en	No Graphs Found Matching Criteria
sv	Inga diagram hittades matchande kriterier

en	Cycle Graph Filter
sv	Cykeldiagram

en	Next Update In
sv	Nästa uppdatering i

en	Graph Display Timespan

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
sv	Cykelrotationsuppdateringsfrekvens

en	Number of Graphs per Page
sv	Antal diagram per sida

en	Cycle to Previous Graphs
sv	Cykla till tidigare grafer

en	Prev
sv	Föregående

en	Stop
sv	Stoppa

en	Stop Cycling
sv	Sluta cykla

en	Resume Cycling
sv	Fortsätt cykla

en	Start
sv	Starta

en	Cycle to Next Graphs
sv	Cykla till nästa grafer

en	Next
sv	Nästa

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	Refresh Graphs Now
sv	Uppdatera grafer nu

en	Clear
sv	Rensa

en	Clear Filter
sv	Rensa filter

en	Save
sv	Spara

en	Save Filter Settings
sv	Spara filterinställningar

en	Number of Graph Columns
sv	Antal grafkolumner

en	Graph Height
sv	Grafhöjd

en	Graph Width
sv	Grafbredd

en	Display Graph Legend

en	Legend
sv	Historia

en	Select Tree to View
sv	Välj träd för visning

en	Select Tree Leaf to Display
sv	Välj trädblad till bildskärm

en	All Levels
sv	Alla nivåer

en	Top Level
sv	Toppnivå

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
sv	Ange Regular Expression Match (endast alfanumeriska, numeriska och specialtecken \ "(^ _ |?) \" Tillåtna)

en	Cycle Graphs
sv	Cykeldiagram

en	%d Graph
sv	%d graf

en	%d Graphs
sv	%d grafer

en	%d Column
sv	%d kolumn

en	%d Columns
sv	%d kolumner

en	Plugin -> Cycle Graphs
sv	Tillägg -> Cykelgrafer

en	Cycle
sv	Cykel

en	Delay Interval

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
sv	Detta är tiden i sekunder innan nästa graf visas.

en	Graph Timespan
sv	Grafens tidsintervall

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
sv	Det här är standardtidpunkten som kommer att visas på sidan.

en	Column Count
sv	Kolumnräkning

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
sv	I Tree Mode är det antalet kolumner som ska användas.

en	Select the number of graphs to display per page
sv	Välj antal diagram som ska visas per sida

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
sv	Detta ställer in grafhöjden för de visade graferna.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
sv	Detta anger grafbredd för de visade graferna.

en	Display Legend

en	Check this to display legend.
sv	Kolla här för att visa legenden.

en	Predefined Rotations
sv	Fördefinierade rotationer

en	Rotation Type
sv	Rotationstyp

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
sv	Välj vilken metod som ska användas för anpassad grafrotation. Om du väljer "Specifik lista" måste du definiera en lista med graf ID

en	Legacy (All)

en	Specific List
sv	Specifik lista

en	Tree Mode
sv	Trädläge

en	Custom Graph List
sv	Anpassad graflista

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
sv	Det här måste vara en kommaavgränsad lista över graf ID-er för att gå igenom. Till exempel "1,2,3,4"

en	Default Tree
sv	Standard Tree

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
sv	Välj grafträdet för att cykla om trädläget är valt

en	%d Pixels
sv	%d bildpunkter

en	Cycling
sv	Cykling