en	No Graphs Found Matching Criteria
vi	Không tìm thấy đồ thị phù hợp với tiêu chí

en	Cycle Graph Filter
vi	Đồ thị chu kỳ

en	Next Update In
vi	Cập nhật tiếp theo

en	Graph Display Timespan
vi	Hiển thị thời gian biểu đồ

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
vi	Tần số làm mới chu kỳ quay

en	Number of Graphs per Page
vi	Số lượng đồ thị trên mỗi trang

en	Cycle to Previous Graphs
vi	Chuyển sang đồ thị trước

en	Prev
vi	Trước

en	Stop
vi	Dừng

en	Stop Cycling
vi	Dừng đạp xe

en	Resume Cycling
vi	Tiếp tục đạp xe

en	Start
vi	Bắt đầu

en	Cycle to Next Graphs
vi	Chuyển sang đồ thị tiếp theo

en	Next
vi	Tiếp

en	Refresh
vi	Làm mới

en	Refresh Graphs Now
vi	Làm mới đồ thị ngay

en	Clear
vi	Xóa

en	Clear Filter
vi	Xóa bộ lọc

en	Save
vi	Lưu

en	Save Filter Settings
vi	Lưu cài đặt bộ lọc

en	Number of Graph Columns
vi	Số cột biểu đồ

en	Graph Height
vi	Chiều cao đồ thị

en	Graph Width
vi	Đồ thị chiều rộng

en	Display Graph Legend
vi	Hiển thị biểu đồ huyền thoại

en	Legend
vi	Chú giải

en	Select Tree to View
vi	Chọn cây để xem

en	Select Tree Leaf to Display
vi	Chọn Cây Lá để Hiển thị

en	All Levels
vi	Tất cả cấp độ

en	Top Level
vi	Cấp cao nhất

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
vi	Nhập Kết hợp biểu thức chính quy (chỉ cho phép các ký tự alpha, số và ký tự đặc biệt \ "(^ _ |?) \")

en	Cycle Graphs
vi	Đồ thị chu kỳ

en	%d Graph
vi	% d Đồ thị

en	%d Graphs
vi	% d Đồ thị

en	%d Column
vi	% d Cột

en	%d Columns
vi	% d Cột

en	Plugin -> Cycle Graphs
vi	Plugin -> Đồ thị chu kỳ

en	Cycle
vi	Vòng

en	Delay Interval
vi	Thơi gian bị tri hoan

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
vi	Đây là thời gian tính bằng giây trước khi biểu đồ tiếp theo được hiển thị.

en	Graph Timespan
vi	Biểu đồ thời gian

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
vi	Đây là khoảng thời gian mặc định sẽ được hiển thị trên trang.

en	Column Count
vi	Số cột

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
vi	Trong Chế độ cây, đây là số lượng cột sẽ được sử dụng.

en	Select the number of graphs to display per page
vi	Chọn số lượng biểu đồ để hiển thị trên mỗi trang

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
vi	Điều này đặt chiều cao biểu đồ cho các biểu đồ được hiển thị.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
vi	Điều này đặt chiều rộng biểu đồ cho các biểu đồ được hiển thị.

en	Display Legend
vi	Hiển thị huyền thoại

en	Check this to display legend.
vi	Kiểm tra điều này để hiển thị huyền thoại.

en	Predefined Rotations
vi	Xoay được xác định trước

en	Rotation Type
vi	Kiểu quay

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
vi	Chọn phương pháp để sử dụng cho xoay đồ thị tùy chỉnh. Nếu bạn chọn 'Danh sách cụ thể', bạn phải xác định danh sách ID đồ thị

en	Legacy (All)
vi	Di sản (Tất cả)

en	Specific List
vi	Danh sách cụ thể

en	Tree Mode
vi	Chế độ cây

en	Custom Graph List
vi	Danh sách đồ thị tùy chỉnh

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
vi	Đây phải là danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của ID đồ thị để chuyển qua. Ví dụ: '1,2,3,4'

en	Default Tree
vi	Cây mặc định

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
vi	Chọn cây biểu đồ để chu kỳ nếu Chế độ cây được chọn

en	%d Pixels
vi	% d pixel

en	Cycling
vi	Đạp xe