en	Select a Report
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Summary
ar-sa	ملخص

en	Source Root Domain
ar-sa	المصدر أو الوجهة IP

en	Destination Root Domain
ar-sa	عنوان الانترنت المطلوب

en	Source/Destination Root Domain
ar-sa	المصدر / الوجهة IP

en	UDP/TCP Destination Port
ar-sa	منفذ الوجهة UDP / TCP

en	UDP/TCP Source Port
ar-sa	منفذ مصدر UDP / TCP

en	UDP/TCP Port
ar-sa	منفذ UDP / TCP

en	Source IP
ar-sa	IP المصدر

en	Destination IP
ar-sa	عنوان الانترنت المطلوب

en	Source/Destination IP
ar-sa	المصدر / الوجهة IP

en	Source or Destination IP
ar-sa	المصدر أو الوجهة IP

en	IP Protocol
ar-sa	بروتوكول IP

en	Input Interface
ar-sa	واجهة الإدخال

en	Output Interface
ar-sa	واجهة الانتاج

en	Input/Output Interface
ar-sa	الإدخال / الإخراج واجهة

en	Source AS
ar-sa	المصدر

en	Destination AS
ar-sa	سجل الوجهة

en	Source/Destination AS
ar-sa	المصدر / الوجهة AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
ar-sa	بادئة المصدر

en	Destination Prefix
ar-sa	بادئة الوجهة

en	Source/Destination Prefix
ar-sa	بادئة المصدر / الوجهة

en	Flow Times
ar-sa	تدفق مرات

en	Source/Destination IPs and Ports
ar-sa	المصدر / الوجهة IP

en	AS Numbers
ar-sa	يعيّن قيمة الأس على المحور ص للأرقام. ملاحظة: تم إيقاف هذا الخيار واستبداله بخيار --y-grid. في هذا الخيار ، تظهر خطوط الشبكة Y-axis في كل فاصل زمني خطوة شبكة. يتم وضع العلامات كل خطوط عامل التسمية.

en	132 Columns
ar-sa	132 عمود

en	Show IP Accounting Emulation
ar-sa	إظهار محاكاة محاسبة IP

en	Any Part in Range (slow)
ar-sa	أي جزء في النطاق

en	End Time in Range (fast)
ar-sa	وقت النهاية

en	Start Time in Range (fast)
ar-sa	وقت البدء

en	Entirely in Range (slow)
ar-sa	بالكامل في النطاق

en	Return All Lines
ar-sa	إرجاع كافة الأسطر

en	Top %d
ar-sa	أعلى %d

en	No Limit
ar-sa	تشغيل الحد

en	%s Bytes
ar-sa	%s بايت

en	All
ar-sa	الكل

en	Source Domain
ar-sa	منفذ المصدر (المنافذ)

en	Flows
ar-sa	يطفو

en	Bytes
ar-sa	بايت

en	Packets
ar-sa	الحزم

en	Destination Domain
ar-sa	عنوان الانترنت المطلوب

en	Port
ar-sa	منفذ

en	Dest IP

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	Protocol
ar-sa	بروتوكول

en	Input IF
ar-sa	لا حقول الإدخال لمصدر إدخال البيانات المحددة

en	Output IF
ar-sa	حقل الإخراج

en	TOS
ar-sa	الشروط و الأحكام

en	Destingation Prefix
ar-sa	بادئة الوجهة

en	N/A

en	Source IF
ar-sa	المصدر

en	Destination IF
ar-sa	سجل الوجهة

en	Source Port
ar-sa	منفذ المصدر (المنافذ)

en	Destination Port
ar-sa	عنوان الانترنت المطلوب

en	Start Time
ar-sa	وقت البدء

en	End Time
ar-sa	وقت الإنتهاء

en	Active
ar-sa	نشط

en	B/Pk
ar-sa	B / كيه

en	Ts
ar-sa	الخبر

en	Fl
ar-sa	فلوريدا

en	Flags
ar-sa	أعلام

en	Source
ar-sa	المصدر

en	Destination
ar-sa	سجل الوجهة

en	%d Pixels
ar-sa	%d بكسل

en	General Filters
ar-sa	مرشحات واضحة

en	Filter
ar-sa	فلتر

en	The Saved Filter to display.
ar-sa	المرشح المحفوظ المراد عرضه.

en	New Filter
ar-sa	فلتر

en	Listener
ar-sa	مستمع

en	The Listener to use for the Filter.
ar-sa	المستمع المراد استخدامه للتصفية.

en	Flow Template ID
ar-sa	معرف القالب

en	The Flow Template ID for v9 and IPFIX Flows only. Note that Template ID's may differ from manufacturer to manufacturer.
ar-sa	معرف قالب التدفق لتدفقات v9 وIPFIX فقط. لاحظ أن معرف النموذج قد يختلف من مصنع لآخر.

en	Stream Address
ar-sa	عنوان الIP

en	The Stream IP Address or Hostname from the list of registered streams.
ar-sa	عنوان IP للبث أو اسم المضيف من قائمة التدفقات المسجلة.

en	Presets
ar-sa	إعدادات مسبقة

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
ar-sa	إذا كان هذا المرشح يعتمد على فترة زمنية محددة مسبقًا ، فحدده هنا.

en	Detailed Filter Criteria
ar-sa	معايير التصفية التفصيلية

en	Report Type
ar-sa	نوع التقرير

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ar-sa	نوع التقرير المراد استخدامه بشكل افتراضي لهذا الفلتر عند إنشاء تقرير.

en	Printed
ar-sa	المطبوعة:

en	Statistical
ar-sa	الإحصائيات

en	Statistical Report
ar-sa	تقارير الاحصائيات

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
ar-sa	عرض نوع التقرير المراد استخدامه بشكل افتراضي لهذا الفلتر عند إنشاء تقرير.

en	Printed Report
ar-sa	تقارير الطباعة

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
ar-sa	نوع التقرير المطبوع المراد استخدامه افتراضيًا لهذا المرشح عند إنشاء تقرير مطبوع.

en	Range Rules
ar-sa	إدارة الجداول

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
ar-sa	تقييد تصفية البيانات من خلال قواعد تصفية الوقت هذه.

en	Resolve IP's
ar-sa	حل العناوين:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
ar-sa	حل العناوين:

en	Yes
ar-sa	نعم

en	No
ar-sa	لا

en	Sort Field
ar-sa	خطأ: حقل فرز جديد غير مناسب. حقل الفرز لن يتغير.

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ar-sa	حقل الفرز الافتراضي لعامل التصفية. سيتم تطبيق هذا الإعداد على أي تقارير مجدولة.

en	Maximum Rows
ar-sa	أقصى عدد من الصفوف

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
ar-sa	الصفوف القصوى المطلوب توفيرها في عامل التصفية. سيتم تطبيق هذا الإعداد على أي تقارير مجدولة.

en	Minimum Bytes
ar-sa	البايت الأدنى:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
ar-sa	الحد الأدنى لإجمالي البايت الذي يجب مراعاته لعامل التصفية. سيتم تجاهل أي إجماليات تدفق أقل من هذا العدد من البايت.

en	Charting Options
ar-sa	خيارات الرسوم البيانية

en	Graph Type
ar-sa	نوع الجراف

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
ar-sa	نوع الرسم البياني المراد عرضه بشكل افتراضي. وهي تشمل بار ، فطيرة ، و Treemap.

en	Bar Chart
ar-sa	مخطط شريطي

en	Pie Chart
ar-sa	مخطط دائري

en	Treemap Chart
ar-sa	مخطط الشجرة

en	Graph Height
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني

en	The Graph Hight to use by default.
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني للاستخدام بشكل افتراضي.

en	Table Panel
ar-sa	جدول

en	Should the Table Panel be displayed by default.
ar-sa	يجب عرض لوحة الجدول افتراضيا.

en	Bytes Panel
ar-sa	بايت بايت

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
ar-sa	يجب عرض لوحة البايت افتراضيا.

en	Packets Panel
ar-sa	شريط الحزم

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
ar-sa	يجب عرض لوحة الحزم افتراضيا.

en	Flows Panel
ar-sa	شريط التدفقات

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
ar-sa	يجب أن يتم عرض لوحة التدفقات افتراضيا.

en	Protocol Filters
ar-sa	بروتوكولات

en	Protocols
ar-sa	بروتوكولات

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
ar-sa	حدد البروتوكول المحدد لعامل التصفية.

en	TCP Flags
ar-sa	أعلام TCP

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
ar-sa	إشارات TCP المطلوب البحث عنها في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لأعلام TCP

en	TOS Fields
ar-sa	حقول TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
ar-sa	حقول شروط الخدمة للبحث عنها في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة بحقول TOS محددة بفواصل

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ar-sa	قم بالتصفية على عنوان IP المصدر المحدد في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لعناوين IPv4 أو IPv6 ، أو قائمة محددة بفواصل لنطاقات عناوين IPv4 أو IPv6 بتنسيق CIDR (على سبيل المثال ، 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
ar-sa	منفذ المصدر (المنافذ)

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
ar-sa	قم بالتصفية على تحديد منافذ المصدر في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لمنافذ المصدر.

en	Source Interface
ar-sa	واجهة المصدر

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
ar-sa	تصفية على واجهة المصدر المحددة في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل من واجهات المصدر

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
ar-sa	تصفية على تحديد الوجهة AS في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل من المصدر AS

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
ar-sa	تصفية على تحديد الوجهة IP في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لعناوين IPv4 أو IPv6 ، أو قائمة محددة بفواصل لنطاقات عناوين IPv4 أو IPv6 بتنسيق CIDR (على سبيل المثال ، 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
ar-sa	ميناء ميناء

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
ar-sa	قم بالتصفية على تحديد منافذ الوجهة في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لمنافذ الوجهة.

en	Dest Interface
ar-sa	واجهة السد

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
ar-sa	قم بالتصفية على واجهة الوجهة المحددة في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة بواجهات الوجهة ذات الفاصلة.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
ar-sa	تصفية على تحديد الوجهة AS في عامل التصفية. يمكن أن تكون هذه قائمة مفصولة بفواصل من Destimation AS's

en	DNS Cache
ar-sa	ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات

en	CIDR/Routes
ar-sa	CIDR / الطرق

en	Autonomous Numbers
ar-sa	يعيّن قيمة الأس على المحور ص للأرقام. ملاحظة: تم إيقاف هذا الخيار واستبداله بخيار --y-grid. في هذا الخيار ، تظهر خطوط الشبكة Y-axis في كل فاصل زمني خطوة شبكة. يتم وضع العلامات كل خطوط عامل التسمية.

en	AS Blocks
ar-sa	كتل AS

en	AS Sets
ar-sa	مجموعات AS

en	Route Sets
ar-sa	مجموعات الطريق

en	Domains
ar-sa	المواقع

en	Filter Sets
ar-sa	تم حفظ الفلتر

en	Peering Sets
ar-sa	مجموعات التناظر

en	Network
ar-sa	الشبكة

en	Internet Routers
ar-sa	التحكم في الإنترنت

en	Incident Response Teams
ar-sa	فرق الاستجابة للحوادث

en	Auth Agents
ar-sa	وكلاء المصادقة

en	Organizations
ar-sa	المنظمات

en	Roles
ar-sa	الأدوار

en	Persons
ar-sa	الاشخاص

en	Unable to Delete Flow Filter '%s' as its in use in a Scheduled Report.
ar-sa	غير قادر على حذف عامل تصفية التدفق '%s' كما هو قيد الاستخدام في تقرير مجدول.

en	Flow Filter '%s' Deleted.
ar-sa	تم حذف عامل تصفية التدفق "%s".

en	Delete
ar-sa	حذف

en	DNS Cache has been purged. It will refill as records come in.
ar-sa	تم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات. سيتم إعادة ملئها مع ورود السجلات.

en	Internet Route Registry Details
ar-sa	تفاصيل سجل مسار الإنترنت

en	Authorized Agent Details
ar-sa	تفاصيل الوكيل المعتمد

en	CIDR/Route
ar-sa	CIDR / الطرق

en	Autonomous Number
ar-sa	يعيّن قيمة الأس على المحور ص للأرقام. ملاحظة: تم إيقاف هذا الخيار واستبداله بخيار --y-grid. في هذا الخيار ، تظهر خطوط الشبكة Y-axis في كل فاصل زمني خطوة شبكة. يتم وضع العلامات كل خطوط عامل التسمية.

en	AS Block
ar-sa	كتل AS

en	AS Set
ar-sa	لم يتم التعيين

en	Route Set
ar-sa	مجموعات الطريق

en	Domain
ar-sa	الموقع

en	Filter Set
ar-sa	تم حفظ الفلتر

en	Peering Set
ar-sa	مجموعات التناظر

en	Internet Router
ar-sa	التحكم في الإنترنت

en	Incident Response Team
ar-sa	فرق الاستجابة للحوادث

en	Auth Agent
ar-sa	وكلاء المصادقة

en	Organization
ar-sa	منظمة

en	Role
ar-sa	الصلاحيات

en	Person
ar-sa	الاشخاص

en	Router Set
ar-sa	مجموعات الطريق

en	Remarks
ar-sa	ملاحظات

en	Last Modified
ar-sa	آخر تعديل

en	Registration Date
ar-sa	عنوان الانترنت المطلوب

en	MNT By
ar-sa	MNT بواسطة

en	Admin Contact
ar-sa	جهة اتصال المسؤول

en	Changes
ar-sa	تم اكتشاف التغييرات غير المحفوظة

en	Notify
ar-sa	ذكرنى

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Tech Contact
ar-sa	الاتصال التقني

en	MNT Lower
ar-sa	MNT السفلى

en	Country
ar-sa	الدولة

en	Abuse Email
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	Fax Number
ar-sa	رقم الفاكس

en	Phone
ar-sa	الهاتف

en	Email
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	Address
ar-sa	العنوان

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Members By Fef
ar-sa	الأعضاء بواسطة Fef

en	Abuse Contacts
ar-sa	إساءة استخدام جهات الاتصال

en	MNT Reference
ar-sa	مرجع MNT

en	Members
ar-sa	الطلاب

en	MNT Notify
ar-sa	إخطار MNT

en	Authorization
ar-sa	إذن

en	MNT Routes
ar-sa	مسارات MNT

en	Member of
ar-sa	عضو في

en	Updates Email
ar-sa	تحديث

en	NOC Handle
ar-sa	مقبض شهادة عدم الممانعة

en	Sponsor Org
ar-sa	المنظمة الراعية

en	MNT Irt

en	MP Members
ar-sa	يعيّن قيمة الأس على المحور ص للأرقام. ملاحظة: تم إيقاف هذا الخيار واستبداله بخيار --y-grid. في هذا الخيار ، تظهر خطوط الشبكة Y-axis في كل فاصل زمني خطوة شبكة. يتم وضع العلامات كل خطوط عامل التسمية.

en	Sub Domain
ar-sa	سب دومين

en	Pingable
ar-sa	تفعيل

en	Alias
ar-sa	اسم مستعار

en	Org Type
ar-sa	نوع الجراف

en	Refer To
ar-sa	الرجوع إلى

en	MP Peering
ar-sa	النائب النظير

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Holes
ar-sa	الثقوب

en	MP Default
ar-sa	الافتراضي

en	Components
ar-sa	المكونات

en	RS Out
ar-sa	مخرج RS

en	Organization Name
ar-sa	اسم المنظمة

en	AS Name
ar-sa	الاسم:

en	Author
ar-sa	المؤلف

en	IRT Notify
ar-sa	إخطار IRT

en	Aggr MTD

en	AS Type
ar-sa	هذا النوع

en	MP Filter
ar-sa	فلتر

en	Default Route
ar-sa	الافتراضي

en	Assignment Size
ar-sa	حجم المهمة

en	Export Comps
ar-sa	تقرير

en	RS In
ar-sa	آر إس إن

en	Net Name
ar-sa	اسم الحقل

en	DS Rdata

en	Aggr Boundary
ar-sa	حدود Aggr

en	MP Import
ar-sa	النائب للاستيراد

en	Language
ar-sa	اللغة

en	RESFful Link
ar-sa	رابط ريسففول

en	Peer
ar-sa	نظير

en	Zone Contact
ar-sa	الاتصال بالمنطقة

en	Inject
ar-sa	حقن

en	MP Peer
ar-sa	النائب النظير

en	Referral By
ar-sa	الإحالة عن طريق

en	Form
ar-sa	نموذج

en	MNT Domains
ar-sa	نطاقات MNT

en	Origin AS
ar-sa	الأصل AS

en	MP Export
ar-sa	تقرير

en	Encyption
ar-sa	تاريخ الانتهاء

en	Geo Feed
ar-sa	تغذية جغرافية

en	Geo Index
ar-sa	المؤشر الجغرافي

en	Interface Addr
ar-sa	جهة تعامل

en	Export Via
ar-sa	تقرير

en	Trouble
ar-sa	تعب

en	Name Servers
ar-sa	خوادم الأسماء

en	Ping Handle
ar-sa	مقبض بينغ

en	Interface
ar-sa	سطح بيني، سطح فاصل

en	Import
ar-sa	استيراد

en	Signature
ar-sa	التوقيع

en	Geo Location
ar-sa	دوران

en	Local AS
ar-sa	محلي

en	Import Via
ar-sa	الاستيراد عبر

en	FATAL: Unknown Database Table %s
ar-sa	FATAL: قاعدة بيانات غير معروفة الجدول %s

en	Search
ar-sa	بحث

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	مجموعة / تحديث الفلاتر

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Purge the DNS Cache
ar-sa	تطهير ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات

en	Not Specified
ar-sa	فشل في تطبيق الفاصل الزمني cron المحدد

en	No Matching Entries Found
ar-sa	لم يتم العثور على إدخالات مطابقة

en	Click 'Continue' to delete the following DNS Cache Entriy.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجدول (الجداول) التالي.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete DNS Entry
ar-sa	حذف إدخال DNS

en	Flowview DNS Cache Entries
ar-sa	جداول FlowView

en	Verified
ar-sa	موثق

en	Unverified
ar-sa	لم يتم التحقق منه

en	This is the IP Address of the Cache entry.
ar-sa	هذا هو عنوان IP لإدخال ذاكرة التخزين المؤقت.

en	DNS Hostname
ar-sa	اسم مضيف DNS

en	The DNS Name assigned to the IP Address.
ar-sa	اسم DNS المعين لعنوان IP.

en	The source of the DNS Hostname. It can either be DNS, Static Lookup or ARIN.
ar-sa	مصدر اسم مضيف DNS. يمكن أن يكون إما DNS أو بحث ثابت أو ARIN.

en	Arin Verified
ar-sa	عرين تم التحقق منه

en	The Arin information for this IP Address is verified, or it's a Local Domain IP Address.
ar-sa	يتم التحقق من معلومات Arin لعنوان IP هذا ، أو أنه عنوان IP للمجال المحلي.

en	CIDR ID
ar-sa	معرف CIDR

en	The Arin primary key. This is not official Arin information.
ar-sa	مفتاح Arin الأساسي. هذه ليست معلومات آرين الرسمية.

en	Autonomous System ID
ar-sa	معرف النظام المستقل

en	The Arin Origin AS. This is official Arin AS information.
ar-sa	أصل آرين AS. هذه هي معلومات Arin AS الرسمية.

en	Updated Time
ar-sa	تحديث

en	This is the time that the DNS cache was entered or last updated.
ar-sa	هذا هو الوقت الذي تم فيه إدخال ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات أو آخر تحديث.

en	No DNS Cache Entries Found
ar-sa	لم يتم العثور على إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات

en	Flowview Internet Routes
ar-sa	مستمع FlowView

en	IP Version
ar-sa	الإصدار

en	IPv4
ar-sa	آي بي في 4

en	IPv6
ar-sa	الإصدار IPv6

en	Route
ar-sa	نمط

en	This is the published Internet Route.
ar-sa	هذا هو مسار الإنترنت المنشور.

en	AS Number
ar-sa	رقم المنفذ

en	The Autonomous System Number for the route.
ar-sa	رقم النظام المستقل للمسار.

en	Route Description
ar-sa	وصف الطريق

en	The Descrption logged by the Route Maintainer.
ar-sa	تم تسجيل Descrption بواسطة مشرف المسار.

en	The source database used to publish the route.
ar-sa	قاعدة البيانات المصدر المستخدمة لنشر المسار.

en	Maintained By
ar-sa	تتم صيانته بواسطة

en	The Internet Carrier who is maintaining the route for the customer.
ar-sa	مشغل شبكة الإنترنت الذي يحافظ على المسار للعميل.

en	The last time the information on this route was modified.
ar-sa	آخر مرة تم فيها تعديل المعلومات على هذا الطريق.

en	No Matching Routes Found
ar-sa	لم يتم العثور على طرق مطابقة

en	Listener Name
ar-sa	مستمع

en	Name of the device to be displayed.
ar-sa	اسم الجهاز ليتم عرضها.

en	Collection Method
ar-sa	منوعات Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
ar-sa	هناك طريقتان لجمع الدعم ، الأولى تستخدم ثنائيات أدوات التدفق القديمة والثانية تستخدم خادم تدفق التدفق المستند إلى PHP من Cacti.

en	Allowed Host
ar-sa	المضيف المسموح به

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
ar-sa	عنوان IP للجهاز المسموح له بالإرسال إلى أداة تجميع التدفق هذه. اترك القيمة 0 لأي مضيف.

en	Port this collector will listen on.
ar-sa	ميناء هذا جامع سوف يستمع على.

en	The IP Protocol to use for this listener.
ar-sa	المستمع المراد استخدامه للتصفية.

en	TCP Protocol
ar-sa	بروتوكول IP

en	UDP Protocol
ar-sa	بروتوكول IP

en	No Flow Template was found for Device ID:%s and Template ID:%s
ar-sa	لم يتم العثور على قالب تدفق لمعرف الجهاز: %s ومعرف القالب: %s

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف مستمعي Net-Flow التاليين. بعد ذلك ، ستحتاج إلى إعادة تشغيل خدمة Flow-Capture Service.

en	You must select at least one device.
ar-sa	يجب عليك اختيار جهاز واحد على الأقل.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved, and the service restarted.
ar-sa	حفظ ناجح. تم حفظ مستمع Flowview، وإعادة تشغيل الخدمة.

en	Save Successful. The Flowview Listener has been saved. However, the service flow-capture is not running.
ar-sa	حفظ ناجح. تم حفظ مستمع Flowview. ومع ذلك، لا يتم تشغيل التقاط تدفق الخدمة.

en	Listener [edit: %s]
ar-sa	المستمع [عدل: %s]

en	Listener [new]
ar-sa	تقرير: [جديد]

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Version
ar-sa	الإصدار

en	Templates
ar-sa	القوالب

en	Last Updated
ar-sa	أخر تحديث

en	Active Streams update every 5 minutes
ar-sa	يتم تحديث أحداث البث النشطة كل 5 دقائق

en	No Inbound Streams Detected
ar-sa	لم يتم الكشف عن تدفقات واردة

en	Listener Detected Templates
ar-sa	قوالب المستمع المكتشفة

en	Ex Addr
ar-sa	الأفعى السابقين

en	Template
ar-sa	قالب

en	Template ID
ar-sa	معرف القالب

en	Field Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Supported
ar-sa	تشفير يدعم الخادم. لا يتم دعم TLS إلا من خلال بروتوكول الإصدار 3.

en	Field ID
ar-sa	معرف الحقل

en	Field Type
ar-sa	نوع الحقل

en	Length
ar-sa	الطول

en	Unpack
ar-sa	فك

en	No Inbound Stream Templates Detected
ar-sa	لم يتم اكتشاف قوالب دفق واردة

en	FlowView Listeners
ar-sa	مستمع FlowView

en	Listeners
ar-sa	المستمعين

en	Method
ar-sa	طريقة

en	Allowed From
ar-sa	مسموح من

en	Observed Listen
ar-sa	لاحظ الاستماع

en	The port security actually observed on the listeners port.
ar-sa	لاحظ أمن الميناء بالفعل على منفذ المستمعين.

en	Streams
ar-sa	تيارات

en	The number of inbound connections from various sources.
ar-sa	عدد الاتصالات الواردة من مصادر مختلفة.

en	Stream Versions
ar-sa	الإصدار

en	The Traffic Flow versions being observed.
ar-sa	إصدارات تدفق حركة المرور التي تتم ملاحظتها.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
ar-sa	الحد الأقصى لوقت التحديث من جميع التدفقات التي يتم جمعها. يتم تحديث هذه القيمة كل 5 دقائق.

en	Cacti
ar-sa	صبار

en	No Flowview Listeners
ar-sa	مستمع FlowView

en	Send Now
ar-sa	أرسل الآن

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجدول (الجداول) التالي.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الجدول (الجداول) التالي.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الجدول (الجداول) التالي.

en	You must select at least one Filter.
ar-sa	يجب عليك اختيار جهاز واحد على الأقل.

en	FlowView Filters
ar-sa	مرشحات التدفق

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
ar-sa	مرشحات FlowView [إضافة أجهزة قبل عوامل التصفية]

en	Filters
ar-sa	التصفيات

en	Filter Name
ar-sa	اسم المرشح

en	ID
ar-sa	المعرف

en	Resolution
ar-sa	اسم المضيف القرار

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Every %d Hours
ar-sa	كل %d ساعة

en	Every Day
ar-sa	كل يوم

en	Every Week
ar-sa	كل أسبوع

en	Every %d Weeks, 2
ar-sa	كل %d أسابيع، 2

en	Every Month
ar-sa	شهريًا

en	Title
ar-sa	العنوان

en	New Schedule
ar-sa	جدول جديد

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
ar-sa	أدخل عنوان التقرير لجدول FlowView.

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
ar-sa	ما إذا كان سيتم إرسال فحص NetFlow هذا أم لا.

en	Name of the query to run.
ar-sa	اسم الاستعلام المطلوب تشغيله.

en	Send Interval
ar-sa	إرسال الفاصل الزمني

en	How often to send this NetFlow Report?
ar-sa	كم مرة ترسل تقرير NetFlow هذا؟

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
ar-sa	هذا هو التاريخ / الوقت الأول لإرسال البريد الإلكتروني إلى NetFlow Scan. سيتم حساب جميع رسائل البريد الإلكتروني المستقبلية في هذا الوقت بالإضافة إلى الفاصل الزمني المذكور أعلاه.

en	Email Addresses
ar-sa	عنواين البريد الالكترونى

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
ar-sa	عناوين البريد الإلكتروني (تم تحديد الأمر) لإرسال مسح NetFlow إلى.

en	Format File to Use
ar-sa	تنسيق ملف للاستخدام

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ar-sa	اختر ملف html المخصص وملف CSS لاستخدامه. يحتوي هذا الملف على كل من html و CSS للتفاف حول تقريرك. إذا كان يحتوي على أكثر من مجرد CSS ، فستحتاج إلى وضع خاص <REPORT> علامة داخل الملف. سيتم استبدال علامة التنسيق هذه بمحتوى التقرير. توجد هذه الملفات في دليل &quot;التنسيقات&quot;.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
ar-sa	إرسال تقرير مجدول %s في الخلفية.

en	Reports will arrive once Complete.
ar-sa	ستصل التقارير بمجرد اكتمالها.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجدول (الجداول) التالي.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإرسال الجدول (الجداول) التالي الآن.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الجدول (الجداول) التالي.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الجدول (الجداول) التالي.

en	You must select at least one schedule.
ar-sa	يجب عليك تحديد جدول واحد على الأقل.

en	Report: [edit: %s]
ar-sa	تقرير: [عدل: %s]

en	Report: [new]
ar-sa	تقرير: [جديد]

en	Start Date Selector
ar-sa	محدد تاريخ البدء

en	FlowView Schedules
ar-sa	جداول FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
ar-sa	جداول FlowView [إضافة الأجهزة قبل الجداول]

en	Schedules
ar-sa	جداول

en	Schedule Title
ar-sa	عنوان الجدول

en	Interval
ar-sa	الفترة

en	Start Date
ar-sa	تاريخ البداية

en	Next Send
ar-sa	إرسال التالي

en	General
ar-sa	عام

en	Select a Report Type First
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Filter: [edit: %s]
ar-sa	الفلتر: [عدل: %s]

en	Filter: [new]
ar-sa	تقرير: [جديد]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
ar-sa	مرشح غير محدد [اختر الفلتر للحصول على التفاصيل]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ar-sa	التقرير الإحصائي: %s [بما في ذلك الإلغاء كما هو محدد أدناه]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
ar-sa	تقرير مطبوع: %s [بما في ذلك الإلغاء كما هو محدد أدناه]

en	Select a Filter
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Select a Listener
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Exclude
ar-sa	استبعد

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Top Sample
ar-sa	أعلى عينة

en	Top %d Samples
ar-sa	أعلى عينات %d

en	Show only Domains on Charts Below
ar-sa	عرض المجالات في المخططات أدناه فقط

en	Domains/Hostnames Only
ar-sa	المجالات فقط

en	Apply Filter
ar-sa	إبدأ الفرز

en	Clear Filter
ar-sa	مرشحات واضحة

en	Create new Flow Filter
ar-sa	عدد مرات إنشاء ملف التدفق الجديد.

en	New
ar-sa	جديد

en	Edit
ar-sa	تحرير

en	Edit the Flow Filter
ar-sa	تحرير عامل التصفية الحالي

en	Save
ar-sa	حفظ

en	Save the Flow Filter
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Save As
ar-sa	حفظ باسم

en	Save the existing Flow Filter as new Filter
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Rename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Rename the Flow Filter
ar-sa	إعادة تسمية مرشح التدفق

en	Delete the Flow Filter
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Report
ar-sa	تقرير

en	Statistical: %s
ar-sa	إحصائية: %s

en	Printed: %s
ar-sa	طبع: %s

en	Select a Filter First
ar-sa	تقارير الطباعة

en	Lines
ar-sa	سطور

en	Octets
ar-sa	ثماني

en	Timespan
ar-sa	زمن

en	Custom
ar-sa	مخصص

en	From
ar-sa	من

en	To
ar-sa	إلى

en	End Date Selector
ar-sa	محدد تاريخ النهاية

en	Shift Time Backward
ar-sa	التحول مرة الى الوراء

en	Define Shifting Interval
ar-sa	تحديد الفاصل الزمني للتحويل

en	Shift Time Forward
ar-sa	التحول إلى الأمام

en	Graph
ar-sa	الرسم البياني

en	Bar
ar-sa	شريط

en	Pie
ar-sa	مخطط دائري

en	Treemap
ar-sa	خريطة الشجرة

en	Height
ar-sa	ارتفاع

en	Show/Hide
ar-sa	اظهر المخفي

en	Table
ar-sa	جدول

en	Save Flow Filter
ar-sa	فلتر

en	New Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Delete Flow Filter
ar-sa	تقارير الطباعة

en	To Delete this Flow Filter, press Continue. If the Flow Filter is in use in a Scheduled Report, the operation will be blocked.
ar-sa	لحذف عامل تصفية التدفق هذا، اضغط على متابعة. إذا كان عامل تصفية التدفق قيد الاستخدام في تقرير مجدول، حظر العملية.

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
ar-sa	أعلى %s مخطط توزيع بايت

en	Top %s Pie Chart of Bytes
ar-sa	أعلى %s مخطط دائري للبايت

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
ar-sa	أعلى %s مخطط مخطط الشجرة للبايت

en	Top %s Distribution Chart of Packets
ar-sa	أعلى %s مخطط توزيع الحزم

en	Top %s Pie Chart of Packets
ar-sa	أعلى %s مخطط دائري للحزم

en	Top %s Treemap Chart of Packets
ar-sa	أعلى %s مخطط الشجرة للحزم

en	Top %s Distribution Chart of Flows
ar-sa	أعلى %s مخطط توزيع التدفقات

en	Top %s Pie Chart of Flows
ar-sa	أعلى %s مخطط دائري للتدفقات

en	Top %s Treemap Chart of Flows
ar-sa	أعلى %s مخطط التدفقات الشجري

en	Rename Layout
ar-sa	إعادة تسمية التخطيط

en	<new>
ar-sa	[الجديد]

en	Filter Settings Saved
ar-sa	تصفية الإعدادات المحفوظة

en	Client/Private (%s)
ar-sa	العميل / الخاص (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
ar-sa	غير معروف (%s)

en	Cacti Flowview
ar-sa	الصبار Flowview

en	Netflow - %s
ar-sa	نت فلو - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
ar-sa	عامل تصفية الشبكة الفرعية: %s ليس تنسيق CIDR بقيمة

en	unresolved
ar-sa	-- لم تحل --

en	%d - %d Bytes
ar-sa	%d -- %d بايت

en	> %d Bytes
ar-sa	> %d بايت

en	Source DNS
ar-sa	مصدر AS

en	Source Root DNS
ar-sa	مصدر AS

en	Dest DNS
ar-sa	Dest AS

en	Dest Root DNS
ar-sa	ميناء ميناء

en	DNS
ar-sa	خوادم DNS البديلة

en	Root DNS
ar-sa	DNS الجذر

en	Dest Port
ar-sa	ميناء ميناء

en	Dest IF

en	Dest Prefix
ar-sa	البادئة

en	Type of Service
ar-sa	نوع الخدمة

en	Bytes/Packet
ar-sa	الحزم

en	The Parallel Query Timed Out. Please contact your administrator
ar-sa	انتهت مهلة الاستعلام المتوازي. الرجاء الاتصال بالمسؤول

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
ar-sa	منطقي: %s ، رقمي: %s ، سداسي عشري: %s

en	Low Delay
ar-sa	تأخير منخفض

en	Throughput
ar-sa	الإنتاجية

en	Reliability
ar-sa	الموثوقية

en	Mincost
ar-sa	مينكوست

en	Net Control
ar-sa	صافي التحكم

en	Internet Control
ar-sa	التحكم في الإنترنت

en	Critic ECP
ar-sa	الناقد ECP

en	Flash Override
ar-sa	تجاوز الفلاش

en	Flash
ar-sa	فلاش

en	Immediate
ar-sa	فوري

en	Priority
ar-sa	الأولوية

en	Routine
ar-sa	نمط

en	Summary Statistics
ar-sa	احصائيات ملخصة

en	IP Packet Size Distribution (%%)
ar-sa	توزيع حجم حزمة IP (٪)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
ar-sa	الحزم لكل توزيع التدفق (٪)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
ar-sa	الثمانيات لكل توزيع التدفق (٪)

en	Flow Time Distribution (%%)
ar-sa	توزيع وقت التدفق (٪)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
ar-sa	يجب عليك تحديد تقرير إحصائي أو تقرير مطبوع!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
ar-sa	يجب عليك فقط تحديد تقرير إحصائي أو تقرير مطبوع (وليس كلاهما)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
ar-sa	تواريخ غير صالحة ، تاريخ / وقت الانتهاء أقدم من تاريخ / وقت البدء!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ar-sa	عنوان IP غير صالح لعنوان المصدر! <br> (يجب أن يكون في شكل "192.168.0.1")

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ar-sa	شبكة فرعية غير صالحة لعنوان المصدر! <br> (يجب أن يكون في شكل "192.168.0.1/255.255.255.0" أو "192.168.0.1/24")

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
ar-sa	عنوان IP غير صالح لعنوان الوجهة! <br> (يجب أن يكون في شكل "192.168.0.1")

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
ar-sa	شبكة فرعية غير صالحة لعنوان الوجهة! <br> (يجب أن يكون في شكل "192.168.0.1/255.255.255.0" أو "192.168.0.1/24")

en	Invalid value for Source Interface!
ar-sa	قيمة غير صالحة للواجهة المصدر!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
ar-sa	قيمة غير صالحة لمصدر المصدر! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
ar-sa	قيمة غير صالحة للمصدر AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
ar-sa	قيمة غير صالحة لواجهة الوجهة!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
ar-sa	قيمة غير صالحة لمنفذ الوجهة (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
ar-sa	قيمة غير صالحة لـ Destination AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
ar-sa	قيمة غير صالحة للبروتوكول! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
ar-sa	قيمة غير صالحة لعلم TCP! (على سبيل المثال: 0x1b أو 0x1b / SA أو SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
ar-sa	قيمة غير صالحة لثمانية قطع!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
ar-sa	قيمة غير صالحة لخطوط القطع!

en	Invalid value for Sort Field!
ar-sa	قيمة غير صالحة لـ Sort Field!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
ar-sa	مخطط FlowView لنوع %s هو %s

en	Not Supported
ar-sa	تشفير يدعم الخادم. لا يتم دعم TLS إلا من خلال بروتوكول الإصدار 3.

en	Total Flows
ar-sa	ماكس التدفقات:

en	Bytes Exchanged
ar-sa	تبادل البايت

en	Packets Examined
ar-sa	شريط الحزم

en	Plugin -> Flow Viewer
ar-sa	البرنامج المساعد -> تدفق عارض

en	Plugin -> Flow Admin
ar-sa	البرنامج المساعد -> إدارة التدفق

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
ar-sa	الرجاء إعادة تسمية ملفات config.php.dist أو config_local.php.dist في دليل flowview ، وتغيير إعداد قاعدة البيانات الخاصة بك قبل التثبيت.

en	Please be advised the Flowview plugins Tables are being upgraded in the background. This may take some time. Check the Cacti log for more information
ar-sa	يرجى العلم أنه يتم ترقية جداول المكونات الإضافية ل Flowview في الخلفية. قد يستغرق هذا بعض الوقت. تحقق من سجل الصبار لمزيد من المعلومات

en	The Filter has been Deleted
ar-sa	تم حذف المرشح

en	The Filter has been Updated
ar-sa	تم تحديث الفلتر

en	Import/Export
ar-sa	استيراد و تصدير

en	FlowView

en	Databases
ar-sa	قواعد البيانات

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	System Administration
ar-sa	إدارة النظام

en	Flow Viewer
ar-sa	عارض التدفق

en	Dashboard
ar-sa	لوحة المؤشرات

en	(save)
ar-sa	حفظ

en	(edit)
ar-sa	(تعديل)

en	(actions)
ar-sa	أفعال

en	Name Resolution
ar-sa	اسم المضيف القرار

en	Hostname Resolution
ar-sa	اسم المضيف القرار

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
ar-sa	الطريقة التي ترغب في حل أسماء المضيفين بها.

en	Use Local Server
ar-sa	استخدام خادم محلي

en	Use DNS Servers under Mail/Reporting/DNS
ar-sa	استخدام خادم DNS أدناه

en	Don't Resolve DNS
ar-sa	لا تحل DNS

en	Local Domain Name
ar-sa	أسماء المجال قطاع

en	For IPv4 addresses on the local network that do not resolve locally, append this suffix to the resultant ip address.
ar-sa	بالنسبة لعناوين IPv4 على الشبكة المحلية التي لا يتم حلها محليا، قم بإلحاق هذه اللاحقة بعنوان IP الناتج.

en	Local IP Range
ar-sa	نطاق IP المحلي

en	Provide the IPv4 ip address range for your local network for hosts that may not be registered in DNS. These hosts will be mapped to the Local Domain Name above. This more for home users. You can use either CIDR or non-CIDR formats. For examle: 192.168.11.0 or 192.168.11.0/24
ar-sa	قم بتوفير نطاق عناوين IP IPv4 لشبكتك المحلية للمضيفين الذين قد لا يكونون مسجلين في DNS. سيتم تعيين هؤلاء المضيفين إلى اسم النطاق المحلي أعلاه. هذا أكثر للمستخدمين المنزليين. يمكنك استخدام تنسيقات CIDR أو غير CIDR. للامتحانات: 192.168.11.0 أو 192.168.11.0/24

en	Use CIDR or Non-CIDR
ar-sa	استخدم CIDR أو غير CIDR

en	Use Arin to find Domains and AS Numbers
ar-sa	استخدم Arin للعثور على النطاقات غير المسجلة

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
ar-sa	ترغب العديد من خدمات جمع البيانات في مجال التكنولوجيا الكبرى في إخفاء ملكيتها للنطاقات للتعتيم على حقيقة أنها تجمع معلوماتك الشخصية. إذا كنت مهتما بهذا الأمر وكان تثبيت Cacti الخاص بك لديه حق الوصول إلى الإنترنت ، فيمكنك استخدام Arin لإزالة القناع من شركات التكنولوجيا الكبرى هذه.

en	Whois Provider Host
ar-sa	مضيف مزود Whois

en	Please provide the hostname for resolving whois calls. If not null, you must have the whois binary in your system path.
ar-sa	يرجى تقديم اسم المضيف لحل مكالمات whois. إذا لم يكن فارغا ، فيجب أن يكون لديك whois الثنائي في مسار النظام الخاص بك.

en	whois.radb.net

en	Whois Binary Path
ar-sa	أدوات التدفق المسار الثنائي

en	Please provide the pathname for the 'whois' binary. The 'whois' binary will be used to find AS information supplementing Arin.
ar-sa	يرجى تقديم اسم المسار للثنائي "whois". سيتم استخدام ثنائي "whois" للعثور على معلومات AS المكملة ل Arin.

en	Enter binary path
ar-sa	أدخل المسار الثنائي

en	Data Retention and Report Generation
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات وإنشاء التقارير

en	Data Retention Policy
ar-sa	سياسة الاحتفاظ بالبيانات

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
ar-sa	مقدار الوقت الذي سيحتفظ فيه Cacti بجداول التدفق المقسمة.

en	%d Week
ar-sa	%d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	%d أسابيع

en	%d Month
ar-sa	%d شهر

en	%d Months
ar-sa	%d أشهر

en	%d Year
ar-sa	%d سنة

en	Database Partitioning Scheme
ar-sa	نظام تقسيم قاعدة البيانات

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
ar-sa	بناءً على عدد التدفقات في الدقيقة ، قد تحتاج إلى المزيد من الجداول في اليوم.

en	Daily
ar-sa	يومي

en	Hourly
ar-sa	ساعاتي

en	Storage Engine for Raw Tables
ar-sa	محرك تخزين للجداول الخام

en	The Aria Engine is perfect for all but the Live raw table. The Live raw table will always be InnoDB. Take your pick.
ar-sa	محرك Aria مثالي للجميع باستثناء الطاولة الخام الحية. سيكون الجدول الخام المباشر دائما InnoDB. اختر ما يناسبك.

en	Aria (Fast, Crash Safe)
ar-sa	Aria (سريع ، آمن من الاصطدام)

en	InnoDB (Slow, High Concurrency)
ar-sa	InnoDB (تزامن بطيء ومرتفع)

en	Parallel Queries
ar-sa	الاستعلامات المتوازية

en	Max Concurrent Threads
ar-sa	ماكس المواضيع المتزامنة

en	The maximum number of threads that will be dispatched to run the FlowView queries. Note that you can have at most 1 thread per database partition, and you should be careful not to overload your database server with having too many concurrent threads running.
ar-sa	الحد الأقصى لعدد مؤشرات الترابط التي سيتم إرسالها لتشغيل استعلامات FlowView. لاحظ أنه يمكن أن يكون لديك على الأكثر 1 مؤشر ترابط لكل قسم قاعدة بيانات ، ويجب أن تكون حريصا على عدم التحميل الزائد على خادم قاعدة البيانات الخاص بك مع وجود عدد كبير جدا من مؤشرات الترابط المتزامنة قيد التشغيل.

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	%d Threads
ar-sa	%d المواضيع

en	Maximum Run Time
ar-sa	أقصى عدد من الصفوف

en	If the Parallel Query does not finish in this time, exit.
ar-sa	إذا لم ينته الاستعلام المتوازي في هذا الوقت، قم بإنهاء.

en	%d Minute
ar-sa	دقيقة %d

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	Cached Data Time to Live
ar-sa	وقت البيانات المخزنة مؤقتا للعيش

en	How long should FlowView hold onto Cached Query results before purging them?
ar-sa	كم من الوقت يجب أن يحتفظ FlowView بنتائج الاستعلام المخزنة مؤقتا قبل إزالتها؟

en	%d Hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d Day
ar-sa	يوم %d

en	%d Days
ar-sa	%d أيام

en	MaxScale Sharding
ar-sa	ماكس سكيل شاردينج

en	Leverage MaxScale to Distribute Query Shards
ar-sa	الاستفادة من MaxScale لتوزيع أجزاء الاستعلام

en	If you have multiple service acting as slaves for MaxScale, you can increase the speed of querying by distributing the parallel queries to multiple MariaDB backend servers.
ar-sa	إذا كان لديك خدمة متعددة تعمل كعبيد ل MaxScale ، فيمكنك زيادة سرعة الاستعلام عن طريق توزيع الاستعلامات المتوازية على خوادم MariaDB الخلفية المتعددة.

en	MaxScale Read-Only Port
ar-sa	منفذ MaxScale للقراءة فقط

en	This should be the port of the Read-Only-Service (readconnroute) service and router.
ar-sa	يجب أن يكون هذا هو منفذ خدمة القراءة فقط (readconnroute) والموجه.

en	Flowview
ar-sa	FlowView