en	Select a Report
bg	Отпечатване на отчети

en	Summary
bg	Резюме

en	Source Root Domain
bg	Изходен или целеви IP адрес

en	Destination Root Domain
bg	Целеви IP адрес

en	Source/Destination Root Domain
bg	IP на източник / местоназначение

en	UDP/TCP Destination Port
bg	UDP / TCP целеви порт

en	UDP/TCP Source Port
bg	UDP / TCP изходен порт

en	UDP/TCP Port
bg	UDP / TCP порт

en	Source IP
bg	Източник IP

en	Destination IP
bg	Целеви IP адрес

en	Source/Destination IP
bg	IP на източник / местоназначение

en	Source or Destination IP
bg	Изходен или целеви IP адрес

en	IP Protocol
bg	IP протокол

en	Input Interface
bg	Входен интерфейс

en	Output Interface
bg	Изходен интерфейс

en	Input/Output Interface
bg	Входно / изходен интерфейс

en	Source AS
bg	Източник

en	Destination AS
bg	Дестинация

en	Source/Destination AS
bg	Източник / местоназначение AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
bg	Префикс на източника

en	Destination Prefix
bg	Целеви префикс

en	Source/Destination Prefix
bg	Префикс за източник / цел

en	Flow Times

en	Source/Destination IPs and Ports
bg	IP на източник / местоназначение

en	AS Numbers
bg	Числа

en	132 Columns
bg	132 Колони

en	Show IP Accounting Emulation
bg	Показване на емулация на IP счетоводство

en	Any Part in Range (slow)
bg	Всяка част в обхвата

en	End Time in Range (fast)
bg	Краен час

en	Start Time in Range (fast)
bg	Начален час

en	Entirely in Range (slow)
bg	Изцяло в обхват

en	Return All Lines
bg	Върнете всички линии

en	Top %d
bg	Най-горе% d

en	No Limit
bg	Без ограничение

en	%s Bytes
bg	%s байта

en	All
bg	Всички

en	Source Domain
bg	Порт (и) на източника

en	Flows
bg	потоци

en	Bytes

en	Packets
bg	Пакети

en	Destination Domain
bg	Целеви IP адрес

en	Port
bg	Порт

en	Dest IP
bg	Целеви IP адрес

en	IP Address
bg	IP Адрес

en	Protocol
bg	Протокол

en	Input IF
bg	Въвеждане на IF

en	Output IF
bg	Формат на изходните данни

en	TOS
bg	Усложия за ползуване

en	Destingation Prefix
bg	Целеви префикс

en	N/A
bg	Няма

en	Source IF
bg	Източник

en	Destination IF
bg	Дестинация

en	Source Port
bg	Порт (и) на източника

en	Destination Port
bg	Целеви IP адрес

en	Start Time
bg	Начален час

en	End Time
bg	Краен час

en	Active
bg	Активен

en	B/Pk
bg	Б / Pk

en	Ts
bg	Ц.

en	Fl

en	Flags
bg	Знамена

en	Source
bg	Източник

en	Destination
bg	Дестинация

en	%d Pixels
bg	%d пиксела

en	General Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Filter
bg	Филтър

en	The Saved Filter to display.
bg	Записаният филтър за показване.

en	New Filter
bg	Филтър

en	Listener
bg	Слушател

en	The Listener to use for the Filter.
bg	Слушателят, който да се използва за филтъра.

en	Flow Template ID
bg	ИД на шаблон

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
bg	ИД на шаблон за поток само за v9 и IPFIX потоци. Обърнете внимание, че ИД на шаблон може да се различава от производител до производител.

en	Stream Address
bg	IP Адрес

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
bg	IP адресът на потока или името на хоста от списъка с регистрирани потоци.

en	Presets
bg	Предварително

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
bg	Ако този филтър се основава на предварително определен период от време, изберете го тук.

en	Detailed Filter Criteria
bg	Подробни критерии за филтриране

en	Report Type
bg	Вид на доклада

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
bg	Типът отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отчет.

en	Printed
bg	Отпечатано:

en	Statistical
bg	Статистика

en	Statistical Report
bg	Статистически доклади

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
bg	Показване на типа отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отчет.

en	Printed Report
bg	Отпечатване на отчети

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
bg	Типът отпечатан отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отпечатан отчет.

en	Range Rules
bg	Управление на графиците

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
bg	Ограничете данните за филтриране чрез тези правила за филтриране на времето.

en	Resolve IP's
bg	Разрешаване на адреси:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
bg	Разрешаване на адреси:

en	Yes
bg	Да

en	No
bg	Не

en	Sort Field
bg	Сортиране на полето:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
bg	Полето за сортиране по подразбиране за филтъра. Тази настройка ще се прилага за всички планирани отчети.

en	Maximum Rows
bg	Максимален брой редове

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
bg	Максималните редове, които трябва да се предоставят във филтъра. Тази настройка ще се прилага за всички планирани отчети.

en	Minimum Bytes
bg	Минимални байтове:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
bg	Минималният общ байт, който трябва да се вземе предвид за филтъра. Общите потоци, които са по-малки от толкова много байта, ще бъдат игнорирани.

en	Charting Options
bg	Опции за чертане на диаграми

en	Graph Type
bg	Тип на графиката

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
bg	Типът на графиката за показване по подразбиране. Те включват Bar, Pie и Treemap.

en	Bar Chart
bg	Стълбовидна диаграма

en	Pie Chart
bg	Диаграма

en	Treemap Chart
bg	Йерархична диаграма

en	Graph Height
bg	Височина на графиката

en	The Graph Hight to use by default.
bg	Височината на графиката, която да се използва по подразбиране.

en	Table Panel
bg	Таблица

en	Should the Table Panel be displayed by default.
bg	Трябва ли панелът на таблицата да се показва по подразбиране.

en	Bytes Panel
bg	Бар за байтове

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
bg	Трябва ли панелът за байтове да се показва по подразбиране.

en	Packets Panel
bg	Пакет бар

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
bg	Трябва ли панелът за пакети да се показва по подразбиране.

en	Flows Panel
bg	Бар за потоци

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
bg	Трябва ли панелът Flows да се показва по подразбиране.

en	Protocol Filters
bg	протоколи

en	Protocols
bg	Протоколи

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
bg	Изберете специфичния протокол за филтъра.

en	TCP Flags
bg	TCP знамена

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
bg	TCP флаговете, които да търсите във филтъра. Това може да бъде списък с TCP флагове, разделен със запетая

en	TOS Fields
bg	Полета на TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
bg	Полетата на TOS, които да търсите във филтъра. Това може да бъде списък с TOS полета, разделен със запетая

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
bg	Филтрирайте върху избрания IP адрес на източника във филтъра. Това може да бъде списък с IPv4 или IPv6, разделен със запетая, или списък с IPv4 или IPv6 адреси, разделени със запетая, във формат CIDR (напр. 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
bg	Порт (и) на източника

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
bg	Филтрирайте върху избраните портове източник за във филтъра. Това може да бъде списък с портове източници, разделен със запетая.

en	Source Interface
bg	Изходен интерфейс

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
bg	Филтрирайте върху избрания интерфейс на източника за във филтъра. Това може да бъде списък с интерфейси с източник, разделен със запетая

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
bg	Филтрирайте върху избрания AS за дестинация във филтъра. Това може да бъде списък с източници на AS, разделен със запетая

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
bg	Филтрирайте върху избрания IP адрес на дестинация във Филтъра. Това може да бъде списък с IPv4 или IPv6, разделен със запетая, или списък с IPv4 или IPv6 адреси, разделени със запетая, във формат CIDR (напр. 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
bg	Пристанищен порт

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
bg	Филтрирайте върху избраните пристанищни портове за във филтъра Това може да бъде списък с разделителни портове, разделен със запетая.

en	Dest Interface
bg	Интерфейс за достъп

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
bg	Филтрирайте върху избрания интерфейс за дестинация във във Филтъра. Това може да бъде списък с интерфейси за дестимиране, разделен със запетая.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
bg	Филтрирайте върху избрания AS за дестинация във филтъра. Това може да бъде списък с разделители със запетая на AS за оценка

en	DNS Cache
bg	DNS кеш

en	CIDR/Routes
bg	CIDR/Маршрути

en	Autonomous Numbers
bg	Числа

en	AS Blocks
bg	AS блокове

en	AS Sets
bg	AS комплекти

en	Route Sets
bg	Набори от маршрути

en	Domains
bg	Домейни

en	Filter Sets
bg	Филтърът е запазен

en	Peering Sets
bg	Пиъринг сетове

en	Network
bg	Мрежа

en	Internet Routers
bg	Интернет контрол

en	Incident Response Teams
bg	Екипи за реагиране при инциденти

en	Auth Agents
bg	Агенти за удостоверяване

en	Organizations
bg	Организации

en	Roles
bg	Роли

en	Persons
bg	Души

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
bg	Филтърът на потока "%s" не може да бъде изтрит, тъй като се използва в планиран отчет.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
bg	Филтърът е изтрит

en	Delete
bg	Изтрий

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
bg	DNS кешът е изчистен. Тя ще се напълни отново, когато влязат записите.

en	Internet Route Registry Details
bg	Подробни данни за системния регистър на интернет маршрути

en	Authorized Agent Details
bg	Данни за упълномощен агент

en	CIDR/Route
bg	CIDR/Маршрути

en	Autonomous Number
bg	Числа

en	AS Block
bg	AS блокове

en	AS Set
bg	Не е зададен

en	Route Set
bg	Набори от маршрути

en	Domain
bg	Домейн

en	Filter Set
bg	Филтърът е запазен

en	Peering Set
bg	Пиъринг сетове

en	Internet Router
bg	Интернет контрол

en	Incident Response Team
bg	Екипи за реагиране при инциденти

en	Auth Agent
bg	Агенти за удостоверяване

en	Organization
bg	Организация

en	Role
bg	Роля

en	Person
bg	Човек

en	Router Set
bg	Набори от маршрути

en	Remarks
bg	Забележки

en	Last Modified
bg	Последна промяна

en	Registration Date
bg	Дата на регистрация

en	MNT By
bg	MNT от

en	Admin Contact
bg	Администратор Контакт

en	Changes
bg	Промени

en	Notify
bg	Извести

en	Description
bg	Описание

en	Tech Contact
bg	Технически контакт

en	MNT Lower
bg	MNT Долна

en	Country
bg	Държава

en	Abuse Email
bg	Имейл

en	Fax Number
bg	Факс

en	Phone
bg	Телефон

en	Email
bg	Имейл

en	Address
bg	Адрес

en	Status
bg	Статус

en	Members By Fef
bg	Членове от fef

en	Abuse Contacts
bg	Злоупотреба Контакти

en	MNT Reference
bg	Референция за MNT

en	Members
bg	Членове

en	MNT Notify
bg	MNT Уведомяване

en	Authorization
bg	Оторизиране

en	MNT Routes
bg	MNT маршрути

en	Member of
bg	Потребител от

en	Updates Email
bg	Обновяване

en	NOC Handle
bg	NOC дръжка

en	Sponsor Org
bg	Спонсор Org

en	MNT Irt
bg	МНТ Ирт

en	MP Members
bg	Числа

en	Sub Domain
bg	Порт (и) на източника

en	Pingable
bg	Включи

en	Alias
bg	Псевдоним

en	Org Type
bg	Тип на графиката

en	Refer To
bg	Обърнете се към

en	MP Peering
bg	MP Пиъринг

en	Export
bg	Експортиране

en	Holes
bg	Дупки

en	MP Default
bg	По подразбиране

en	Components
bg	Компоненти

en	RS Out
bg	RS Вън

en	Organization Name
bg	Име на организацията

en	AS Name
bg	Име:

en	Author
bg	Автор

en	IRT Notify
bg	IRT Уведомяване

en	Aggr MTD
bg	Аггр МТД

en	AS Type
bg	Тип

en	MP Filter
bg	Филтър

en	Default Route
bg	По подразбиране

en	Assignment Size
bg	Размер на присвояване

en	Export Comps
bg	Отчет

en	RS In
bg	RS В

en	Net Name
bg	Име на поле

en	DS Rdata
bg	ДС Рдата

en	Aggr Boundary
bg	Граница на Aggr

en	MP Import
bg	Импортиране на MP

en	Language
bg	Език

en	RESFful Link

en	Peer
bg	Партньорска

en	Zone Contact
bg	Контакт със зона

en	Inject
bg	Инжектира

en	MP Peer

en	Referral By
bg	Препращане от

en	Form
bg	Форма

en	MNT Domains
bg	MNT домейни

en	Origin AS
bg	Произход AS

en	MP Export
bg	Отчет

en	Encyption
bg	Краен срок

en	Geo Feed
bg	Гео Фийд

en	Geo Index
bg	Гео индекс

en	Interface Addr
bg	интерфейс

en	Export Via
bg	Отчет

en	Trouble
bg	Безпокойство

en	Name Servers
bg	Сървъри за имена

en	Ping Handle
bg	Дръжка за пинг

en	Interface
bg	Интерфейс

en	Import
bg	Импорт

en	Signature
bg	Подпис

en	Geo Location
bg	Геолокация

en	Local AS
bg	Местен

en	Import Via
bg	Импортиране чрез

en	FATAL: Unknown Database Table %s
bg	ФАТАЛНО: Неизвестна таблица на базата данни %s

en	Search
bg	Търсене

en	Any
bg	Всички

en	Entries
bg	Получени съобщения

en	Default
bg	По подразбиране

en	Go
bg	Търси

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / опресняване на филтрите

en	Clear
bg	Изчисти

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Purge
bg	Изтриване

en	Purge the DNS Cache
bg	Изчистване на DNS кеша

en	Not Specified
bg	Не е посочено

en	No Matching Entries Found
bg	Не са намерени съвпадащи записи

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните графици.

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Delete DNS Entry
bg	Изтриване на DNS запис

en	Flowview DNS Cache Entries
bg	Разписания за FlowView

en	Verified
bg	Потвърден

en	Unverified
bg	Неверифицирана

en	This is the IP Address of the Cache entry.
bg	Това е IP адресът на записа в кеша.

en	DNS Hostname
bg	Име на DNS хост

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
bg	DNS името, присвоено на IP адреса.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
bg	Източникът на името на DNS хост. Тя може да бъде DNS, статично търсене или ARIN.

en	Arin Verified
bg	Арин Потвърден

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
bg	Информацията за Arin за този IP адрес е проверена или това е IP адрес на локален домейн.

en	CIDR ID

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
bg	Първичният ключ на Арин. Това не е официална информация за Арин.

en	Autonomous System ID
bg	ИД на автономна система

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
bg	Произходът на Арин AS. Това е официална информация на Arin AS.

en	Updated Time
bg	Време на ъпдейт

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
bg	Това е часът, в който DNS кешът е въведен или последно актуализиран.

en	No DNS Cache Entries Found
bg	Не са намерени записи в DNS кеша

en	Flowview Internet Routes
bg	Слушатели на FlowView

en	IP Version
bg	Версия

en	IPv4
bg	ИПв4

en	IPv6

en	Route
bg	Маршрут

en	This is the published Internet Route.
bg	Това е публикуваният Интернет маршрут.

en	AS Number
bg	Номер на порт

en	The Autonomous System Number for the route.
bg	Номерът на автономната система за маршрута.

en	Route Description
bg	Описание на маршрута

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
bg	Описанието, регистрирано от отговорника по поддръжката на маршрута.

en	The source database used to publish the route.
bg	Базата данни източник, използвана за публикуване на маршрута.

en	Maintained By
bg	Поддържан от

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
bg	Интернет превозвачът, който поддържа маршрута за клиента.

en	The last time the information on this route was modified.
bg	Последният път, когато информацията за този маршрут беше променена.

en	No Matching Routes Found
bg	Не са намерени съвпадащи маршрути

en	Listener Name
bg	Слушател

en	Name of the device to be displayed.
bg	Име на устройството, което ще се показва.

en	Collection Method
bg	Колекция Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
bg	Има два метода за събиране на поддръжка, първият използва старите двоични файлове на поточни инструменти, а вторият използва собствения PHP базиран сървър на потока на потока.

en	Allowed Host
bg	Разрешен хост

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
bg	IP адрес на устройството, на което е разрешено да изпраща към този колектор. Оставете като 0 за всеки хост.

en	Port this collector will listen on.
bg	Портът, който този колектор ще слуша.

en	The IP Protocol to use for this listener.
bg	Слушателят, който да се използва за филтъра.

en	TCP Protocol
bg	IP протокол

en	UDP Protocol
bg	IP протокол

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
bg	Не е намерен шаблон за поток за ИД на устройство:%s и ИД на шаблон:%s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните слушатели на Net-Flow. След което ще трябва да рестартирате услугата Flow-Capture.

en	You must select at least one device.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
bg	Запиши успешно. Слушателят на Flowview е записан и услугата е рестартирана.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
bg	Запиши успешно. Слушателят на Flowview е записан. Улавянето на потока на услугата обаче не се изпълнява.

en	Listener [edit: %s]
bg	Отчет: [редактиране: %s]

en	Listener [new]
bg	Доклад: [нов]

en	Name
bg	Име

en	Version
bg	Версия

en	Templates
bg	Шаблони

en	Last Updated
bg	Последно актуализирано

en	Active Streams update every 5 minutes
bg	Активните потоци се актуализират на всеки 5 минути

en	No Inbound Streams Detected
bg	Не са открити входящи потоци

en	Listener Detected Templates
bg	Шаблони за откриване на слушатели

en	Ex Addr

en	Template
bg	Шаблон

en	Template ID
bg	ИД на шаблон

en	Field Name
bg	Име на поле

en	Supported
bg	Поддържа

en	Field ID
bg	ИД на поле

en	Field Type
bg	Тип на полето

en	Length
bg	Дължина

en	Unpack
bg	Разопаковам

en	No Inbound Stream Templates Detected
bg	Не са открити шаблони за входящ поток

en	FlowView Listeners
bg	Слушатели на FlowView

en	Listeners
bg	Слушатели

en	Method
bg	Метод

en	Allowed From
bg	Разрешено от

en	Observed Listen
bg	Наблюдавано Слушай

en	The port security actually observed on the listeners port.
bg	Сигурността на пристанището всъщност се наблюдава на порта на слушателите.

en	Streams
bg	Потоци

en	The number of inbound connections from various sources.
bg	Броят на входящите връзки от различни източници.

en	Stream Versions
bg	Версия

en	The Traffic Flow versions being observed.
bg	Наблюдават се версиите на Traffic Flow.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
bg	Максималното време за актуализация от всички потоци, които се събират. Тази стойност се актуализира на всеки 5 минути.

en	Cacti
bg	Кактусови

en	No Flowview Listeners
bg	Слушатели на FlowView

en	Send Now
bg	Изпрати

en	Disable
bg	Изключи

en	Enable
bg	Включи

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните графици.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните графици.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните графици.

en	You must select at least one Filter.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	FlowView Filters
bg	Поточни филтри

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
bg	FlowView филтри [Добавяне на устройства преди филтри]

en	Filters
bg	Филтри

en	Filter Name
bg	Име на филтъра

en	ID

en	Resolution
bg	Резолюция на име на хост

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every %d Weeks, 2
bg	Всеки% d седмици, 2

en	Every Month
bg	Всеки месец

en	Title
bg	Заглавие

en	New Schedule
bg	Нов график

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
bg	Въведете заглавие на отчета за графика на потока.

en	Enabled
bg	Разрешен

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
bg	Дали това NetFlow сканиране ще бъде изпратено.

en	Name of the query to run.
bg	Име на заявката за изпълнение.

en	Send Interval
bg	Изпращане на интервал

en	How often to send this NetFlow Report?
bg	Колко често да изпращате този отчет за NetFlow?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
bg	Това е първата дата / час за изпращане на имейла в NetFlow Scan. Всички бъдещи имейли ще бъдат изчислени извън този час плюс посочения по-горе интервал.

en	Email Addresses
bg	Джибути

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
bg	Имейл адреси (разделени с команда) за изпращане на това сканиране от NetFlow.

en	Format File to Use
bg	Форматирайте файла, който да използвате

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете персонализираната HTML обвивка и CSS файла, които да използвате. Този файл съдържа както html, така и CSS, за да обгърне отчета ви. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален<REPORT> етикет във файла. Този таг на формата ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията „формати“.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
bg	Изпратен планиран отчет %s във фонов режим.

en	Reports will arrive once Complete.
bg	Докладите ще пристигнат след попълване.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните графици.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изпратите сегашното График (и).

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните графици.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните графици.

en	You must select at least one schedule.
bg	Трябва да изберете поне един график.

en	Report: [edit: %s]
bg	Отчет: [редактиране: %s]

en	Report: [new]
bg	Доклад: [нов]

en	Start Date Selector
bg	Стартирайте Селектора за дата

en	FlowView Schedules
bg	Разписания за FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
bg	FlowView Schedules [Добавяне на устройства преди графици]

en	Schedules
bg	Графици

en	Schedule Title
bg	Заглавие на графика

en	Interval
bg	Интервал

en	Start Date
bg	Начална Дата

en	Next Send
bg	Следваща Изпращане

en	General
bg	Основни

en	Select a Report Type First
bg	Отпечатване на отчети

en	Filter: [edit: %s]
bg	Отчет: [редактиране: %s]

en	Filter: [new]
bg	Доклад: [нов]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
bg	Недефиниран филтър [Изберете филтър, за да получите подробности]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
bg	Статистически доклад: %s [Включително замествания, както е посочено по-долу]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
bg	Отпечатан отчет: %s [Включително замествания, както е посочено по-долу]

en	Select a Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	Select a Listener
bg	Отпечатване на отчети

en	Exclude
bg	Изключване

en	None
bg	Няма

en	Top Sample
bg	Нагоре Проба

en	Top %d Samples
bg	Топ 2 проби

en	Show only Domains on Charts Below
bg	Показване само на домейни в диаграмите отдолу

en	Domains/Hostnames Only
bg	Само домейни

en	Apply Filter
bg	Прилагане на стил

en	Clear Filter
bg	Изчистване на филтрите

en	Create new Flow Filter
bg	Колко често да се създава нов поточен файл.

en	New
bg	Нов

en	Edit
bg	Редактирай

en	Edit the Flow Filter
bg	Редактиране на текущия филтър

en	Save
bg	Запази

en	Save the Flow Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	Save As
bg	Запис като

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	Rename
bg	Преименуване

en	Rename the Flow Filter
bg	Преименуване на филтъра за поток

en	Delete the Flow Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	Report
bg	Отчет

en	Statistical: %s
bg	Статистически: %s

en	Printed: %s
bg	Отпечатано: %s

en	Select a Filter First
bg	Отпечатване на отчети

en	Lines
bg	Редове

en	Octets
bg	Октети

en	Timespan
bg	Време

en	Custom
bg	Персонализиране

en	From
bg	От

en	To
bg	Дo

en	End Date Selector
bg	Селектор за крайна дата

en	Shift Time Backward
bg	Преместване на времето назад

en	Define Shifting Interval
bg	Определете интервала за превключване

en	Shift Time Forward
bg	Преместване на времето напред

en	Graph
bg	Графика

en	Bar
bg	Бар

en	Pie
bg	Отпечатано:

en	Treemap
bg	Карта на съдържанието

en	Height
bg	Височина

en	Show/Hide
bg	Покажи/Скрий

en	Table
bg	Таблица

en	Save Flow Filter
bg	Филтър

en	New Name
bg	Ново име

en	Delete Flow Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
bg	За да изтриете този филтър на потока, натиснете "Продължи". Ако филтърът за поток се използва в планиран отчет, операцията ще бъде блокирана.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
bg	Най-горе %s диаграма на разпределение на байтове

en	Top %s Pie Chart of Bytes
bg	Най-горе %s кръгова диаграма от байтове

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
bg	Най-горе %s йерархична диаграма на байтовете

en	Top %s Distribution Chart of Packets
bg	Най-добра %s диаграма за разпространение на пакети

en	Top %s Pie Chart of Packets
bg	Най-горе %s кръгова диаграма на пакети

en	Top %s Treemap Chart of Packets
bg	Най-горе %s йерархична диаграма на пакетите

en	Top %s Distribution Chart of Flows
bg	Най-горе %s Разпределителна диаграма на потоците

en	Top %s Pie Chart of Flows
bg	Най-горе %s кръгова диаграма на потоците

en	Top %s Treemap Chart of Flows
bg	Най-горе %s йерархична диаграма на потоците

en	Rename Layout
bg	Преименуване на оформление

en	<new>
bg	Нов

en	Filter Settings Saved
bg	Настройките на филтъра са запазени

en	Client/Private (%s)
bg	Клиент / частен (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
bg	Неизвестен (%s)

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s
bg	Нетен поток - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
bg	Филтър на подмрежата: %s не е стойностен формат CIDR

en	unresolved
bg	- нерешен -

en	%d - %d Bytes
bg	%d - %d байта

en	> %d Bytes
bg	> %d байта

en	Source DNS
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Source Root DNS
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Dest DNS
bg	Dest AS

en	Dest Root DNS
bg	Пристанищен порт

en	DNS
bg	DSR

en	Root DNS
bg	Корен DNS

en	Dest Port
bg	Пристанищен порт

en	Dest IF

en	Dest Prefix
bg	Преден префикс

en	Type of Service
bg	Вид на услугата

en	Bytes/Packet
bg	Пакети

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
bg	Времето за изчакване на паралелната заявка изтече. Обърнете се към вашия администратор

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
bg	Булево: %s, Числово: %s, Шестнадесетично: %s

en	Low Delay
bg	Ниско забавяне

en	Throughput
bg	Пропускателна способност

en	Reliability
bg	Надеждност

en	Mincost
bg	Минкост

en	Net Control
bg	Контрол на мрежата

en	Internet Control
bg	Интернет контрол

en	Critic ECP
bg	Критичен ECP

en	Flash Override
bg	Замяна на Flash

en	Flash
bg	Светкавица

en	Immediate
bg	Незабавно

en	Priority
bg	Приоритет

en	Routine
bg	Рутинна

en	Summary Statistics
bg	Обобщена статистика

en	IP Packet Size Distribution (%%)
bg	Разпределение на размера на IP пакетите (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
bg	Пакети за разпределение на потока (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
bg	Октети за разпределение на потока (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
bg	Разпределение на времето на потока (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
bg	Трябва да изберете статистически отчет или отпечатан отчет!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
bg	Трябва да изберете само статистически отчет или отпечатан отчет (не и двете)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
bg	Невалидни дати, Крайна дата / час е по-ранна от началната дата / час!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
bg	Невалиден IP адрес за източника! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1“)

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
bg	Невалидна подмрежа за изходния адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1/255.255.255.0“ или „192.168.0.1/24“)

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
bg	Невалиден IP адрес за целевия адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1“)

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
bg	Невалидна подмрежа за целевия адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1/255.255.255.0“ или „192.168.0.1/24“)

en	Invalid value for Source Interface!
bg	Невалидна стойност за изходния интерфейс!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за изходния порт! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за Source AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
bg	Невалидна стойност за целевия интерфейс!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за целевия порт! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за Destination AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
bg	Невалидна стойност за протокол! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
bg	Невалидна стойност за TCP флаг! (напр .: 0x1b или 0x1b / SA или SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
bg	Невалидна стойност за Octoff Octoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
bg	Невалидна стойност за Линиите за изключване!

en	Invalid value for Sort Field!
bg	Невалидна стойност за полето за сортиране!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
bg	Диаграма за преглеждане на потока за %s Тип е %s

en	Not Supported
bg	Не се поддържа

en	Total Flows
bg	Максимални потоци:

en	Bytes Exchanged
bg	Разменени байтове

en	Packets Examined
bg	Пакет бар

en	Plugin -> Flow Viewer
bg	Приставката -> Преглед на потока

en	Plugin -> Flow Admin
bg	Плъгин -> Администратор на поток

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
bg	Преименувайте вашите файлове config.php.dist или config_local.php.dist в директорията flowview и променете настройката на вашата база данни, преди да инсталирате.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
bg	Моля, имайте предвид, че Flowview плъгини Таблиците се надстройват във фонов режим. Това може да отнеме известно време. Проверете дневника на Cacti за повече информация

en	The Filter has been Deleted
bg	Филтърът е изтрит

en	The Filter has been Updated
bg	Филтърът е актуализиран

en	Import/Export
bg	Импорт/Експорт

en	FlowView

en	Databases
bg	Бази данни

en	Normal User
bg	Обикновен потребител

en	System Administration
bg	Системна администрация

en	Flow Viewer
bg	Преглед на потока

en	Dashboard
bg	Табло

en	(save)
bg	Запази

en	(edit)
bg	Редактиране...

en	(actions)
bg	Действия

en	Name Resolution
bg	Резолюция на име на хост

en	Hostname Resolution
bg	Резолюция на име на хост

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
bg	Методът, чрез който искате да разрешите имената на хостове.

en	Use Local Server
bg	Използвайте локален сървър

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
bg	Използвайте DNS сървър по-долу

en	Don't Resolve DNS
bg	Не разрешавайте DNS

en	Local Domain Name
bg	Изолирайте домейн имената

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
bg	За IPv4 адреси в локалната мрежа, които не се разрешават локално, добавете този суфикс към получения IP адрес.

en	Local IP Range
bg	Локален IP диапазон

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
bg	Предоставете диапазона от IPv4 IP адреси за вашата локална мрежа за хостове, които може да не са регистрирани в DNS. Тези хостове ще бъдат съпоставени с името на локалния домейн по-горе. Това е повече за домашните потребители. Можете да използвате CIDR или не-CIDR формати. За изпит: 192.168.11.0 или 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
bg	Използвайте CIDR или не-CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
bg	Използвайте Arin за намиране на нерегистрирани домейни

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
bg	Много услуги за събиране на данни на Big Tech обичат да маскират собствеността си върху домейни, за да замъглят факта, че събират вашата лична информация. Ако сте загрижени за това и вашата инсталация на Cacti има достъп до интернет, можете да използвате Arin, за да премахнете маската от тези големи технологични компании.

en	Whois Provider Host
bg	Хост на кой е доставчик

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
bg	Моля, посочете името на хоста за разрешаване на whois повиквания. Ако не е нула, трябва да имате whois двоичен във вашия системен път.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
bg	Двоичен път на инструментите за поток

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
bg	Моля, посочете името на пътя за двоичния файл "whois". Двоичният "whois" ще бъде използван за намиране на AS информация, допълваща Arin.

en	Enter binary path
bg	Въведете двоичен път

en	Data Retention and Report Generation
bg	Запазване на данни и генериране на отчети

en	Data Retention Policy
bg	Политика за задържане на данни

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
bg	Времето, през което кактусите ще поддържат разделените таблици на потока.

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	Database Partitioning Scheme
bg	Схема за разделяне на база данни

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
bg	В зависимост от броя на потоците в минута може да се наложи повече таблици на ден.

en	Daily
bg	Ежедневно

en	Hourly
bg	Почасово

en	Storage Engine for Raw Tables
bg	Двигател за съхранение на сурови таблици

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
bg	Aria Engine е идеален за всички, освен за суровата маса на живо. Живата сурова маса винаги ще бъде InnoDB. Направете своя избор.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
bg	Ария (Бързо, Crash Safe)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
bg	InnoDB (бавна, висока едновременност)

en	Parallel Queries
bg	Паралелни заявки

en	Max Concurrent Threads
bg	Макс едновременни нишки

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
bg	Максималният брой нишки, които ще бъдат изпратени за изпълнение на заявките FlowView. Имайте предвид, че можете да имате най-много 1 нишка на дял от базата данни и трябва да внимавате да не претоварите сървъра на базата данни с твърде много едновременни нишки.

en	Disabled
bg	Изключен

en	%d Threads
bg	%d нишки

en	Maximum Run Time
bg	Максимален брой редове

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
bg	Ако паралелната заявка не завърши в този час, излезте.

en	%d Minute
bg	%d минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	Cached Data Time to Live
bg	Кеширани данни време за живеене

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
bg	Колко дълго FlowView трябва да задържи резултатите от кешираната заявка, преди да ги изчисти?

en	%d Hours
bg	%d часа

en	%d Day
bg	% d дни

en	%d Days
bg	% d дни

en	MaxScale Sharding
bg	МаксСкално раздробяване

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
bg	Използвайте MaxScale за разпространение на парчета от заявки

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
bg	Ако имате няколко услуги, действащи като роби за MaxScale, можете да увеличите скоростта на заявките, като разпространите паралелните заявки към няколко сървъра на MariaDB.

en	MaxScale Read-Only Port
bg	Порт само за четене на MaxScale

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
bg	Това трябва да бъде портът на услугата и маршрутизатора само за четене (readconnroute).

en	Flowview
bg	FlowView