו פורמט CIDR ערכי

en	unresolved
he-il	לא פתור

en	%d - %d Bytes
he-il	%d - %d בייט

en	> %d Bytes
he-il	> %d בייט

en	Source DNS
he-il	מקור AS

en	Source Root DNS
he-il	מקור AS

en	Dest DNS
he-il	Dest AS

en	Dest Root DNS
he-il	נמל דסט

en	DNS
he-il	DSR

en	Root DNS
he-il	שורש DNS

en	Dest Port
he-il	נמל דסט

en	Dest IF

en	Dest Prefix
he-il	קידומת Dest

en	Type of Service
he-il	סוג שירות

en	Bytes/Packet
he-il	מנות

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
he-il	הזמן הקצוב לשאילתה המקבילה הסתיים. פנה למנהל המערכת שלך

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
he-il	בוליאני: %s, מספרי: %s, הקס: %s

en	Low Delay
he-il	עיכוב נמוך

en	Throughput
he-il	תפוקה

en	Reliability
he-il	מהימנות

en	Mincost
he-il	מינקוסט

en	Net Control
he-il	שליטה נטו

en	Internet Control
he-il	בקרת אינטרנט

en	Critic ECP
he-il	ביקורת ECP

en	Flash Override
he-il	ביטול פלאש

en	Flash
he-il	פלאש

en	Immediate
he-il	מיידי

en	Priority
he-il	עדיפות

en	Routine
he-il	שגרה

en	Summary Statistics
he-il	סיכום סטטיסטיקות

en	IP Packet Size Distribution (%%)
he-il	התפלגות גודל מנת IP (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
he-il	מנות לכל התפלגות זרימה (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
he-il	שמיניות לכל התפלגות זרימה (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
he-il	חלוקת זמן זרימה (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
he-il	עליך לבחור דוח סטטיסטי או דוח מודפס!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
he-il	עליך לבחור רק דוח סטטיסטי או דוח מודפס (לא שניהם)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
he-il	תאריכים לא חוקיים, תאריך / שעה סיום מוקדם יותר מאשר תאריך התחלה / זמן!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
he-il	כתובת IP לא חוקית עבור כתובת המקור! <br> (חייב להיות בצורה של '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
he-il	תת רשת לא חוקית עבור כתובת המקור! <br> (חייב להיות בצורה של '192.168.0.1/255.255.255.0' או '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
he-il	כתובת IP לא חוקית עבור כתובת היעד! <br> (חייב להיות בצורה של '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
he-il	תת רשת לא חוקית עבור כתובת היעד! <br> (חייב להיות בצורה של '192.168.0.1/255.255.255.0' או '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
he-il	ערך לא חוקי עבור ממשק המקור!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
he-il	ערך לא חוקי עבור יציאת מקור! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
he-il	ערך לא חוקי עבור מקור AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
he-il	ערך לא חוקי עבור ממשק היעד!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
he-il	ערך לא חוקי עבור נמל יעד! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
he-il	ערך לא חוקי עבור יעד AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
he-il	ערך לא חוקי עבור פרוטוקול! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
he-il	ערך לא חוקי עבור TCP דגל! (לדוגמה: 0x1b או 0x1b / SA או SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
he-il	ערך לא חוקי עבור אוקטס Cutoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
he-il	ערך לא חוקי עבור קווי חיתוך!

en	Invalid value for Sort Field!
he-il	ערך לא חוקי עבור שדה מיון!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
he-il	תרשים זרימה עבור סוג %s הוא %s

en	Not Supported
he-il	לא נתמך

en	Total Flows
he-il	זרימות מקסיות:

en	Bytes Exchanged
he-il	בתים הוחלפו

en	Packets Examined
he-il	בר Packets

en	Plugin -> Flow Viewer
he-il	- מציג זרימה

en	Plugin -> Flow Admin
he-il	- מנהל זרימה

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
he-il	שנה את שמם של קבצי config.php.dist או config_local.php.dist בספריית תצוגת הזרימה ושנה את הגדרת מסד הנתונים לפני ההתקנה.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
he-il	לידיעתך, טבלאות התוספים של Flowview משודרגות ברקע. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה. עיין ביומן Cacti לקבלת מידע נוסף

en	The Filter has been Deleted
he-il	המסנן נמחק

en	The Filter has been Updated
he-il	המסנן עודכן

en	Import/Export
he-il	ייבוא/ייצוא

en	FlowView
he-il	תזרים

en	Databases
he-il	מסדי נתונים

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	System Administration
he-il	ניהול המערכת

en	Flow Viewer
he-il	מציג זרימה

en	Dashboard
he-il	לוח בקרה

en	(save)
he-il	שמור

en	(edit)
he-il	(עריכה)

en	(actions)
he-il	פעולות

en	Name Resolution
he-il	רזולוציה

en	Hostname Resolution
he-il	רזולוציה

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
he-il	השיטה שבאמצעותה ברצונך לפתור שמות מארחים.

en	Use Local Server
he-il	השתמש בשרת מקומי

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
he-il	השתמש שרת DNS להלן

en	Don't Resolve DNS
he-il	אין לפתור DNS

en	Local Domain Name
he-il	רצועת שמות מתחם

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
he-il	עבור כתובות IPv4 ברשת המקומית שאינן נפתרות באופן מקומי, צרף סיומת זו לכתובת ה- IP המתקבלת.

en	Local IP Range
he-il	טווח IP מקומי

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
he-il	ספק את טווח כתובות ה- IP של IPv4 עבור הרשת המקומית שלך עבור מארחים שייתכן שאינם רשומים ב- DNS. מארחים אלה ימופו לשם הדומיין המקומי לעיל. זה יותר עבור משתמשים ביתיים. ניתן להשתמש בתבניות CIDR או שאינן CIDR. לבחינה: 192.168.11.0 או 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
he-il	שימוש ב-CIDR או ללא CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
he-il	שימוש ב-Arin לאיתור דומיינים לא רשומים

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
he-il	שירותי איסוף נתונים רבים של ביג טק אוהבים להסוות את בעלותם על דומיינים כדי לטשטש את העובדה שהם אוספים את המידע האישי שלך. אם אתה מודאג מכך ולהתקנת הקקטוסים שלך יש גישה לאינטרנט, אתה יכול להשתמש בארין כדי להסיר את המסכה מאותן חברות ביג טק.

en	Whois Provider Host
he-il	מארח ספק Whois

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
he-il	אנא ספקו את שם המארח לפתרון שיחות whois. אם לא Null, עליך להיות בעל הערך הבינארי whois בנתיב המערכת שלך.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
he-il	זרימת כלים נתיב בינארי

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
he-il	אנא ספק את שם הנתיב עבור הקובץ הבינארי 'whois'. הקובץ הבינארי 'whois' ישמש למציאת מידע AS המשלים את ארין.

en	Enter binary path
he-il	הזן נתיב בינארי

en	Data Retention and Report Generation
he-il	שמירת נתונים והפקת דוחות

en	Data Retention Policy
he-il	מדיניות שמירת נתונים

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
he-il	משך הזמן שקקטוסים ישמור על טבלאות הזרימה המחולקות.

en	%d Week
he-il	% d בשבוע

en	%d Weeks
he-il	% d שבועות

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	%d חודשים

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	Database Partitioning Scheme
he-il	תוכנית חלוקת מסדי נתונים

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
he-il	בהתאם למספר הזרימות לדקה, יתכן שתזדקק לטבלאות נוספות ביום.

en	Daily
he-il	יומי

en	Hourly
he-il	שעתי

en	Storage Engine for Raw Tables
he-il	מנוע אחסון לשולחנות גולמיים

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
he-il	מנוע Aria מושלם לכולם מלבד השולחן הגולמי החי. הטבלה הגולמית החיה תמיד תהיה InnoDB. בחר את הבחירה שלך.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
he-il	Aria (מהיר, בטוח להתרסקות)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
he-il	InnoDB (איטי, מקבילי גבוה)

en	Parallel Queries
he-il	שאילתות מקבילות

en	Max Concurrent Threads
he-il	מקסימום חוטים מקבילים

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
he-il	המספר המרבי של הליכי משנה שישוגרו להפעלת שאילתות FlowView. שים לב שניתן לכלול לכל היותר הליך משנה אחד לכל מחיצת מסד נתונים, ועליך להיזהר שלא להעמיס על שרת מסד הנתונים הליכי משנה בו-זמניים רבים מדי.

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	%d Threads
he-il	%d אשכולות

en	Maximum Run Time
he-il	מקסימום שורות

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
he-il	אם השאילתה המקבילית אינה מסתיימת בזמן זה, צא.

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	Cached Data Time to Live
he-il	נתונים המאוחסנים במטמון זמן לחיות

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
he-il	כמה זמן על FlowView לשמור על תוצאות שאילתת Cached לפני מחיקתן?

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	%d Day
he-il	%d ימים

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	MaxScale Sharding
he-il	שיתוף MaxScale

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
he-il	מנף את MaxScale כדי להפיץ רסיסי שאילתות

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
he-il	אם יש לך שירותים מרובים הפועלים כעבדים עבור MaxScale, באפשרותך להגביר את מהירות השאילתות על ידי הפצת השאילתות המקבילות לשרתי קצה עורפיים מרובים של MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
he-il	יציאת MaxScale לקריאה בלבד

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
he-il	זו צריכה להיות היציאה של שירות לקריאה בלבד (readconnroute) ונתב.

en	Flowview
he-il	תזרים