en	No Graphs Found Matching Criteria
tr	Eşleşen Kriterler Bulunamadı

en	Cycle Graph Filter
tr	Döngü Grafikleri

en	Next Update In
tr	Sonraki Güncelleme

en	Graph Display Timespan
tr	Grafik Görüntüleme Zaman Aralığı

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
tr	Döngü Döndürme Yenileme Sıklığı

en	Number of Graphs per Page
tr	Sayfa Başına Grafik Sayısı

en	Cycle to Previous Graphs
tr	Önceki Grafiklere Döndür

en	Stop Cycling
tr	Bisiklete binmeyi durdur

en	Resume Cycling
tr	Bisiklete binme

en	Cycle to Next Graphs
tr	Sonraki Grafiklere Döndür

en	Refresh Graphs Now
tr	Grafikleri Şimdi Yenile

en	Save Filter Settings
tr	Filtre Ayarlarını Kaydet

en	Number of Graph Columns
tr	Grafik Sütunları Sayısı

en	Graph Height
tr	Grafik Yüksekliği

en	Graph Width
tr	Grafik Genişliği

en	Display Graph Legend
tr	Grafik Göstergesini Göster

en	Select Tree to View
tr	Görüntülenecek Ağacı Seçin

en	Select Tree Leaf to Display
tr	Görüntülenecek Ağaç Yapısını Seçin

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
tr	Normal İfade Eşlemesi girin (yalnızca alfa, sayısal ve özel karakterler \ "(^ _ |?) \" İzin verilir)

en	Cycle Graphs
tr	Döngü Grafikleri

en	%d Graph
tr	% d Grafik

en	%d Graphs
tr	% d Grafik

en	%d Column
tr	% d Sütun

en	%d Columns
tr	% d Sütunlar

en	Plugin -> Cycle Graphs
tr	Eklentisi -> Döngü Grafikleri

en	Cycle
tr	Çevrim

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
tr	Bu, bir sonraki grafiğin görüntülenmesinden önceki saniye cinsinden süredir.

en	Graph Timespan

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
tr	Bu sayfada görüntülenecek varsayılan zaman aralığıdır.

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
tr	Ağaç Modunda bu kullanılacak olan sütun sayısıdır.

en	Select the number of graphs to display per page
tr	Sayfa başına görüntülenecek grafik sayısını seçin

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
tr	Bu, görüntülenen grafikler için grafik yüksekliğini ayarlar.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
tr	Bu, görüntülenen grafikler için grafik genişliğini ayarlar.

en	Display Legend
tr	Göstergeyi Göster

en	Check this to display legend.
tr	Göstergeyi görüntülemek için bunu kontrol edin.

en	Predefined Rotations
tr	Önceden Tanımlanmış Rotasyonlar

en	Rotation Type
tr	Dönme tipi

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
tr	Özel grafik döndürme için hangi yöntemi kullanacağınızı seçin. 'Özel Liste'yi seçtiyseniz, Grafik Kimliklerinin bir listesini tanımlamanız gerekir.

en	Legacy (All)
tr	Miras (Hepsi)

en	Specific List
tr	Belirli liste

en	Tree Mode
tr	Ağaç modu

en	Custom Graph List
tr	Özel Grafik Listesi

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
tr	Bu, içinde gezinmek için virgülle ayrılmış bir Grafik Kimliği listesi olmalıdır. Örneğin '1,2,3,4'

en	Default Tree
tr	Varsayılan Ağaç

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
tr	Ağaç Modu seçiliyse, çevrilecek grafik ağacını seçin

en	%d Pixels
tr	% d Piksel

en	Cycling
tr	Bisiklet sürmek