en	No Graphs Found Matching Criteria
ru	Не найдены графики подходящие под критерий

en	Cycle Graph Filter
ru	Графики циклов

en	Next Update In
ru	Следующее обновление через

en	Graph Display Timespan
ru	Продолжительность отображения графика

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
ru	Цикл Обновление частоты вращения Обновление частоты вращения

en	Number of Graphs per Page
ru	Количество графиков на страницу

en	Cycle to Previous Graphs
ru	Цикл перехода к предыдущим графикам

en	Prev
ru	Назад

en	Stop
ru	Стоп

en	Stop Cycling
ru	Остановить езду на велосипеде

en	Resume Cycling
ru	Возобновить езду на велосипеде

en	Start
ru	Начало

en	Cycle to Next Graphs
ru	Цикл к следующим графикам

en	Next
ru	Следующая

en	Refresh
ru	Обновить

en	Refresh Graphs Now
ru	Обновить графики сейчас

en	Clear
ru	Очистить

en	Clear Filter
ru	Очистить Фильтр

en	Save
ru	Сохранить

en	Save Filter Settings
ru	Сохранить настройки фильтра

en	Number of Graph Columns
ru	Количество столбцов График Количество столбцов График

en	Graph Height
ru	Высота графика

en	Graph Width
ru	Ширина графика

en	Display Graph Legend
ru	Отобразить график Легенда Легенда

en	Legend
ru	Легенда

en	Select Tree to View
ru	Выберите Дерево для просмотра

en	Select Tree Leaf to Display
ru	Выберите Отображаемый древовидный лист дерева

en	All Levels
ru	Все уровни

en	Top Level
ru	Верхний уровень

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
ru	Введите "Регулярное соответствие выражений" (только буквы, цифры и специальные символы \" (^_|?)\" разрешено).

en	Cycle Graphs
ru	Графики циклов

en	%d Graph
ru	%d График

en	%d Graphs
ru	%d Графики

en	%d Column
ru	%d Столбец

en	%d Columns
ru	%d Колонки

en	Plugin -> Cycle Graphs
ru	Плагин -> Циклические графики

en	Cycle
ru	Цикл

en	Delay Interval
ru	Интервал задержки

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
ru	Это время в секундах перед отображением следующего графика.

en	Graph Timespan
ru	Интервал графика

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
ru	Это время по умолчанию, которое будет отображаться на странице.

en	Column Count
ru	Количество колонок

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
ru	В режиме "Дерево" это количество столбцов, которые будут использоваться.

en	Select the number of graphs to display per page
ru	Выберите количество графиков для отображения на странице

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
ru	Устанавливает высоту графика для отображаемых графиков.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
ru	Устанавливает ширину графика для отображаемых графиков.

en	Display Legend
ru	Отобразить легенду

en	Check this to display legend.
ru	Проверьте это, чтобы отобразить легенду.

en	Predefined Rotations
ru	Предварительно определенные вращения

en	Rotation Type
ru	Тип Ротации

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
ru	Выберите метод, который будет использоваться для пользовательского вращения графика. Если вы выберите 'Специфический список', вы должны определить список Graph ID's

en	Legacy (All)
ru	Устаревшие (Все)

en	Specific List
ru	Конкретный перечень

en	Tree Mode
ru	Режим дерева

en	Custom Graph List
ru	Пользовательский список графиков

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
ru	Это должен быть список Graph ID, разделенный запятыми. Например, "1,2,3,4".

en	Default Tree
ru	Дерево по умолчанию

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
ru	Выберите дерево графиков для циклического отображения, если выбран режим Дерево.

en	%d Pixels
ru	%d Пикселей

en	Cycling
ru	Циклирование