en	No Graphs Found Matching Criteria
pl	Brak znalezionych wykresów Kryteria dopasowania

en	Cycle Graph Filter
pl	Wykresy cyklu

en	Next Update In
pl	Następna aktualizacja

en	Graph Display Timespan
pl	Czas wyświetlania wykresu

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
pl	Częstotliwość odświeżania obrotu cyklu

en	Number of Graphs per Page
pl	Liczba wykresów na stronę

en	Cycle to Previous Graphs
pl	Cykl do poprzednich wykresów

en	Stop Cycling
pl	Zatrzymaj jazdę na rowerze

en	Resume Cycling
pl	Wznowić jazdę na rowerze

en	Cycle to Next Graphs
pl	Cykl do kolejnych wykresów

en	Refresh Graphs Now
pl	Odśwież wykresy teraz

en	Number of Graph Columns
pl	Liczba kolumn wykresów

en	Graph Height
pl	Wysokość wykresu

en	Graph Width
pl	Szerokość wykresu

en	Display Graph Legend
pl	Wyświetlanie legendy wykresu

en	Select Tree to View
pl	Wybierz Drzewo do widoku

en	Select Tree Leaf to Display
pl	Wybierz opcję Liście drzewa, aby wyświetlić

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
pl	Wprowadź dopasowanie wyrażeń regularnych (dozwolone tylko znaki alfanumeryczne, numeryczne i specjalne"(^_|?) Instancji").

en	Cycle Graphs
pl	Wykresy cyklu

en	%d Graph
pl	%d Wykres

en	%d Graphs
pl	%d Wykresy

en	%d Column
pl	%d Kolumna

en	%d Columns
pl	%d Kolumny

en	Plugin -> Cycle Graphs
pl	Dodatek -> Wykresy cyklu

en	Cycle
pl	Cykl

en	Delay Interval
pl	Opóźnienie

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
pl	Jest to czas w sekundach przed wyświetleniem następnego wykresu.

en	Graph Timespan
pl	Czas trwania wykresu

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
pl	Jest to domyślny przedział czasowy, który będzie wyświetlany na stronie.

en	Column Count
pl	Liczenie kolumn

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
pl	W trybie drzewa jest to liczba kolumn, które będą używane.

en	Select the number of graphs to display per page
pl	Wybierz liczbę wykresów do wyświetlenia na stronie

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
pl	Ustawia wysokość wykresu dla wyświetlanych wykresów.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
pl	Ustawia to szerokość wykresu dla wyświetlanych wykresów.

en	Display Legend
pl	Wyświetlacz Legenda

en	Check this to display legend.
pl	Zaznacz, aby wyświetlić legendę.

en	Predefined Rotations
pl	Wstępnie zdefiniowane obroty

en	Rotation Type
pl	Typ obrotów

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
pl	Wybierz metodę, której należy użyć do obracania wykresu. W przypadku wybrania opcji "Lista specjalna" należy zdefiniować listę identyfikatorów wykresów

en	Legacy (All)
pl	Legalność (wszyscy)

en	Specific List
pl	Wykaz szczegółowy

en	Tree Mode
pl	Tryb drzewa

en	Custom Graph List
pl	Lista wykresów niestandardowych

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
pl	Musi to być lista ograniczonych przecinkami identyfikatorów wykresów do przełączania się między nimi. Na przykład "1,2,3,4

en	Default Tree
pl	Drzewo domyślne

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
pl	Wybrać drzewo wykresu do cyklu, jeśli wybrany jest tryb drzewa

en	%d Pixels
pl	%d Piksele

en	Cycling
pl	Jazda na rowerze