en	Select a Report
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Summary
el	Περίληψη

en	Source Root Domain
el	Πηγή ή διεύθυνση IP προορισμού

en	Destination Root Domain
el	Προορισμός IP

en	Source/Destination Root Domain
el	Πηγή / διεύθυνση IP προορισμού

en	UDP/TCP Destination Port
el	Θύρα προορισμού UDP / TCP

en	UDP/TCP Source Port
el	UDP / TCP θύρα πηγής

en	UDP/TCP Port
el	Θύρα UDP / TCP

en	Source IP
el	Πηγή IP

en	Destination IP
el	Προορισμός IP

en	Source/Destination IP
el	Πηγή / διεύθυνση IP προορισμού

en	Source or Destination IP
el	Πηγή ή διεύθυνση IP προορισμού

en	IP Protocol

en	Input Interface
el	Διασύνδεση εισόδου

en	Output Interface
el	Διεπαφή εξόδου

en	Input/Output Interface
el	Διασύνδεση εισόδου / εξόδου

en	Source AS
el	Πηγή

en	Destination AS
el	Προορισμός

en	Source/Destination AS
el	Πηγή / προορισμός AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
el	Πρόθεμα προέλευσης

en	Destination Prefix
el	Πρόθεμα προορισμού

en	Source/Destination Prefix
el	Προέλευση προέλευσης / προορισμού

en	Flow Times
el	Χρόνοι ροής

en	Source/Destination IPs and Ports
el	Πηγή / διεύθυνση IP προορισμού

en	AS Numbers
el	Αριθμοί

en	132 Columns
el	132 Στήλες

en	Show IP Accounting Emulation
el	Εμφάνιση προσομοίωσης λογιστικής IP

en	Any Part in Range (slow)
el	Οποιοδήποτε μέρος στο εύρος

en	End Time in Range (fast)
el	Ώρα Λήξης

en	Start Time in Range (fast)
el	Ώρα Έναρξης

en	Entirely in Range (slow)
el	Πλήρως σε εύρος

en	Return All Lines
el	Επιστροφή όλων των γραμμών

en	Top %d
el	Κορυφαία% d

en	No Limit
el	Χωρίς Όριο

en	%s Bytes

en	All
el	Όλα

en	Source Domain
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Flows
el	Ροές

en	Bytes

en	Packets
el	Πακέτα

en	Destination Domain
el	Προορισμός IP

en	Port
el	Θύρα

en	Dest IP
el	Dest. IP

en	IP Address

en	Protocol
el	Πρωτόκολλο

en	Input IF
el	Τύπος εισαγωγής

en	Output IF
el	Μορφή εξόδου

en	TOS
el	Όροι Χρήσης

en	Destingation Prefix
el	Πρόθεμα προορισμού

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Source IF
el	Πηγή

en	Destination IF
el	Προορισμός

en	Source Port
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Destination Port
el	Προορισμός IP

en	Start Time
el	Ώρα Έναρξης

en	End Time
el	Ώρα Λήξης

en	Active
el	Ενεργό

en	B/Pk
el	B / Pk

en	Ts

en	Fl

en	Flags
el	Σημαίες

en	Source
el	Πηγή

en	Destination
el	Προορισμός

en	%d Pixels
el	%d Εικονοστοιχεία

en	General Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	Filter
el	Φίλτρο

en	The Saved Filter to display.
el	Το αποθηκευμένο φίλτρο για εμφάνιση.

en	New Filter
el	Φίλτρο

en	Listener
el	Ακροατής

en	The Listener to use for the Filter.
el	Ο ακροατής που θα χρησιμοποιηθεί για το φίλτρο.

en	Flow Template ID
el	ID προτύπου

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
el	Το αναγνωριστικό προτύπου ροής μόνο για ροές v9 και IPFIX. Λάβετε υπόψη ότι τα αναγνωριστικά προτύπου ενδέχεται να διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

en	Stream Address
el	IP Address

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
el	Η διεύθυνση IP ροής ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή από τη λίστα καταχωρημένων ροών.

en	Presets
el	Προρυθμίσεις

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
el	Εάν αυτό το φίλτρο βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Detailed Filter Criteria
el	Λεπτομερή κριτήρια φίλτρου

en	Report Type
el	Είδος Αναφοράς

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
el	Ο τύπος αναφοράς για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία μιας αναφοράς.

en	Printed
el	Εμπριμέ

en	Statistical
el	Στατιστικά

en	Statistical Report
el	Στατιστικές αναφορές

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
el	Ο τύπος αναφοράς εμφάνισης για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία αναφοράς

en	Printed Report
el	Εκτύπωση αναφορών

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
el	Ο τυπωμένος τύπος αναφοράς για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία μιας εκτυπωμένης αναφοράς.

en	Range Rules
el	Διαχείριση Προγραμμάτων

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
el	Περιορίστε τα δεδομένα φίλτρου με αυτούς τους κανόνες φίλτρου χρόνου.

en	Resolve IP's
el	Επίλυση διευθύνσεων:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
el	Επίλυση διευθύνσεων:

en	Yes
el	Ναι

en	No
el	Όχι

en	Sort Field
el	Πεδίο ταξινόμησης:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
el	Το προεπιλεγμένο πεδίο ταξινόμησης για το φίλτρο. Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για τυχόν προγραμματισμένες αναφορές.

en	Maximum Rows
el	Μέγιστος Αριθμός Σειρών

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
el	Οι μέγιστες σειρές που πρέπει να παρέχονται στο φίλτρο. Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για τυχόν προγραμματισμένες αναφορές.

en	Minimum Bytes
el	Ελάχιστα byte:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
el	Τα ελάχιστα συνολικά bytes που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το φίλτρο. Τυχόν σύνολα ροής που είναι μικρότερα από αυτό πολλά byte θα αγνοούνται.

en	Charting Options
el	Επιλογές γραφημάτων

en	Graph Type
el	Τύπος γραφήματος

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
el	Ο τύπος γραφήματος που θα εμφανίζεται από προεπιλογή. Περιλαμβάνουν Bar, Pie και Treemap.

en	Bar Chart
el	Ραβδόγραμμα

en	Pie Chart
el	Γράφημα πίτας

en	Treemap Chart
el	Γράφημα Treemap

en	Graph Height
el	Ύψος γραφήματος

en	The Graph Hight to use by default.
el	Το Γράφημα Hight για χρήση από προεπιλογή.

en	Table Panel
el	Πίνακας

en	Should the Table Panel be displayed by default.
el	Θα πρέπει ο πίνακας πίνακα πίνακα να εμφανίζεται από προεπιλογή.

en	Bytes Panel
el	Bytes Bar

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
el	Θα πρέπει ο πίνακας Bytes να εμφανίζεται από προεπιλογή.

en	Packets Panel
el	Μπαταρίες πακέτων

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
el	Θα πρέπει ο πίνακας πακέτων να εμφανίζεται από προεπιλογή.

en	Flows Panel
el	Ροή ροής

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
el	Θα πρέπει ο πίνακας "Ροές" να εμφανίζεται από προεπιλογή.

en	Protocol Filters
el	Πρωτόκολλα

en	Protocols
el	Πρωτόκολλα

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
el	Επιλέξτε το ειδικό πρωτόκολλο για το φίλτρο.

en	TCP Flags
el	Σημαίες TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
el	Οι σημαίες TCP για αναζήτηση στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα TCP Flags

en	TOS Fields
el	Πεδία TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
el	Τα πεδία TOS για αναζήτηση στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα πεδίων TOS

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
el	Φιλτράρετε την επιλεγμένη πηγή IP για το φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 ή μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 σε μορφή CIDR (π.χ. 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
el	Φιλτράρετε στις επιλεγμένες θύρες πηγής για στο φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα πηγών πηγών.

en	Source Interface
el	Διασύνδεση πηγής

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
el	Φιλτράρετε την επιλεγμένη διεπαφή πηγής για το φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμμα των διασυνδέσεων πηγής

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
el	Φιλτράρετε στο επιλέξτε Destination AS για στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των Source AS's

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
el	Φιλτράρετε στην επιλεγμένη διεύθυνση IP προορισμού στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 ή μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 σε μορφή CIDR (π.χ. 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
el	Dest Port

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
el	Φιλτράρετε στις επιλεγμένες θύρες προορισμού για το φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των λιμένων προορισμού.

en	Dest Interface
el	Διασύνδεση Dest

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
el	Φιλτράρετε στην επιλογή Διεπαφή προορισμού για στο Φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμμα των διεπαφών προορισμού.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
el	Φιλτράρετε στο επιλέξτε Destination AS για στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των Destimation AS's

en	DNS Cache
el	Προσωρινή μνήμη DNS

en	CIDR/Routes
el	CIDR/Διαδρομές

en	Autonomous Numbers
el	Αριθμοί

en	AS Blocks
el	Μπλοκ AS

en	AS Sets
el	Σετ AS

en	Route Sets
el	Σύνολα διαδρομών

en	Domains

en	Filter Sets
el	Σετ Φίλτρων

en	Peering Sets
el	Σύνολα ανταλλαγής κίνησης

en	Network
el	Δίκτυο

en	Internet Routers
el	Έλεγχος Διαδικτύου

en	Incident Response Teams
el	Ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών

en	Auth Agents
el	Πράκτορες ΑΠΘ

en	Organizations
el	Οργανισμούς

en	Roles
el	Ρόλοι

en	Persons
el	Άτομα

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
el	Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του φίλτρου ροής '%s' όπως χρησιμοποιείται σε μια προγραμματισμένη αναφορά.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
el	Το φίλτρο έχει '%s' διαγραφεί

en	Delete
el	Διαγραφή

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
el	Η προσωρινή μνήμη DNS έχει εκκαθαριστεί. Θα ξαναγεμίσει καθώς εισέρχονται εγγραφές.

en	Internet Route Registry Details
el	Λεπτομέρειες μητρώου διαδρομής Internet

en	Authorized Agent Details
el	Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

en	CIDR/Route
el	CIDR/Διαδρομές

en	Autonomous Number
el	Αριθμοί

en	AS Block
el	Μπλοκ AS

en	AS Set
el	Μη Ορισμένο

en	Route Set
el	Σύνολα διαδρομών

en	Domain
el	Τομέας

en	Filter Set
el	Σετ Φίλτρων

en	Peering Set
el	Σύνολα ανταλλαγής κίνησης

en	Internet Router
el	Έλεγχος Διαδικτύου

en	Incident Response Team
el	Ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών

en	Auth Agent
el	Πράκτορες ΑΠΘ

en	Organization
el	Οργανισμός

en	Role
el	Ρόλος

en	Person
el	Άτομο

en	Router Set
el	Σύνολα διαδρομών

en	Remarks
el	Προβλεπόμενη ώρα άφιξης

en	Last Modified
el	Τελευταία τροποποίηση

en	Registration Date
el	Ημερομηνία Εγγραφής

en	MNT By
el	MNT Από

en	Admin Contact
el	Επικοινωνία διαχειριστή

en	Changes
el	Αλλαγές

en	Notify
el	Κοινοποιώ

en	Description
el	Περιγραφή

en	Tech Contact
el	Tech Επικοινωνία

en	MNT Lower
el	MNT Κάτω

en	Country
el	Χώρα

en	Abuse Email
el	Email

en	Fax Number
el	Αριθμός φαξ

en	Phone
el	Τηλέφωνο

en	Email

en	Address
el	Διεύθυνση

en	Status
el	Κατάσταση

en	Members By Fef
el	Μέλη Από Fef

en	Abuse Contacts
el	Κατάχρηση επαφών

en	MNT Reference
el	Αναφορά MNT

en	Members
el	Μέλη

en	MNT Notify
el	MNT Ειδοποίηση

en	Authorization
el	Εξουσιοδότηση

en	MNT Routes
el	MNT Δρομολόγια

en	Member of
el	Μέλος

en	Updates Email
el	Ενημέρωση

en	NOC Handle
el	Λαβή NOC

en	Sponsor Org
el	Χορηγός Οργανισμός

en	MNT Irt

en	MP Members
el	Αριθμοί

en	Sub Domain
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Pingable
el	Ενεργοποίηση

en	Alias
el	Ψευδώνυμο

en	Org Type
el	Τύπος γραφήματος

en	Refer To
el	Ανατρέξτε στο

en	MP Peering

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Holes
el	Τρύπες

en	MP Default
el	Προεπιλογή

en	Components
el	Στοιχεία

en	RS Out
el	RS έξω

en	Organization Name
el	Όνομα οργανισμού

en	AS Name
el	Όνομα:

en	Author
el	Συντάκτης

en	IRT Notify
el	Κοινοποίηση IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
el	Τύπος AS

en	MP Filter
el	Φίλτρο

en	Default Route
el	Προεπιλογή

en	Assignment Size
el	Μέγεθος ανάθεσης

en	Export Comps
el	Αναφορά

en	RS In
el	RS σε

en	Net Name
el	Όνομα Πεδίου

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
el	Όριο Aggr

en	MP Import
el	Εισαγωγή MP

en	Language
el	Γλώσσα

en	RESFful Link
el	Σύνδεσμος RESFful

en	Peer
el	Ομότιμος

en	Zone Contact
el	Ζώνη Επικοινωνία

en	Inject
el	Εμβάλλω

en	MP Peer

en	Referral By
el	Παραπομπή από

en	Form
el	Φόρμα

en	MNT Domains
el	Τομείς MNT

en	Origin AS
el	Προέλευση AS

en	MP Export
el	Αναφορά

en	Encyption
el	Λήξη

en	Geo Feed
el	Γεωγραφική τροφοδοσία

en	Geo Index
el	Δείκτης Geo

en	Interface Addr
el	Διεπαφή

en	Export Via
el	Αναφορά

en	Trouble
el	Ενοχλώ

en	Name Servers
el	Διακομιστές ονομάτων

en	Ping Handle
el	Λαβή Ping

en	Interface
el	Διεπαφή

en	Import
el	Εισαγωγή

en	Signature
el	Υπογραφή

en	Geo Location
el	Γεω τοποθεσία

en	Local AS
el	Τοπικό

en	Import Via
el	Εισαγωγή μέσω

en	FATAL: Unknown Database Table %s
el	FATAL: Άγνωστος πίνακας βάσης δεδομένων %s

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Any
el	Οποιοδήποτε

en	Entries
el	Εγγραφές

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Go
el	Πήγαινε

en	Set/Refresh Filters
el	Ρύθμιση / Ανανέωση φίλτρων

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Clear Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	Purge
el	Διαγραφή

en	Purge the DNS Cache
el	Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης DNS

en	Not Specified
el	Δεν προσδιορίζεται

en	No Matching Entries Found
el	Δεν βρέθηκαν αντίστοιχες καταχωρήσεις

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to delete all following DNS Cache Entries.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Delete DNS Entry
el	Διαγραφή καταχώρησης DNS

en	Delete DNS Entries
el	Διαγραφή καταχωρήσεων DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
el	FlowView Schedules

en	Verified
el	Επαληθεύτηκε

en	Unverified
el	Ανεπιβεβαίωτη

en	This is the IP Address of the Cache entry.
el	Αυτή είναι η διεύθυνση IP της καταχώρησης προσωρινής μνήμης.

en	DNS Hostname
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
el	Το όνομα DNS που έχει εκχωρηθεί στη διεύθυνση IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
el	Η προέλευση του ονόματος κεντρικού υπολογιστή DNS. Μπορεί να είναι είτε DNS, Static Lookup ή ARIN.

en	Arin Verified
el	Arin Επαληθεύτηκε

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
el	Οι πληροφορίες Arin για αυτήν τη διεύθυνση IP επαληθεύονται ή είναι μια διεύθυνση IP τοπικού τομέα.

en	CIDR ID
el	Αναγνωριστικό CIDR

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
el	Το πρωτεύον κλειδί Arin. Αυτές δεν είναι επίσημες πληροφορίες Arin.

en	Autonomous System ID
el	Αυτόνομο αναγνωριστικό συστήματος

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
el	Η προέλευση Arin AS. Αυτές είναι επίσημες πληροφορίες Arin AS.

en	Updated Time
el	Ενημέρωση

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
el	Αυτή είναι η ώρα που εισήχθη ή ενημερώθηκε τελευταία φορά η προσωρινή μνήμη DNS.

en	No DNS Cache Entries Found
el	Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις προσωρινής μνήμης DNS

en	Flowview Internet Routes
el	Οι ακροατές ροής δεδομένων

en	IP Version
el	Έκδοση

en	IPv4

en	IPv6

en	Route
el	Δρομολόγιο (Route)

en	This is the published Internet Route.
el	Αυτή είναι η δημοσιευμένη διαδρομή του Διαδικτύου.

en	AS Number
el	Αριθμός θύρας

en	The Autonomous System Number for the route.
el	Ο Αριθμός Αυτόνομου Συστήματος για τη διαδρομή.

en	Route Description
el	Περιγραφή Διαδρομής

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
el	Η περιγραφή που καταγράφεται από τον συντηρητή διαδρομής.

en	The source database used to publish the route.
el	Η βάση δεδομένων προέλευσης που χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσίευση της διαδρομής.

en	Maintained By
el	Συντηρείται από

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
el	Ο Internet Carrier που διατηρεί τη διαδρομή για τον πελάτη.

en	The last time the information on this route was modified.
el	Την τελευταία φορά που τροποποιήθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδρομή.

en	No Matching Routes Found
el	Δεν βρέθηκαν αντίστοιχες διαδρομές

en	Listener Name
el	Ακροατής

en	Name of the device to be displayed.
el	Όνομα της συσκευής που θα εμφανιστεί.

en	Collection Method
el	Συλλογή Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
el	Υπάρχουν δύο μέθοδοι συλλογής υποστήριξης, η πρώτη χρησιμοποιεί τα δυαδικά εργαλεία ροής-εργαλείων παλαιού τύπου και η δεύτερη αξιοποιεί τον διακομιστή ροής ροής που βασίζεται στην PHP της Cacti.

en	Allowed Host
el	Επιτρεπόμενη υποδοχής

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
el	Διεύθυνση IP της συσκευής που επιτρέπεται να στείλει σε αυτόν τον συλλέκτη ροής. Αφήστε ως 0 για οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή.

en	Port this collector will listen on.
el	Λιμάνι ο συλλέκτης αυτός θα ακούσει.

en	The IP Protocol to use for this listener.
el	Ο ακροατής που θα χρησιμοποιηθεί για το φίλτρο.

en	TCP Protocol
el	IP Protocol

en	UDP Protocol
el	IP Protocol

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
el	Δεν βρέθηκε πρότυπο ροής για το αναγνωριστικό συσκευής:%s και το αναγνωριστικό προτύπου:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους ακροατές ροής δεδομένων. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας ροής-καταγραφής.

en	You must select at least one device.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
el	Αποθήκευση με επιτυχία. Το πρόγραμμα ακρόασης Flowview αποθηκεύτηκε και έγινε επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
el	Αποθήκευση με επιτυχία. Το πρόγραμμα ακρόασης Flowview έχει αποθηκευτεί. Ωστόσο, η καταγραφή ροής υπηρεσίας δεν εκτελείται.

en	Listener [edit: %s]
el	Αναφορά: [επεξεργασία: %s]

en	Listener [new]
el	Έκθεση: [νέο]

en	Name
el	Όνομα

en	Version
el	Έκδοση

en	Templates
el	Πρότυπα

en	Last Updated
el	Τελευταία ενημέρωση

en	Active Streams update every 5 minutes
el	Ενημέρωση ενεργών ροών κάθε 5 λεπτά

en	No Inbound Streams Detected
el	Δεν εντοπίστηκαν εισερχόμενες ροές

en	Listener Detected Templates
el	Πρότυπα που εντοπίστηκαν από ακροατή

en	Ex Addr
el	Πρώην Addr

en	Template
el	Πρότυπο

en	Template ID
el	ID προτύπου

en	Field Name
el	Όνομα Πεδίου

en	Supported
el	Υποστηρίζεται

en	Field ID
el	ID πεδίου

en	Field Type
el	Τύπος πεδίου

en	Length
el	Μήκος

en	Unpack
el	Ξεπακετάρω

en	No Inbound Stream Templates Detected
el	Δεν εντοπίστηκαν πρότυπα εισερχόμενης ροής

en	FlowView Listeners
el	Οι ακροατές ροής δεδομένων

en	Listeners
el	Ακρόαση

en	Method
el	Μέθοδος

en	Allowed From
el	Επιτρέπεται από

en	Observed Listen
el	Παρατηρήθηκε Ακούστε

en	The port security actually observed on the listeners port.
el	Η ασφάλεια του λιμανιού παρατηρήθηκε πραγματικά στη θύρα ακροατών.

en	Streams
el	Ροές

en	The number of inbound connections from various sources.
el	Ο αριθμός των εισερχόμενων συνδέσεων από διάφορες πηγές.

en	Stream Versions
el	Έκδοση

en	The Traffic Flow versions being observed.
el	Οι εκδόσεις Traffic Flow που παρατηρούνται.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
el	Ο μέγιστος χρόνος ενημέρωσης από όλες τις ροές που συλλέγονται. Αυτή η τιμή ενημερώνεται κάθε 5 λεπτά.

en	Cacti
el	Astrophytum asterias (I)

en	No Flowview Listeners
el	Οι ακροατές ροής δεδομένων

en	Send Now
el	Αποστολή τώρα

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	You must select at least one Filter.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	FlowView Filters
el	Φίλτρα ροής

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
el	Φίλτρα FlowView [Προσθήκη συσκευών πριν από φίλτρα]

en	Filters
el	Φίλτρα

en	Filter Name
el	Όνομα φίλτρου

en	ID

en	Resolution
el	Ανάλυση

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Every %d Hours
el	Κάθε% d Ώρες

en	Every Day
el	Καθημερινά

en	Every Week
el	Κάθε Εβδομάδα

en	Every %d Weeks, 2
el	Κάθε% d εβδομάδες, 2

en	Every Month
el	Κάθε Μήνα

en	Title
el	Τίτλος

en	New Schedule
el	Νέο πρόγραμμα

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
el	Καταχωρίστε έναν τίτλο αναφοράς για το πρόγραμμα FlowView.

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
el	Είτε θα στείλει αυτό το NetFlow Scan είτε όχι.

en	Name of the query to run.
el	Όνομα του ερωτήματος που θα εκτελεστεί.

en	Send Interval
el	Αποστολή διαστήματος

en	How often to send this NetFlow Report?
el	Πόσο συχνά στέλνετε αυτήν την αναφορά NetFlow;

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
el	Αυτή είναι η πρώτη ημερομηνία / ώρα για την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάρωσης NetFlow. Όλα τα μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα υπολογίζονται εκτός αυτού του χρόνου συν το διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οριοθετημένη εντολή) για να στείλετε αυτήν τη σαρωτή NetFlow Scan.

en	Format File to Use
el	Μορφοποίηση αρχείου για χρήση

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο περιτύλιγμα html και το αρχείο CSS για χρήση. Αυτό το αρχείο περιέχει html και CSS για να ολοκληρώσετε την αναφορά σας. Εάν περιέχει περισσότερα από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ειδικό<REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο «μορφές».

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
el	Αποστολή προγραμματισμένης αναφοράς %s στο παρασκήνιο

en	Reports will arrive once Complete.
el	Οι αναφορές θα φτάσουν μόλις ολοκληρωθούν.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να στείλετε τώρα τα ακόλουθα Χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	You must select at least one schedule.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα.

en	Report: [edit: %s]
el	Αναφορά: [επεξεργασία: %s]

en	Report: [new]
el	Έκθεση: [νέο]

en	Start Date Selector
el	Επιλογή επιλογής έναρξης

en	FlowView Schedules

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
el	Προγράμματα FlowView [Προσθήκη συσκευών πριν από τα προγράμματα]

en	Schedules
el	Πρόγραμμα

en	Schedule Title
el	Τίτλος χρονοδιαγράμματος

en	Interval
el	Διάστημα

en	Start Date
el	Ημερομηνία Έναρξης

en	Next Send
el	Επόμενο Αποστολή

en	General
el	Γενικά

en	Select a Report Type First
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Filter: [edit: %s]
el	Αναφορά: [επεξεργασία: %s]

en	Filter: [new]
el	Έκθεση: [νέο]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
el	Απροσδιόριστο φίλτρο [Επιλέξτε φίλτρο για λήψη λεπτομερειών]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
el	Στατιστική αναφορά: %s [Συμπεριλαμβάνονται παρακάμψεις όπως ορίζονται παρακάτω]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
el	Έντυπη αναφορά: %s [Συμπεριλαμβάνονται παρακάμψεις όπως ορίζεται παρακάτω]

en	Select a Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Select a Listener
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Exclude
el	Εξαίρεση

en	None
el	Κανένα

en	Top Sample
el	Κορυφή Δείγμα

en	Top %d Samples
el	Κορυφαία δείγματα %d

en	Show only Domains on Charts Below
el	Εμφάνιση μόνο τομέων στους παρακάτω πίνακες

en	Domains/Hostnames Only
el	Μόνο τομείς

en	Apply Filter
el	Εφαρμογή φίλτρου

en	Clear Filter
el	Διαγραφή φίλτρου

en	Create new Flow Filter
el	Πόσο συχνά δημιουργείτε ένα νέο αρχείο ροής.

en	New
el	Νέο

en	Edit
el	Επεξεργασία

en	Edit the Flow Filter
el	Επεξεργασία τρέχοντος φίλτρου

en	Save
el	Αποθήκευση

en	Save the Flow Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Save As
el	Αποθήκευση Ως

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Rename
el	Μετονομασία

en	Rename the Flow Filter
el	Μετονομασία του φίλτρου ροής

en	Delete the Flow Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Report
el	Αναφορά

en	Statistical: %s
el	Στατιστικές: %s

en	Printed: %s
el	Εκτύπωση: %s

en	Select a Filter First
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Lines
el	Γραμμές

en	Octets
el	Οκτάδες

en	Timespan
el	Χρόνος

en	Custom
el	Προσαρμογή

en	From
el	Από

en	To
el	Προς

en	End Date Selector
el	Επιλογή ημερομηνίας λήξης

en	Shift Time Backward
el	Shift Time προς τα πίσω

en	Define Shifting Interval
el	Ορίστε το διάστημα αλλαγής

en	Shift Time Forward

en	Graph
el	Γραφικό Σχήμα

en	Bar
el	Ραβδόγραμμα

en	Pie
el	Πίτα

en	Treemap
el	Δεντροχάρτης

en	Height
el	Ύψος

en	Show/Hide
el	Εμφάνιση/απόκρυψη adminbar χρήστη

en	Table
el	Πίνακας

en	Save Flow Filter
el	Φίλτρο

en	New Name
el	Νέο Όνομα

en	Delete Flow Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
el	Για να διαγράψετε αυτό το φίλτρο ροής, πατήστε Συνέχεια. Εάν το φίλτρο ροής χρησιμοποιείται σε μια προγραμματισμένη αναφορά, η λειτουργία θα αποκλειστεί.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
el	Γράφημα διανομής Top %s των byte

en	Top %s Pie Chart of Bytes
el	Επάνω %s γράφημα πίτας byte

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
el	Κορυφή %s γράφημα Treemap των bytes

en	Top %s Distribution Chart of Packets
el	Top %s διάγραμμα διανομής πακέτων

en	Top %s Pie Chart of Packets
el	Top %s γράφημα πίτας πακέτων

en	Top %s Treemap Chart of Packets
el	Top %s Treemap Γράφημα Πακέτων

en	Top %s Distribution Chart of Flows
el	Γράφημα διανομής ροών Top %s

en	Top %s Pie Chart of Flows
el	Επάνω %s γράφημα πίτας ροών

en	Top %s Treemap Chart of Flows
el	Επάνω %s γράφημα ροών Treemap

en	Rename Layout
el	Μετονομασία διάταξης

en	<new>

en	Filter Settings Saved
el	Οι ρυθμίσεις φίλτρου αποθηκεύτηκαν

en	Client/Private (%s)
el	Πελάτης / Ιδιωτικός (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
el	Άγνωστο (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
el	Φίλτρο υποδικτύου: Το %s δεν έχει μορφή CIDR αξίας

en	unresolved
el	δεν επίλυσε

en	%d - %d Bytes
el	%d - %d bytes

en	> %d Bytes

en	Source DNS
el	Πηγή AS

en	Source Root DNS
el	Πηγή AS

en	Dest DNS
el	Dest AS

en	Dest Root DNS
el	Dest Port

en	DNS
el	DSR

en	Root DNS
el	Ρίζα DNS

en	Dest Port

en	Dest IF

en	Dest Prefix

en	Type of Service
el	Τύπος υπηρεσίας

en	Bytes/Packet
el	Πακέτα

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
el	Έληξε το χρονικό όριο του παράλληλου ερωτήματος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
el	Boolean: %s, Αριθμητικό: %s, Hex: %s

en	Low Delay
el	Χαμηλή καθυστέρηση

en	Throughput
el	Διακίνηση

en	Reliability
el	Αξιοπιστία

en	Mincost
el	Ελάχιστο κόστος

en	Net Control
el	Καθαρός έλεγχος

en	Internet Control
el	Έλεγχος Διαδικτύου

en	Critic ECP
el	Κρίσιμο ECP

en	Flash Override
el	Παράκαμψη Flash

en	Flash
el	Φλας

en	Immediate
el	Άμεση

en	Priority
el	Προτεραιότητα

en	Routine
el	Ρουτίνα

en	Summary Statistics
el	Συνοπτική Στατιστική

en	IP Packet Size Distribution (%%)
el	Κατανομή μεγέθους πακέτου IP (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
el	Πακέτα ανά διανομή ροής (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
el	Οκτάδες ανά κατανομή ροής (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
el	Κατανομή χρόνου ροής (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
el	Πρέπει να επιλέξετε μια αναφορά στατιστικών στοιχείων ή μια τυπωμένη αναφορά!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
el	Πρέπει να επιλέξετε μόνο μια αναφορά στατιστικών στοιχείων ή μια τυπωμένη αναφορά (όχι και τις δύο)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
el	Μη έγκυρες ημερομηνίες, η ημερομηνία / ώρα λήξης είναι νωρίτερα από την ημερομηνία / ώρα έναρξης!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
el	Μη έγκυρη διεύθυνση IP για τη διεύθυνση προέλευσης! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
el	Μη έγκυρο υποδίκτυο για τη διεύθυνση προέλευσης! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1/255.255.255.0' ή '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
el	Μη έγκυρη διεύθυνση IP για τη διεύθυνση προορισμού! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
el	Μη έγκυρο υποδίκτυο για τη διεύθυνση προορισμού! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1/255.255.255.0' ή '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
el	Μη έγκυρη τιμή για τη διασύνδεση προέλευσης!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τη θύρα προέλευσης! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για την προέλευση AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
el	Μη έγκυρη τιμή για τη διεπαφή προορισμού!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τη θύρα προορισμού! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τον προορισμό AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
el	Μη έγκυρη τιμή για το πρωτόκολλο! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
el	Μη έγκυρη τιμή για την επισήμανση TCP! (πρώην: 0x1b ή 0x1b / SA ή SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
el	Μη έγκυρη τιμή για τα Octets Cutoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
el	Μη έγκυρη τιμή για τις γραμμές Cutoff!

en	Invalid value for Sort Field!
el	Μη έγκυρη τιμή για το πεδίο Ταξινόμηση!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
el	Ο χάρτης FlowView για τον τύπο %s είναι %s

en	Not Supported
el	Δεν υποστηρίζεται

en	Total Flows
el	Μέγιστες ροές:

en	Bytes Exchanged
el	Ανταλλαγή bytes

en	Packets Examined
el	Μπαταρίες πακέτων

en	Plugin -> Flow Viewer

en	Plugin -> Flow Admin
el	Plugin -> Διαχείριση ροών

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
el	Μετονομάστε τα αρχεία config.php.dist ή config_local.php.dist στον κατάλογο flowview και αλλάξτε τη ρύθμιση της βάσης δεδομένων σας πριν από την εγκατάσταση.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
el	Λάβετε υπόψη ότι οι πίνακες προσθηκών Flowview αναβαθμίζονται στο παρασκήνιο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής κάκτων για περισσότερες πληροφορίες

en	The Filter has been Deleted
el	Το φίλτρο έχει διαγραφεί

en	The Filter has been Updated
el	Το φίλτρο έχει ενημερωθεί

en	Import/Export
el	Εισαγωγή/Εξαγωγή

en	FlowView

en	Databases
el	Βάσεις Δεδομένων

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	System Administration
el	Διαχείριση συστήματος

en	Flow Viewer

en	Dashboard
el	Πίνακας Ελέγχου

en	(save)
el	Αποθήκευση

en	(edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(actions)
el	Ενέργειες

en	Name Resolution
el	Ανάλυση

en	Hostname Resolution
el	Ανάλυση

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
el	Η μέθοδος με την οποία θέλετε να επιλύσετε τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών.

en	Use Local Server
el	Χρησιμοποιήστε τον τοπικό διακομιστή

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
el	Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω διακομιστή DNS

en	Don't Resolve DNS
el	Μην επιλύσετε το DNS

en	Local Domain Name
el	Διαγραφή ονομάτων τομέα

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
el	Για διευθύνσεις IPv4 στο τοπικό δίκτυο που δεν επιλύονται τοπικά, προσαρτήστε αυτό το επίθημα στη διεύθυνση IP που προκύπτει.

en	Local IP Range
el	Τοπικό εύρος IP

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
el	Δώστε το εύρος διευθύνσεων IP IPv4 για το τοπικό σας δίκτυο για κεντρικούς υπολογιστές που ενδέχεται να μην έχουν καταχωρηθεί στο DNS. Αυτοί οι κεντρικοί υπολογιστές θα αντιστοιχιστούν στο τοπικό όνομα τομέα παραπάνω. Αυτό περισσότερο για οικιακούς χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφές CIDR ή μη CIDR. Για εξετάσεις: 192.168.11.0 ή 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
el	Χρήση CIDR ή μη CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
el	Χρησιμοποιήστε το Arin για να βρείτε μη καταχωρημένους τομείς

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
el	Πολλές υπηρεσίες συλλογής δεδομένων Big Tech επιθυμούν να αποκρύψουν την ιδιοκτησία των τομέων για να αποκρύψουν το γεγονός ότι συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν ανησυχείτε για αυτό και η εγκατάσταση κάκτων σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Arin για να αφαιρέσετε τη μάσκα από αυτές τις εταιρείες Big Tech.

en	Whois Provider Host
el	Ποιος είναι ο οικοδεσπότης παρόχου

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
el	Δώστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή για την επίλυση κλήσεων whois. Εάν δεν είναι null, πρέπει να έχετε το δυαδικό αρχείο whois στη διαδρομή του συστήματός σας.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
el	Εργαλεία ροής Δυαδική διαδρομή

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
el	Καταχωρίστε το όνομα διαδρομής για το δυαδικό αρχείο 'whois'. Το δυαδικό αρχείο «whois» θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση πληροφοριών AS που συμπληρώνουν τον Arin.

en	Enter binary path
el	Εισαγωγή δυαδικής διαδρομής

en	Data Retention and Report Generation
el	Διατήρηση δεδομένων και δημιουργία αναφορών

en	Data Retention Policy
el	Πολιτική διατήρησης δεδομένων

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
el	Το χρονικό διάστημα που ο Cacti θα διατηρήσει τους διαχωρισμένους πίνακες ροής.

en	%d Week
el	% d Εβδομάδα

en	%d Weeks
el	% d εβδομάδες

en	%d Month
el	% d Μήνα

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	Database Partitioning Scheme
el	Σχέδιο διαμέρισης βάσης δεδομένων

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
el	Ανάλογα με τον αριθμό των ροών ανά λεπτό, ενδέχεται να χρειαστείτε περισσότερους πίνακες ανά ημέρα.

en	Daily
el	Καθημερινά

en	Hourly
el	Aνά ώρα

en	Storage Engine for Raw Tables
el	Μηχανή αποθήκευσης για ακατέργαστα τραπέζια

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
el	Το Aria Engine είναι ιδανικό για όλους εκτός από το τραπέζι Live raw. Ο πίνακας Live raw θα είναι πάντα InnoDB. Πάρτε την επιλογή σας.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
el	Aria (Γρήγορη, ασφαλής σύγκρουση)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
el	InnoDB (αργή, υψηλή ταυτοχρονισμός)

en	Parallel Queries
el	Παράλληλα ερωτήματα

en	Max Concurrent Threads
el	Μέγιστα ταυτόχρονα νήματα

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
el	Ο μέγιστος αριθμός νημάτων που θα αποσταλούν για την εκτέλεση των ερωτημάτων FlowView. Σημειώστε ότι μπορείτε να έχετε το πολύ 1 νήμα ανά διαμέρισμα βάσης δεδομένων και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην υπερφορτώσετε το διακομιστή βάσης δεδομένων σας με την εκτέλεση πάρα πολλών ταυτόχρονων νημάτων.

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	%d Threads
el	%d Θέματα

en	Maximum Run Time
el	Μέγιστος Αριθμός Σειρών

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
el	Εάν το παράλληλο ερώτημα δεν ολοκληρωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, τερματίστε.

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	Cached Data Time to Live
el	Προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα Time to Live

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
el	Πόσο καιρό πρέπει το FlowView να διατηρεί τα προσωρινά αποθηκευμένα αποτελέσματα ερωτήματος πριν από την εκκαθάριση τους;

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	%d Day
el	%d Ημέρες

en	%d Days
el	%d Ημέρες

en	MaxScale Sharding
el	Αποκοπή MaxScale

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
el	Αξιοποιήστε το MaxScale για να διανείμετε θραύσματα ερωτημάτων

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
el	Εάν έχετε πολλές υπηρεσίες που λειτουργούν ως σκλάβοι για το MaxScale, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα υποβολής ερωτημάτων διανέμοντας τα παράλληλα ερωτήματα σε πολλούς διακομιστές υποστήριξης MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
el	Θύρα μόνο για ανάγνωση MaxScale

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
el	Αυτή θα πρέπει να είναι η θύρα της υπηρεσίας μόνο για ανάγνωση (readconnroute) και του δρομολογητή.

en	Flowview
el	FlowView