en	No Graphs Found Matching Criteria
pt-br	Nenhum gráfico encontrado Critérios de correspondência

en	Cycle Graph Filter
pt-br	Gráficos de ciclo

en	Next Update In
pt-br	Próxima atualização em

en	Graph Display Timespan
pt-br	Tempo de exibição do gráfico

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
pt-br	Frequência de Atualização da Rotação do Ciclo

en	Number of Graphs per Page
pt-br	Número de gráficos por página

en	Cycle to Previous Graphs
pt-br	Ciclo para gráficos anteriores

en	Prev
pt-br	Anterior

en	Stop
pt-br	Parar

en	Stop Cycling
pt-br	Pare de pedalar

en	Resume Cycling
pt-br	Currículo Ciclismo

en	Start
pt-br	Iniciar

en	Cycle to Next Graphs
pt-br	Ciclo para gráficos seguintes

en	Next
pt-br	Próximo

en	Refresh
pt-br	Atualizar

en	Refresh Graphs Now
pt-br	Atualizar gráficos agora

en	Clear
pt-br	Limpar

en	Clear Filter
pt-br	Limpar Filtro

en	Save
pt-br	Salvar

en	Save Filter Settings
pt-br	Salvar configurações de filtro

en	Number of Graph Columns
pt-br	Número de colunas do gráfico

en	Graph Height
pt-br	Altura do gráfico

en	Graph Width
pt-br	Largura do gráfico

en	Display Graph Legend
pt-br	Exibir legenda do gráfico

en	Legend
pt-br	Legenda

en	Select Tree to View
pt-br	Selecione Árvore para Ver

en	Select Tree Leaf to Display
pt-br	Selecione Folha de Árvore para exibir

en	All Levels
pt-br	﻿Todos os níveis

en	Top Level
pt-br	Nível Superior

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
pt-br	Digite Regular Expression Match (apenas caracteres alfa, numéricos e especiais permitidos)

en	Cycle Graphs
pt-br	Gráficos de ciclo

en	%d Graph
pt-br	Gráfico %d

en	%d Graphs
pt-br	Gráficos %d

en	%d Column
pt-br	% d coluna

en	%d Columns
pt-br	% d colunas

en	Plugin -> Cycle Graphs
pt-br	Plugin -> Gráfico de ciclos

en	Cycle
pt-br	Ciclo

en	Delay Interval
pt-br	Atraso de Intervalo

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
pt-br	Este é o tempo em segundos antes do próximo gráfico ser exibido.

en	Graph Timespan
pt-br	Tempo de duração do gráfico

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
pt-br	Este é o período de tempo padrão que será exibido na página.

en	Column Count
pt-br	Contagem de Colunas

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
pt-br	No Modo Árvore este é o número de colunas que serão usadas.

en	Select the number of graphs to display per page
pt-br	Selecione o número de gráficos a serem exibidos por página

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
pt-br	Define a altura do gráfico para os gráficos exibidos.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
pt-br	Define a largura do gráfico para os gráficos exibidos.

en	Display Legend
pt-br	Exibir legenda

en	Check this to display legend.
pt-br	Marque esta opção para exibir a legenda.

en	Predefined Rotations
pt-br	Rotações predefinidas

en	Rotation Type
pt-br	Tipo de Rotação

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
pt-br	Seleccione o método a utilizar para a rotação de gráficos personalizados. Se você selecionar 'Lista específica', você deve definir uma lista de IDs de gráfico

en	Legacy (All)
pt-br	Legado (Todos)

en	Specific List
pt-br	Lista Específica

en	Tree Mode
pt-br	Modo Árvore

en	Custom Graph List
pt-br	Lista Personalizada de Gráficos

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
pt-br	Esta deve ser uma lista delimitada por vírgulas de Graph ID's para percorrer. Por exemplo, "1,2,3,4".

en	Default Tree
pt-br	Árvore padrão

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
pt-br	Selecione a árvore de gráficos para percorrer se o Modo Árvore estiver selecionado

en	%d Pixels

en	Cycling
pt-br	De bicicleta