en	Select a Report
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Summary
el	Περίληψη

en	Source Root Domain
el	Πηγή ή διεύθυνση IP προορισμού

en	Destination Root Domain
el	Προορισμός IP

en	Source/Destination Root Domain
el	Πηγή / διεύθυνση IP προορισμού

en	UDP/TCP Destination Port
el	Θύρα προορισμού UDP / TCP

en	UDP/TCP Source Port
el	UDP / TCP θύρα πηγής

en	UDP/TCP Port
el	Θύρα UDP / TCP

en	Source IP
el	Πηγή IP

en	Destination IP
el	Προορισμός IP

en	Source/Destination IP
el	Πηγή / διεύθυνση IP προορισμού

en	Source or Destination IP
el	Πηγή ή διεύθυνση IP προορισμού

en	IP Protocol

en	Input Interface
el	Διασύνδεση εισόδου

en	Output Interface
el	Διεπαφή εξόδου

en	Input/Output Interface
el	Διασύνδεση εισόδου / εξόδου

en	Source AS
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Destination AS
el	Προορισμός AS

en	Source/Destination AS
el	Πηγή / προορισμός AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
el	Πρόθεμα προέλευσης

en	Destination Prefix
el	Πρόθεμα προορισμού

en	Source/Destination Prefix
el	Προέλευση προέλευσης / προορισμού

en	Flow Times
el	Χρόνοι ροής

en	AS Numbers
el	AS Αριθμοί

en	132 Columns
el	132 Στήλες

en	Show IP Accounting Emulation
el	Εμφάνιση προσομοίωσης λογιστικής IP

en	Any Part in Range
el	Οποιοδήποτε μέρος στο εύρος

en	End Time in Range
el	Ώρα Λήξης

en	Start Time in Range
el	Ώρα Έναρξης

en	Entirely in Range
el	Πλήρως σε εύρος

en	Return All Lines
el	Επιστροφή όλων των γραμμών

en	Top %d
el	Κορυφαία% d

en	No Limit
el	Χωρίς Όριο

en	%s Bytes

en	All
el	Όλα

en	Source Domain
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Flows
el	Ροές

en	Bytes

en	Packets
el	Πακέτα

en	Destination Domain
el	Προορισμός IP

en	Port
el	Θύρα

en	Dest IP
el	Dest. IP

en	IP Address

en	Protocol
el	Πρωτόκολλο

en	Input IF
el	Πεδίο εισαγωγής

en	Output IF
el	Μορφή εξόδου

en	TOS
el	Όροι Χρήσης

en	Destingation Prefix
el	Πρόθεμα προορισμού

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Source IF
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Destination IF
el	Προορισμός IP

en	Source Port
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Destination Port
el	Προορισμός IP

en	Start Time
el	Ώρα Έναρξης

en	End Time
el	Ώρα Λήξης

en	Active
el	Ενεργό

en	B/Pk
el	B / Pk

en	Ts

en	Fl

en	Flags
el	Σημαίες

en	Source
el	Πηγή

en	Destination
el	Προορισμός

en	General Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	Filter
el	Φίλτρο

en	The Saved Filter to display.
el	Το αποθηκευμένο φίλτρο για εμφάνιση.

en	New Filter
el	Φίλτρο

en	Listener
el	Ακροατής

en	The Listener to use for the Filter.
el	Ο ακροατής που θα χρησιμοποιηθεί για το φίλτρο.

en	Presets
el	Προρυθμίσεις

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
el	Εάν αυτό το φίλτρο βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Detailed Filter Criteria
el	Λεπτομερή κριτήρια φίλτρου

en	Report Type
el	Είδος Αναφοράς

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
el	Ο τύπος αναφοράς για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία μιας αναφοράς.

en	Printed
el	Εμπριμέ

en	Statistical
el	Στατιστικά

en	Statistical Report
el	Στατιστικές αναφορές

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
el	Ο τύπος αναφοράς εμφάνισης για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία αναφοράς

en	Printed Report
el	Εκτύπωση αναφορών

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
el	Ο τυπωμένος τύπος αναφοράς για χρήση από προεπιλογή για αυτό το φίλτρο κατά τη δημιουργία μιας εκτυπωμένης αναφοράς.

en	Range Rules
el	Διαχείριση Προγραμμάτων

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
el	Περιορίστε τα δεδομένα φίλτρου με αυτούς τους κανόνες φίλτρου χρόνου.

en	Resolve IP's
el	Επίλυση διευθύνσεων:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
el	Επίλυση διευθύνσεων:

en	Yes
el	Ναι

en	No
el	Όχι

en	Sort Field
el	Πεδίο ταξινόμησης:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
el	Το προεπιλεγμένο πεδίο ταξινόμησης για το φίλτρο. Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για τυχόν προγραμματισμένες αναφορές.

en	Maximum Rows
el	Μέγιστος Αριθμός Σειρών

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
el	Οι μέγιστες σειρές που πρέπει να παρέχονται στο φίλτρο. Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για τυχόν προγραμματισμένες αναφορές.

en	Minimum Bytes
el	Ελάχιστα byte:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
el	Τα ελάχιστα συνολικά bytes που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το φίλτρο. Τυχόν σύνολα ροής που είναι μικρότερα από αυτό πολλά byte θα αγνοούνται.

en	Protocol Filters
el	Πρωτόκολλα

en	Protocols
el	Πρωτόκολλα

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
el	Επιλέξτε το ειδικό πρωτόκολλο για το φίλτρο.

en	TCP Flags
el	Σημαίες TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
el	Οι σημαίες TCP για αναζήτηση στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα TCP Flags

en	TOS Fields
el	Πεδία TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
el	Τα πεδία TOS για αναζήτηση στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα πεδίων TOS

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
el	Φιλτράρετε την επιλεγμένη πηγή IP για το φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 ή μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 σε μορφή CIDR (π.χ. 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
el	Πηγή (ες) θύρας

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
el	Φιλτράρετε στις επιλεγμένες θύρες πηγής για στο φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα πηγών πηγών.

en	Source Interface
el	Διασύνδεση πηγής

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
el	Φιλτράρετε την επιλεγμένη διεπαφή πηγής για το φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμμα των διασυνδέσεων πηγής

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
el	Φιλτράρετε στο επιλέξτε Destination AS για στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των Source AS's

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
el	Φιλτράρετε στην επιλεγμένη διεύθυνση IP προορισμού στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 ή μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα διευθύνσεων IPv4 ή IPv6 σε μορφή CIDR (π.χ. 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
el	Dest Port

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
el	Φιλτράρετε στις επιλεγμένες θύρες προορισμού για το φίλτρο Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των λιμένων προορισμού.

en	Dest Interface
el	Διασύνδεση Dest

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
el	Φιλτράρετε στην επιλογή Διεπαφή προορισμού για στο Φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμμα των διεπαφών προορισμού.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
el	Φιλτράρετε στο επιλέξτε Destination AS για στο φίλτρο. Αυτή μπορεί να είναι μια λίστα οριοθετημένων με κόμματα των Destimation AS's

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Device Name
el	Όνομα συσκευής

en	Name of the device to be displayed.
el	Όνομα της συσκευής που θα εμφανιστεί.

en	Collection Method
el	Συλλογή Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
el	Υπάρχουν δύο μέθοδοι συλλογής υποστήριξης, η πρώτη χρησιμοποιεί τα δυαδικά εργαλεία ροής-εργαλείων παλαιού τύπου και η δεύτερη αξιοποιεί τον διακομιστή ροής ροής που βασίζεται στην PHP της Cacti.

en	Allowed Host
el	Επιτρεπόμενη υποδοχής

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
el	Διεύθυνση IP της συσκευής που επιτρέπεται να στείλει σε αυτόν τον συλλέκτη ροής. Αφήστε ως 0 για οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή.

en	Port this collector will listen on.
el	Λιμάνι ο συλλέκτης αυτός θα ακούσει.

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους ακροατές ροής δεδομένων. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας ροής-καταγραφής.

en	Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location.
el	Επίσης, θυμηθείτε να καταργήσετε τυχόν αρχεία που απομένουν από τη θέση καταγραφής Net-Flow Capture.

en	You must select at least one device.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Device [edit: %s]
el	Συσκευή [επεξεργασία: %s]

en	Device [new]
el	Συσκευή [νέο]

en	FlowView Listeners
el	Οι ακροατές ροής δεδομένων

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Go
el	Πήγαινε

en	Set/Refresh Filters
el	Ρύθμιση / Ανανέωση φίλτρων

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Clear Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	Listeners
el	Ακρόαση

en	Name
el	Όνομα

en	Method
el	Μέθοδος

en	Allowed From
el	Επιτρέπεται από

en	Status
el	Κατάσταση

en	Observed Listen
el	Παρατηρήθηκε Ακούστε

en	Cacti
el	Astrophytum asterias (I)

en	Down
el	Πεσμένος

en	Up
el	Πάνω

en	No Flowview Listeners
el	Οι ακροατές ροής δεδομένων

en	Send Now
el	Αποστολή τώρα

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	You must select at least one Filter.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	FlowView Filters
el	Φίλτρα ροής

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
el	Φίλτρα FlowView [Προσθήκη συσκευών πριν από φίλτρα]

en	Filters
el	Φίλτρα

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Filter Name
el	Όνομα φίλτρου

en	ID

en	Resolution
el	Ανάλυση

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Every %d Hours
el	Κάθε% d Ώρες

en	Every Day
el	Καθημερινά

en	Every Week
el	Κάθε Εβδομάδα

en	Every %d Weeks, 2
el	Κάθε% d εβδομάδες, 2

en	Every Month
el	Κάθε Μήνα

en	Title
el	Τίτλος

en	New Schedule
el	Νέο πρόγραμμα

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
el	Καταχωρίστε έναν τίτλο αναφοράς για το πρόγραμμα FlowView.

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
el	Είτε θα στείλει αυτό το NetFlow Scan είτε όχι.

en	Name of the query to run.
el	Όνομα του ερωτήματος που θα εκτελεστεί.

en	Send Interval
el	Αποστολή διαστήματος

en	How often to send this NetFlow Report?
el	Πόσο συχνά στέλνετε αυτήν την αναφορά NetFlow;

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
el	Αυτή είναι η πρώτη ημερομηνία / ώρα για την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάρωσης NetFlow. Όλα τα μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα υπολογίζονται εκτός αυτού του χρόνου συν το διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οριοθετημένη εντολή) για να στείλετε αυτήν τη σαρωτή NetFlow Scan.

en	Format File to Use
el	Μορφοποίηση αρχείου για χρήση

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο περιτύλιγμα html και το αρχείο CSS για χρήση. Αυτό το αρχείο περιέχει html και CSS για να ολοκληρώσετε την αναφορά σας. Εάν περιέχει περισσότερα από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ειδικό<REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο «μορφές».

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
el	Αποστολή προγραμματισμένης αναφοράς %s στο παρασκήνιο

en	Reports will arrive once Complete.
el	Οι αναφορές θα φτάσουν μόλις ολοκληρωθούν.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να στείλετε τώρα τα ακόλουθα Χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

en	You must select at least one schedule.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα.

en	Report: [edit: %s]
el	Αναφορά: [επεξεργασία: %s]

en	Report: [new]
el	Έκθεση: [νέο]

en	Start Date Selector
el	Επιλογή επιλογής έναρξης

en	FlowView Schedules

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
el	Προγράμματα FlowView [Προσθήκη συσκευών πριν από τα προγράμματα]

en	Schedules
el	Πρόγραμμα

en	Schedule Title
el	Τίτλος χρονοδιαγράμματος

en	Interval
el	Διάστημα

en	Start Date
el	Ημερομηνία Έναρξης

en	Next Send
el	Επόμενο Αποστολή

en	Email

en	Select a Report Type First
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Filter: [edit: %s]
el	Αναφορά: [επεξεργασία: %s]

en	Filter: [new]
el	Έκθεση: [νέο]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
el	Απροσδιόριστο φίλτρο [Επιλέξτε φίλτρο για λήψη λεπτομερειών]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
el	Στατιστική αναφορά: %s [Συμπεριλαμβάνονται παρακάμψεις όπως ορίζονται παρακάτω]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
el	Έντυπη αναφορά: %s [Συμπεριλαμβάνονται παρακάμψεις όπως ορίζεται παρακάτω]

en	Select a Filter
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Exclude
el	Εξαίρεση

en	None
el	Κανένα

en	Top Sample
el	Κορυφή Δείγμα

en	Top 2 Samples
el	Κορυφαία 2 δείγματα

en	Top 3 Samples
el	Κορυφαία 3 δείγματα

en	Top 4 Samples
el	Κορυφαία 4 δείγματα

en	Top 5 Samples
el	Κορυφαία 5 δείγματα

en	Show only Domains on Charts Below
el	Εμφάνιση μόνο τομέων στους παρακάτω πίνακες

en	Domains Only
el	Μόνο τομείς

en	Apply Filter
el	Εφαρμογή φίλτρου

en	Clear Filter
el	Διαγραφή φίλτρου

en	Edit
el	Επεξεργασία

en	Edit Current Filter
el	Επεξεργασία τρέχοντος φίλτρου

en	Save
el	Αποθήκευση

en	Save Overrides to Selected Filter
el	Αποθήκευση παρακάμψεων σε επιλεγμένο φίλτρο

en	Report
el	Αναφορά

en	Statistical: %s
el	Στατιστικά

en	Printed: %s
el	Εντυπος:

en	Select a Filter First
el	Εκτύπωση αναφορών

en	Lines
el	Γραμμές

en	Octets
el	Οκτάδες

en	Timespan
el	Χρόνος

en	Custom
el	Προσαρμογή

en	From
el	Από

en	To
el	Προς

en	End Date Selector
el	Επιλογή ημερομηνίας λήξης

en	Shift Time Backward
el	Shift Time προς τα πίσω

en	Define Shifting Interval
el	Ορίστε το διάστημα αλλαγής

en	Shift Time Forward

en	Show/Hide
el	Εμφάνιση/απόκρυψη adminbar χρήστη

en	Table
el	Πίνακας

en	Bytes Bar

en	Packets Bar
el	Μπαταρίες πακέτων

en	Flows Bar
el	Ροή ροής

en	Client/Private (%s)
el	Πελάτης / Ιδιωτικός (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
el	Άγνωστο

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s
el	Netflow -%

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
el	Φίλτρο υποδικτύου: Το %s δεν έχει μορφή CIDR αξίας

en	%d - %d Bytes
el	%s Bytes

en	> %d Bytes
el	%s Bytes

en	Source DNS
el	Πηγή AS

en	Source Root DNS
el	Πηγή AS

en	Dest DNS
el	Dest AS

en	Dest Root DNS
el	Dest Port

en	DNS
el	DSR

en	Root DNS
el	Ρίζα DNS

en	Dest Port

en	Dest IF

en	Dest Prefix

en	Type of Service
el	Τύπος υπηρεσίας

en	Bytes/Packet
el	Πακέτα

en	-- unresolved --
el	- άλυτα -

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
el	Boolean: %s, Αριθμητικό: %s, Hex: %s

en	Low Delay
el	Χαμηλή καθυστέρηση

en	Throughput
el	Διακίνηση

en	Reliability
el	Αξιοπιστία

en	Mincost
el	Ελάχιστο κόστος

en	Net Control
el	Καθαρός έλεγχος

en	Internet Control
el	Έλεγχος Διαδικτύου

en	Critic ECP
el	Κρίσιμο ECP

en	Flash Override
el	Παράκαμψη Flash

en	Flash
el	Φλας

en	Immediate
el	Άμεση

en	Priority
el	Προτεραιότητα

en	Routine
el	Ρουτίνα

en	Summary Statistics
el	Συνοπτική Στατιστική

en	IP Packet Size Distribution (%%)
el	Διανομή μεγέθους πακέτων IP (%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
el	Πακέτα ανά διανομή ροής (%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
el	Οκτάδες ανά διανομή ροής (%)

en	Flow Time Distribution (%%)
el	Διανομή χρόνου ροής (%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
el	Πρέπει να επιλέξετε μια αναφορά στατιστικών στοιχείων ή μια τυπωμένη αναφορά!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
el	Πρέπει να επιλέξετε μόνο μια αναφορά στατιστικών στοιχείων ή μια τυπωμένη αναφορά (όχι και τις δύο)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
el	Μη έγκυρες ημερομηνίες, η ημερομηνία / ώρα λήξης είναι νωρίτερα από την ημερομηνία / ώρα έναρξης!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
el	Μη έγκυρη διεύθυνση IP για τη διεύθυνση προέλευσης! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
el	Μη έγκυρο υποδίκτυο για τη διεύθυνση προέλευσης! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1/255.255.255.0' ή '192.168.0.1/24')

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
el	Μη έγκυρη διεύθυνση IP για τη διεύθυνση προορισμού! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1')

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
el	Μη έγκυρο υποδίκτυο για τη διεύθυνση προορισμού! <br> (Πρέπει να έχει τη μορφή '192.168.0.1/255.255.255.0' ή '192.168.0.1/24')

en	Invalid value for Source Interface!
el	Μη έγκυρη τιμή για τη διασύνδεση προέλευσης!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τη θύρα προέλευσης! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για την προέλευση AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
el	Μη έγκυρη τιμή για τη διεπαφή προορισμού!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τη θύρα προορισμού! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
el	Μη έγκυρη τιμή για τον προορισμό AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
el	Μη έγκυρη τιμή για το πρωτόκολλο! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
el	Μη έγκυρη τιμή για την επισήμανση TCP! (πρώην: 0x1b ή 0x1b / SA ή SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
el	Μη έγκυρη τιμή για τα Octets Cutoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
el	Μη έγκυρη τιμή για τις γραμμές Cutoff!

en	Invalid value for Sort Field!
el	Μη έγκυρη τιμή για το πεδίο Ταξινόμηση!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
el	Ο χάρτης FlowView για τον τύπο %s είναι %s

en	Total Flows
el	Μέγιστες ροές:

en	Bytes Exchanged
el	Ανταλλαγή bytes

en	Packets Examined
el	Μπαταρίες πακέτων

en	Plugin -> Flow Viewer

en	Plugin -> Flow Admin
el	Plugin -> Διαχείριση ροών

en	The Filter has been Deleted
el	Το φίλτρο έχει διαγραφεί

en	The Filter has been Updated
el	Το φίλτρο έχει ενημερωθεί

en	Import/Export
el	Εισαγωγή/Εξαγωγή

en	FlowView

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	System Administration
el	Διαχείριση συστήματος

en	Flow Viewer

en	(view)
el	Προβολή

en	(save)
el	Αποθήκευση

en	(edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(actions)
el	Ενέργειες

en	Hostname Resolution
el	Ανάλυση

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
el	Η μέθοδος με την οποία θέλετε να επιλύσετε τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών.

en	Use Local Server
el	Χρησιμοποιήστε τον τοπικό διακομιστή

en	Use DNS Server Below
el	Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω διακομιστή DNS

en	Don't Resolve DNS
el	Μην επιλύσετε το DNS

en	Use Arin to Find Unregistered Domains

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.

en	Data Retention Policy
el	Πολιτική διατήρησης δεδομένων

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
el	Το χρονικό διάστημα που ο Cacti θα διατηρήσει τους διαχωρισμένους πίνακες ροής.

en	%d Week
el	% d Εβδομάδα

en	%d Weeks
el	% d εβδομάδες

en	%d Month
el	% d Μήνα

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	Database Partitioning Scheme
el	Σχέδιο διαμέρισης βάσης δεδομένων

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
el	Ανάλογα με τον αριθμό των ροών ανά λεπτό, ενδέχεται να χρειαστείτε περισσότερους πίνακες ανά ημέρα.

en	Daily
el	Καθημερινά

en	Hourly
el	Aνά ώρα

en	Misc
el	Διάφορα