en	Select a Report
fr	Imprimer les rapports

en	Summary
fr	Résumé

en	Source Root Domain
fr	IP source ou destination

en	Destination Root Domain
fr	Destination IP

en	Source/Destination Root Domain
fr	Source/Destination IP

en	UDP/TCP Destination Port
fr	Port de destination UDP/TCP

en	UDP/TCP Source Port
fr	Port source UDP/TCP

en	UDP/TCP Port
fr	Port UDP/TCP

en	Source IP
fr	IP source

en	Destination IP
fr	IP Destination

en	Source/Destination IP

en	Source or Destination IP
fr	IP source ou destination

en	IP Protocol
fr	Protocole IP

en	Input Interface
fr	Interface d'entrée

en	Output Interface
fr	Interface de sortie

en	Input/Output Interface
fr	Interface d'entrée/sortie

en	Source AS
fr	Pas de source

en	Destination AS
fr	Destination

en	Source/Destination AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
fr	Préfixe source

en	Destination Prefix
fr	Préfixe de destination

en	Source/Destination Prefix
fr	Préfixe Source/Destination

en	Flow Times
fr	Temps d'écoulement

en	Source/Destination IPs and Ports
fr	Source/Destination IP

en	AS Numbers
fr	Nombres

en	132 Columns
fr	132 Colonnes

en	Show IP Accounting Emulation
fr	Afficher l'émulation de la comptabilité IP

en	Any Part in Range (slow)
fr	Toute pièce de la gamme

en	End Time in Range (fast)
fr	Heure de fin

en	Start Time in Range (fast)
fr	Heure de début

en	Entirely in Range (slow)
fr	Entièrement à portée

en	Return All Lines
fr	Renvoyer toutes les lignes

en	Top %d

en	No Limit
fr	Aucune limite

en	%s Bytes
fr	%s Octets

en	All
fr	Tout

en	Source Domain
fr	Domaine source

en	Flows
fr	Flux

en	Bytes

en	Packets
fr	Paquets

en	Destination Domain
fr	Domaine de destination

en	Port

en	Dest IP

en	IP Address
fr	Adresse IP

en	Protocol
fr	Protocole

en	Input IF
fr	Type d'entrée

en	Output IF
fr	Champ de sortie

en	TOS
fr	CGU

en	Destingation Prefix
fr	Préfixe de destination

en	N/A

en	Source IF
fr	Pas de source

en	Destination IF
fr	Destination

en	Source Port
fr	Port Source

en	Destination Port
fr	Port Destination

en	Start Time
fr	Heure de début

en	End Time
fr	Heure de fin

en	Active
fr	Actif

en	B/Pk
fr	B/Pqt

en	Ts

en	Fl

en	Flags
fr	Drapeaux

en	Source

en	Destination

en	%d Pixels
fr	%d pixels

en	General Filters
fr	Supprimer les filtres

en	Filter
fr	Filtre

en	The Saved Filter to display.
fr	Le filtre enregistré à afficher.

en	New Filter
fr	Ajouter un filtre

en	Listener
fr	Auditeur

en	The Listener to use for the Filter.
fr	L'auditeur à utiliser pour le filtre.

en	Flow Template ID
fr	Template ID

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
fr	ID de modèle de flux pour les flux v9 et IPFIX uniquement. Notez que les ID de modèle peuvent différer d’un fabricant à l’autre.

en	Stream Address
fr	Adresse IP

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
fr	L’adresse IP du flux ou le nom d’hôte de la liste des flux enregistrés.

en	Presets
fr	Préréglages

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
fr	Si ce filtre est basé sur une période prédéfinie, sélectionnez-le ici.

en	Detailed Filter Criteria
fr	Critères de filtrage détaillés

en	Report Type
fr	Type de rapport

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
fr	Type de rapport à utiliser par défaut pour ce filtre lors de la création d'un rapport.

en	Printed
fr	Imprimé

en	Statistical
fr	Statistique

en	Statistical Report
fr	Rapports statistiques

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
fr	Le type de rapport d'affichage à utiliser par défaut pour ce filtre lors de la création d'un rapport.

en	Printed Report
fr	Imprimer les rapports

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
fr	Type de rapport imprimé à utiliser par défaut pour ce filtre lors de la création d'un rapport imprimé.

en	Range Rules
fr	Gérer les horaires

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
fr	Contraignez les données de filtre par ces règles de filtre temporel.

en	Resolve IP's
fr	Résoudre les adresses :

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
fr	Résoudre les adresses :

en	Yes
fr	Oui

en	No
fr	Non

en	Sort Field
fr	Zone de tri :

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
fr	Le champ de tri par défaut pour le filtre. Ce paramètre sera appliqué à tous les rapports programmés.

en	Maximum Rows
fr	Lignes maximum

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
fr	Nombre maximal de lignes à fournir dans le filtre. Ce paramètre sera appliqué à tous les rapports programmés.

en	Minimum Bytes
fr	Octets minimum :

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
fr	Nombre total minimal d'octets à prendre en compte pour le filtre. Tous les totaux de flux inférieurs à ce nombre d'octets seront ignorés.

en	Charting Options
fr	Options de graphique

en	Graph Type
fr	Type de Graphique

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
fr	Type de graphique à afficher par défaut. Il s’agit notamment de Bar, Pie et Treemap.

en	Bar Chart
fr	Graphique en barre

en	Pie Chart
fr	Camembert

en	Treemap Chart
fr	Graphique Treemap

en	Graph Height
fr	Hauteur du Graphique

en	The Graph Hight to use by default.
fr	Hauteur du graphique à utiliser par défaut.

en	Table Panel
fr	Tableau

en	Should the Table Panel be displayed by default.
fr	Le panneau Tableau doit-il être affiché par défaut.

en	Bytes Panel
fr	Barre d'octets

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
fr	Le panneau Octets doit-il être affiché par défaut.

en	Packets Panel
fr	Barre de paquets

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
fr	Le panneau Paquets doit-il être affiché par défaut ?

en	Flows Panel
fr	Barre d'écoulement

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
fr	Le panneau Flux doit-il être affiché par défaut.

en	Protocol Filters
fr	Protocoles

en	Protocols
fr	Protocoles

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
fr	Sélectionnez le protocole spécifique pour le filtre.

en	TCP Flags
fr	Drapeaux TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
fr	Les indicateurs TCP à rechercher dans le filtre. Cela peut être une liste délimitée par des virgules d'indicateurs TCP

en	TOS Fields
fr	Champs PEF

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
fr	Les champs TOS à rechercher dans le filtre. Cela peut être une liste de champs TOS séparés par des virgules

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
fr	Filtrez sur l'adresse IP source sélectionnée dans le filtre. Il peut s'agir d'une liste d'adresses IPv4 ou IPv6 délimitée par des virgules, ou d'une liste délimitée par des virgules de plages d'adresses IPv4 ou IPv6 au format CIDR (par exemple 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
fr	Ports de Source

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
fr	Filtrez sur les ports source sélectionnés pour dans le filtre. Cela peut être une liste de ports sources séparés par des virgules.

en	Source Interface
fr	Interface Source

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
fr	Filtrez sur l'interface source pour sélectionner dans le filtre. Cela peut être une liste d'interfaces source séparées par des virgules

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
fr	Filtrer sur la destination AS sélectionnée pour dans le filtre. Cela peut être une liste délimitée par des virgules des AS source

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
fr	Filtrez sur l'adresse IP de destination sélectionnée pour dans le filtre. Il peut s'agir d'une liste d'adresses IPv4 ou IPv6 délimitée par des virgules, ou d'une liste délimitée par des virgules de plages d'adresses IPv4 ou IPv6 au format CIDR (par exemple 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
fr	Port de destination

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
fr	Filtrez sur les ports de destination sélectionnés pour dans le filtre. Cela peut être une liste de ports de Destimation séparés par des virgules.

en	Dest Interface
fr	Interface Dest

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
fr	Filtrez sur l'interface de destination sélectionnée pour dans le filtre. Cela peut être une liste d'interfaces de Destimation séparées par des virgules.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
fr	Filtrer sur la destination AS sélectionnée pour dans le filtre. Cela peut être une liste délimitée par des virgules de Destimation AS

en	DNS Cache

en	CIDR/Routes
fr	CIDR/Itinéraires

en	Autonomous Numbers
fr	Nombres

en	AS Blocks
fr	Blocs AS

en	AS Sets
fr	Ensembles AS

en	Route Sets
fr	Ensembles d’itinéraires

en	Domains
fr	Domaines

en	Filter Sets
fr	Filtre sauvegardé

en	Peering Sets
fr	Ensembles d’appairage

en	Network
fr	Réseau

en	Internet Routers
fr	Contrôle Internet

en	Incident Response Teams
fr	Équipes d’intervention en cas d’incident

en	Auth Agents
fr	Agents d’authentification

en	Organizations
fr	Organisations

en	Roles
fr	Rôles

en	Persons
fr	Personnes

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
fr	Impossible de supprimer le filtre de flux « %s car il est utilisé dans un rapport planifié.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
fr	Filtre de flux '%s' supprimé.

en	Delete
fr	Supprimer

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
fr	Le cache DNS a été purgé. Il se remplira au fur et à mesure que les disques arriveront.

en	Internet Route Registry Details
fr	Détails du registre des routes Internet

en	Authorized Agent Details
fr	Détails de l’agent autorisé

en	CIDR/Route
fr	CIDR/Itinéraires

en	Autonomous Number
fr	Nombres

en	AS Block
fr	Blocs AS

en	AS Set
fr	Non défini

en	Route Set
fr	Ensembles d’itinéraires

en	Domain
fr	Domaine

en	Filter Set
fr	Filtre sauvegardé

en	Peering Set
fr	Ensembles d’appairage

en	Internet Router
fr	Contrôle Internet

en	Incident Response Team
fr	Équipes d’intervention en cas d’incident

en	Auth Agent
fr	Agents d’authentification

en	Organization
fr	Organisation

en	Role
fr	Rôle

en	Person
fr	Personne

en	Router Set
fr	Ensembles d’itinéraires

en	Remarks
fr	Remarques

en	Last Modified
fr	Dernière modification

en	Registration Date
fr	Date d'inscription

en	MNT By
fr	MNT par

en	Admin Contact
fr	Contact administrateur

en	Changes
fr	Changements

en	Notify
fr	Notifier

en	Description

en	Tech Contact
fr	Contact technique

en	MNT Lower
fr	MNT Inférieur

en	Country
fr	Pays

en	Abuse Email
fr	E-mail

en	Fax Number
fr	Numéro de fax

en	Phone
fr	Téléphone

en	Email
fr	E-mail

en	Address
fr	Adresse

en	Status
fr	État

en	Members By Fef
fr	Membres Par Fef

en	Abuse Contacts
fr	Contacts en cas d’abus

en	MNT Reference
fr	Référence MNT

en	Members
fr	Membres

en	MNT Notify
fr	MNT Notifier

en	Authorization
fr	Autorisation

en	MNT Routes
fr	Itinéraires MNT

en	Member of
fr	Membre de

en	Updates Email
fr	Mettre à jour

en	NOC Handle
fr	Poignée NOC

en	Sponsor Org
fr	Organisation de parrainage

en	MNT Irt

en	MP Members
fr	Nombres

en	Sub Domain
fr	Domaine source

en	Pingable
fr	Activer

en	Alias

en	Org Type
fr	Type de Graphique

en	Refer To
fr	Faire référence à

en	MP Peering
fr	Appairage MP

en	Export
fr	Exporter

en	Holes
fr	Des trous

en	MP Default
fr	Défaut

en	Components
fr	Composants

en	RS Out
fr	Sortie RS

en	Organization Name
fr	Nom de l'organisation

en	AS Name
fr	Nom

en	Author
fr	Auteur

en	IRT Notify
fr	Notification IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type

en	MP Filter
fr	Filtre

en	Default Route
fr	Défaut

en	Assignment Size
fr	Taille du devoir

en	Export Comps
fr	Rapport

en	RS In
fr	RS dans

en	Net Name
fr	Nom du réseau

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
fr	Limite d’agr

en	MP Import
fr	Importation de MP

en	Language
fr	Langue

en	RESFful Link
fr	RESFful Lien

en	Peer
fr	Pair

en	Zone Contact
fr	Personne-ressource de la zone

en	Inject
fr	Injecter

en	MP Peer
fr	Pair MP

en	Referral By
fr	Recommandation par

en	Form
fr	Formulaire

en	MNT Domains
fr	Domaines MNT

en	Origin AS
fr	Origine AS

en	MP Export
fr	Rapport

en	Encyption
fr	Expiration

en	Geo Feed
fr	Flux géographique

en	Geo Index
fr	Indice géographique

en	Interface Addr
fr	Interface

en	Export Via
fr	Rapport

en	Trouble

en	Name Servers
fr	Serveurs de Noms

en	Ping Handle
fr	Poignée ping

en	Interface

en	Import
fr	Importer

en	Signature

en	Geo Location
fr	Geolocalisation

en	Local AS
fr	AS local

en	Import Via
fr	Importer via

en	FATAL: Unknown Database Table %s
fr	FATAL : Table de base de données inconnue %s

en	Search
fr	Rechercher

en	Any
fr	N'importe lequel

en	Entries
fr	Entrées

en	Default
fr	Défaut

en	Go
fr	Aller

en	Set/Refresh Filters
fr	Définir/Rafraîchir les filtres

en	Clear
fr	Clair

en	Clear Filters
fr	Supprimer les filtres

en	Purge
fr	Supprimer

en	Purge the DNS Cache
fr	Purger le cache DNS

en	Not Specified
fr	Non Specifié

en	No Matching Entries Found
fr	Aucune entrée correspondante n’a été trouvée

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les annexes suivantes.

en	Click 'Continue' to delete all following DNS Cache Entries.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les annexes suivantes.

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Continue
fr	Continuer

en	Delete DNS Entry
fr	Supprimer l’entrée DNS

en	Delete DNS Entries
fr	Supprimer les entrées DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
fr	Horaires FlowView

en	Verified
fr	Vérifié

en	Unverified
fr	Non vérifié

en	This is the IP Address of the Cache entry.
fr	Il s’agit de l’adresse IP de l’entrée du cache.

en	DNS Hostname
fr	Nom d’hôte DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
fr	Nom DNS attribué à l’adresse IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
fr	Source du nom d’hôte DNS. Il peut s’agir de DNS, de recherche statique ou d’ARIN.

en	Arin Verified
fr	Arin vérifié

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
fr	Les informations Arin pour cette adresse IP sont vérifiées ou il s’agit d’une adresse IP de domaine local.

en	CIDR ID

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
fr	La clé primaire Arin. Il ne s’agit pas d’une information officielle sur Arin.

en	Autonomous System ID
fr	ID du système autonome

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
fr	L’origine de l’arin AS. Il s’agit d’une information officielle d’Arin AS.

en	Updated Time
fr	Horaire de mise à jour

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
fr	Il s’agit de l’heure à laquelle le cache DNS a été saisi ou mis à jour pour la dernière fois.

en	No DNS Cache Entries Found
fr	Aucune entrée de cache DNS n’a été trouvée

en	Flowview Internet Routes
fr	Écouteuses FlowView

en	IP Version
fr	Version IP

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
fr	Emploi du temps

en	This is the published Internet Route.
fr	Il s’agit de la route Internet publiée.

en	AS Number
fr	Numéro de port

en	The Autonomous System Number for the route.
fr	Le numéro du système autonome de l’itinéraire.

en	Route Description
fr	Description de l’itinéraire

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
fr	Description consignée par le responsable de la route.

en	The source database used to publish the route.
fr	Base de données source utilisée pour publier l’itinéraire.

en	Maintained By
fr	Maintenu par

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
fr	L’opérateur Internet qui assure la maintenance de l’itinéraire pour le client.

en	The last time the information on this route was modified.
fr	La dernière fois que les informations sur cet itinéraire ont été modifiées.

en	No Matching Routes Found
fr	Aucun itinéraire correspondant trouvé

en	Listener Name
fr	Auditeur

en	Name of the device to be displayed.
fr	Nom de l'appareil à afficher.

en	Collection Method
fr	Méthode de collecte

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
fr	Il existe deux méthodes de collecte de support, la première utilise les anciens binaires des outils de flux et la seconde exploite le propre serveur de flux de flux PHP de Cacti.

en	Allowed Host
fr	Hôte autorisé

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
fr	Adresse IP de l'appareil qui est autorisé à envoyer à ce collecteur de flux. Laisser à 0 pour tout hôte.

en	Port this collector will listen on.
fr	Port sur lequel ce collecteur écoutera.

en	The IP Protocol to use for this listener.
fr	L'auditeur à utiliser pour le filtre.

en	TCP Protocol
fr	Protocole IP

en	UDP Protocol
fr	Protocole IP

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
fr	Aucun modèle de flux n’a été trouvé pour l’ID de l’appareil :%s et l’ID du modèle :%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les auditeurs Net-Flow suivants. Après quoi, vous devrez redémarrer votre Flow-Capture Service.

en	You must select at least one device.
fr	Vous devez sélectionner au moins un appareil.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
fr	Enregistrement réussi. L’écouteur Flowview a été enregistré et le service a été redémarré.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
fr	Enregistrement réussi. L’écouteur Flowview a été enregistré. Toutefois, la capture de flux de service n’est pas en cours d’exécution.

en	Listener [edit: %s]
fr	Rapport : [Modifier : %s]

en	Listener [new]
fr	Rapport : [nouveau]

en	Name
fr	Nom

en	Version

en	Templates
fr	Modèles

en	Last Updated
fr	Dernière mise à jour

en	Active Streams update every 5 minutes
fr	Les flux actifs sont mis à jour toutes les 5 minutes

en	No Inbound Streams Detected
fr	Aucun flux entrant détecté

en	Listener Detected Templates
fr	Modèles d’écouteur détectés

en	Ex Addr

en	Template
fr	Modèle

en	Template ID

en	Field Name
fr	Nom du champ

en	Supported
fr	Pris en charge

en	Field ID
fr	Champ – Identifiant

en	Field Type
fr	Type de champ

en	Length
fr	Longueur

en	Unpack
fr	Déballer

en	No Inbound Stream Templates Detected
fr	Aucun modèle de flux entrant détecté

en	FlowView Listeners
fr	Écouteuses FlowView

en	Listeners
fr	Auditeurs

en	Method
fr	Méthode

en	Allowed From
fr	Autorisé du

en	Observed Listen
fr	Écoute observée

en	The port security actually observed on the listeners port.
fr	La sécurité du port est réellement observée sur le port des écouteurs.

en	Streams

en	The number of inbound connections from various sources.
fr	Nombre de connexions entrantes provenant de différentes sources.

en	Stream Versions
fr	Version

en	The Traffic Flow versions being observed.
fr	Les versions de Traffic Flow observées.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
fr	Temps de mise à jour maximal de tous les flux collectés. Cette valeur est mise à jour toutes les 5 minutes.

en	Cacti
fr	Cactus

en	No Flowview Listeners
fr	Écouteuses FlowView

en	Send Now
fr	Envoyer maintenant

en	Disable
fr	Désactiver

en	Enable
fr	Activer

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les annexes suivantes.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver les horaires suivants.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la (les) annexe(s) suivante(s).

en	You must select at least one Filter.
fr	Vous devez sélectionner au moins un appareil.

en	FlowView Filters
fr	Filtres d'écoulement

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
fr	Filtres FlowView [Ajouter des appareils avant les filtres]

en	Filters
fr	Filtres

en	Filter Name
fr	Nom du filtre

en	ID

en	Resolution
fr	Résolution

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Every %d Hours
fr	Toutes les %d heures

en	Every Day
fr	Tous les jours

en	Every Week
fr	Chaque semaine

en	Every %d Weeks, 2
fr	Toutes les %d Semaines, 2

en	Every Month
fr	Chaque mois

en	Title
fr	Titre

en	New Schedule
fr	Nouveau Programme

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
fr	Saisissez un titre de rapport pour la planification FlowView.

en	Enabled
fr	Activé

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
fr	Si ce NetFlow Scan sera envoyé ou non.

en	Name of the query to run.
fr	Nom de la requête à exécuter.

en	Send Interval
fr	Envoyer Intervalle

en	How often to send this NetFlow Report?
fr	A quelle fréquence envoyer ce rapport NetFlow ?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
fr	Il s'agit de la première date et heure d'envoi de l'e-mail NetFlow Scan. Tous les futurs courriels seront calculés à partir de ce temps plus l'intervalle indiqué ci-dessus.

en	Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
fr	Adresses électroniques (délimitées par des commandes) auxquelles envoyer ce NetFlow Scan.

en	Format File to Use
fr	Format de fichier à utiliser

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
fr	Choisissez l'habillage html personnalisé et le fichier CSS à utiliser. Ce fichier contient à la fois du html et du CSS pour envelopper votre rapport. S'il contient plus que du CSS, vous devez placer une balise spéciale <REPORT> à l'intérieur du fichier. Cette balise de format sera remplacée par le contenu du rapport. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire 'formats'.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
fr	Rapport programmé envoyé %s en arrière-plan.

en	Reports will arrive once Complete.
fr	Les rapports arriveront une fois terminés.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les annexes suivantes.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour envoyer les horaires suivants maintenant.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver les horaires suivants.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la (les) annexe(s) suivante(s).

en	You must select at least one schedule.
fr	Vous devez sélectionner au moins un horaire.

en	Report: [edit: %s]
fr	Rapport : [Modifier : %s]

en	Report: [new]
fr	Rapport : [nouveau]

en	Start Date Selector
fr	Sélecteur de date de début

en	FlowView Schedules
fr	Horaires FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
fr	Horaires FlowView [Ajouter des appareils avant les horaires]

en	Schedules
fr	Planifications

en	Schedule Title
fr	Titre de la planification

en	Interval
fr	Intervalle

en	Start Date
fr	Date de début

en	Next Send
fr	Prochain envoi

en	General
fr	Général

en	Select a Report Type First
fr	Imprimer les rapports

en	Filter: [edit: %s]
fr	Rapport : [Modifier : %s]

en	Filter: [new]
fr	Rapport : [nouveau]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
fr	Filtre non défini [Sélectionner le filtre pour obtenir les détails]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
fr	Rapport statistique: %s [y compris les remplacements spécifiés ci-dessous]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
fr	Rapport imprimé: %s [y compris les remplacements spécifiés ci-dessous]

en	Select a Filter
fr	Imprimer les rapports

en	Select a Listener
fr	Imprimer les rapports

en	Exclude
fr	Exclure

en	None
fr	Aucun

en	Top Sample
fr	Échantillon supérieur

en	Top %d Samples
fr	Les %d meilleurs échantillons

en	Show only Domains on Charts Below
fr	Afficher uniquement les domaines sur les graphiques ci-dessous

en	Domains/Hostnames Only
fr	Domaines uniquement

en	Apply Filter
fr	Appliquer le Filtre

en	Clear Filter
fr	Clair le filtre

en	Create new Flow Filter
fr	Combien de fois faut-il créer un nouveau fichier de déroulement ?

en	New
fr	Nouveau

en	Edit
fr	Editer

en	Edit the Flow Filter
fr	Modifier le filtre actuel

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Save the Flow Filter
fr	Imprimer les rapports

en	Save As
fr	Enregistrer sous

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
fr	Imprimer les rapports

en	Rename
fr	Renommer

en	Rename the Flow Filter
fr	Renommer le filtre de flux

en	Delete the Flow Filter
fr	Imprimer les rapports

en	Report
fr	Rapport

en	Statistical: %s
fr	Statistiques : %s

en	Printed: %s
fr	Imprimé : %s

en	Select a Filter First
fr	Imprimer les rapports

en	Lines
fr	Lignes

en	Octets

en	Timespan
fr	Durée

en	Custom
fr	Personnalisé

en	From
fr	De

en	To
fr	À

en	End Date Selector
fr	Sélecteur de date de fin

en	Shift Time Backward
fr	Reculer dans le temps

en	Define Shifting Interval
fr	Définir l'intervalle de temps

en	Shift Time Forward
fr	Avancer dans le temps

en	Graph
fr	Graphique

en	Bar

en	Pie
fr	Camembert

en	Treemap
fr	Arborescence

en	Height
fr	Hauteur

en	Show/Hide
fr	Afficher / Masquer

en	Table
fr	Tableau

en	Save Flow Filter
fr	Ajouter un filtre

en	New Name
fr	Nouveau nom

en	Delete Flow Filter
fr	Imprimer les rapports

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
fr	Pour supprimer ce filtre de flux, appuyez sur Continuer. Si le filtre de flux est utilisé dans un rapport planifié, l’opération sera bloquée.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
fr	Tableau de répartition des %s principaux octets

en	Top %s Pie Chart of Bytes
fr	Top %s graphique circulaire des octets

en	Top %s Treemap Chart of Bytes

en	Top %s Distribution Chart of Packets
fr	Tableau de distribution des %s principaux paquets

en	Top %s Pie Chart of Packets
fr	Top %s graphique circulaire des paquets

en	Top %s Treemap Chart of Packets

en	Top %s Distribution Chart of Flows
fr	Graphique de distribution des flux des %s

en	Top %s Pie Chart of Flows
fr	Top %s graphique circulaire des flux

en	Top %s Treemap Chart of Flows
fr	Top %s Treemap Graphique des flux

en	Rename Layout
fr	Renommer la mise en page

en	<new>
fr	[nouveau]

en	Filter Settings Saved
fr	Paramètres du filtre enregistrés

en	Client/Private (%s)
fr	Client / Privé (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
fr	Inconnu (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
fr	Filtre de sous-réseau: %s n'est pas un format CIDR de valeur

en	unresolved
fr	non résolu

en	%d - %d Bytes
fr	%d - %d octets

en	> %d Bytes
fr	> %d octets

en	Source DNS
fr	Script/source utilisé pour collecter les données de cette source de donnée.

en	Source Root DNS
fr	Script/source utilisé pour collecter les données de cette source de donnée.

en	Dest DNS
fr	Dest AS

en	Dest Root DNS
fr	Port de destination

en	DNS

en	Root DNS
fr	DNS racine

en	Dest Port
fr	Port de destination

en	Dest IF

en	Dest Prefix
fr	Préfixe de destination

en	Type of Service
fr	Type de Service

en	Bytes/Packet
fr	Paquets

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
fr	La requête parallèle a expiré. Veuillez contacter votre administrateur

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
fr	Booléen: %s, numérique: %s, hexadécimal: %s

en	Low Delay
fr	Faible délai

en	Throughput
fr	élevé

en	Reliability
fr	Fiabilité

en	Mincost

en	Net Control
fr	Contrôle net

en	Internet Control
fr	Contrôle Internet

en	Critic ECP
fr	Critique ECP

en	Flash Override
fr	Remplacement Flash

en	Flash

en	Immediate
fr	Immédiat

en	Priority
fr	Priorité

en	Routine
fr	Emploi du temps

en	Summary Statistics
fr	Statistiques sommaires

en	IP Packet Size Distribution (%%)
fr	Distribution de la taille des paquets IP (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
fr	Paquets par distribution de flux (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
fr	Octets par distribution de flux (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
fr	Distribution du temps de flux (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
fr	Vous devez sélectionner un rapport statistique ou un rapport imprimé !

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
fr	Vous ne devez sélectionner qu'un rapport statistique ou un rapport imprimé (pas les deux) !

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
fr	Dates non valables, la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et à l'heure de début !

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
fr	IP invalide pour l'adresse source!<br>(Doit être sous la forme de'192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
fr	Sous-réseau invalide pour l'adresse source!<br>(Doit être sous la forme de'192.168.0.1/255.255.255.255.0' ou'192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
fr	IP invalide pour l'adresse de destination!<br>(Doit être sous la forme de'192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
fr	Sous-réseau invalide pour l'adresse de destination!<br>(Doit être sous la forme de'192.168.0.1/255.255.255.255.0' ou'192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
fr	Valeur incorrecte pour l'interface source !

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
fr	Valeur incorrecte pour le port source ! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
fr	Valeur incorrecte pour Source AS ! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
fr	Valeur incorrecte pour l'interface de destination !

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
fr	Valeur incorrecte pour le port de destination ! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
fr	Valeur incorrecte pour Destination AS ! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
fr	Valeur incorrecte pour le protocole ! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
fr	Valeur incorrecte pour TCP Flag ! (ex : 0x1b ou 0x1b/SA ou SA/SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
fr	Valeur incorrecte pour les octets de coupure !

en	Invalid value for Cutoff Lines!
fr	Valeur incorrecte pour les lignes de coupure !

en	Invalid value for Sort Field!
fr	Valeur incorrecte pour la zone de tri !

en	FlowView Chart for %s Type is %s
fr	Diagramme FlowView pour %s Type est %s

en	Not Supported
fr	Non Supporté

en	Total Flows
fr	Max Flows :

en	Bytes Exchanged
fr	Octets échangés

en	Packets Examined
fr	Barre de paquets

en	Plugin -> Flow Viewer

en	Plugin -> Flow Admin

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
fr	Renommez vos fichiers config.php.dist ou config_local.php.dist dans le répertoire flowview et modifiez la configuration de votre base de données avant l’installation.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
fr	Veuillez noter que les tables des plugins Flowview sont mises à jour en arrière-plan. Cela peut prendre un certain temps. Consultez le journal des cactus pour plus d’informations

en	The Filter has been Deleted
fr	Le filtre a été supprimé

en	The Filter has been Updated
fr	Le filtre a été mis à jour

en	Import/Export
fr	Importer/Exporter

en	FlowView

en	Databases
fr	Bases de données

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	System Administration
fr	Gestion du système

en	Flow Viewer
fr	Visualiseur d'écoulement

en	Dashboard
fr	Tableau de bord

en	(save)
fr	Sauvegarder

en	(edit)
fr	Éditer

en	(actions)
fr	Actions

en	Name Resolution
fr	Résolution

en	Hostname Resolution
fr	Résolution

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
fr	La méthode par laquelle vous souhaitez résoudre les noms d'hôtes.

en	Use Local Server
fr	Utiliser le serveur local

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
fr	Utiliser le serveur DNS ci-dessous

en	Don't Resolve DNS
fr	Ne résolvez pas les DNS

en	Local Domain Name
fr	Nom de domaine local

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
fr	Pour les adresses IPv4 sur le réseau local qui ne sont pas résolues localement, ajoutez ce suffixe à l’adresse IP résultante.

en	Local IP Range
fr	Plage d’adresses IP locales

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
fr	Fournissez la plage d’adresses IP IPv4 pour votre réseau local pour les hôtes qui ne sont peut-être pas enregistrés dans DNS. Ces hôtes seront mappés au nom de domaine local ci-dessus. Ceci plus pour les utilisateurs à domicile. Vous pouvez utiliser des formats CIDR ou non-CIDR. Par exemple : 192.168.11.0 ou 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
fr	Utiliser CIDR ou non-CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
fr	Utilisez Arin pour trouver des domaines non enregistrés

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
fr	De nombreux services de collecte de données Big Tech aiment masquer leur propriété de domaines pour masquer le fait qu’ils collectent vos informations personnelles. Si cela vous préoccupe et que votre installation Cacti a accès à Internet, vous pouvez utiliser Arin pour retirer le masque de ces grandes entreprises technologiques.

en	Whois Provider Host
fr	Fournisseur Whois Hébergeur

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
fr	Veuillez fournir le nom d’hôte pour résoudre les appels Whois. Si la valeur n’est pas null, vous devez avoir le binaire whois dans votre chemin d’accès système.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
fr	Outils d'écoulement Chemin binaire

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
fr	Veuillez fournir le chemin d’accès pour le binaire 'whois'. Le binaire 'whois' sera utilisé pour trouver des informations AS complétant Arin.

en	Enter binary path
fr	Entrez le chemin binaire

en	Data Retention and Report Generation
fr	Conservation des données et génération de rapports

en	Data Retention Policy
fr	Politique de conservation des données

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
fr	Durée pendant laquelle Cacti conservera les tables de flux partitionnées.

en	%d Week
fr	%d semaine

en	%d Weeks
fr	%d semaines

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Year
fr	%d année

en	Database Partitioning Scheme
fr	Schéma de partitionnement de la base de données

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
fr	Selon le nombre de flux par minute, vous pouvez avoir besoin de plus de tables par jour.

en	Daily
fr	Quotidien

en	Hourly
fr	Toutes les heures

en	Storage Engine for Raw Tables
fr	Moteur de stockage pour les tables brutes

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
fr	Le moteur Aria est parfait pour tout sauf la table brute en direct. La table brute Live sera toujours InnoDB. Faites votre choix.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
fr	Aria (rapide, sûr en cas d’accident)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
fr	InnoDB (simultanéité lente et élevée)

en	Parallel Queries
fr	Requêtes parallèles

en	Max Concurrent Threads
fr	Nombre maximal de threads simultanés

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
fr	Nombre maximal de threads qui seront distribués pour exécuter les requêtes FlowView. Notez que vous pouvez avoir au plus 1 thread par partition de base de données et que vous devez veiller à ne pas surcharger votre serveur de base de données en ayant trop de threads simultanés en cours d’exécution.

en	Disabled
fr	Désactivé

en	%d Threads
fr	%d Fils de discussion

en	Maximum Run Time
fr	Lignes maximum

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
fr	Si la requête parallèle ne se termine pas dans ce délai, quittez.

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	Cached Data Time to Live
fr	Données mises en cache Durée de vie

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
fr	Combien de temps FlowView doit-il conserver les résultats des requêtes mises en cache avant de les purger ?

en	%d Hours
fr	%d heures

en	%d Day
fr	%d jour

en	%d Days
fr	%d jours

en	MaxScale Sharding
fr	Partitionnement MaxScale

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
fr	Tirer parti de MaxScale pour distribuer des partitions de requête

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
fr	Si vous avez plusieurs services agissant en tant qu’esclaves pour MaxScale, vous pouvez augmenter la vitesse des requêtes en distribuant les requêtes parallèles à plusieurs serveurs backend MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
fr	Port MaxScale en lecture seule

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
fr	Il doit s’agir du port du service de lecture seule (readconnroute) et du routeur.

en	Flowview
fr	FlowView