en	No Graphs Found Matching Criteria
lv	Neatrada nevienu grafiku, kas atbilstu kritērijiem

en	Cycle Graph Filter
lv	Cikla grafika filtrs

en	Next Update In
lv	Nākamā atsvaidzināšana pēc

en	Graph Display Timespan
lv	Grafika attēlošanas laiks

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
lv	Cikla rotācijas atsvaidzināšanas biežums

en	Number of Graphs per Page
lv	Grafiku skaits lapā

en	Cycle to Previous Graphs
lv	Pārejiet uz iepriekšējiem grafikiem

en	Prev
lv	Iepriekšējie

en	Stop
lv	Apturēt

en	Stop Cycling
lv	Beigt atsvaidzināt

en	Resume Cycling
lv	Turpināt atsvaidzināt

en	Start
lv	Sākt

en	Cycle to Next Graphs
lv	Pārejiet uz nākamajiem grafikiem

en	Next
lv	Nākamie

en	Refresh
lv	Atsvaidzināt

en	Refresh Graphs Now
lv	Atsvaidzināt grafikus tūlīt

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Clear Filter
lv	Notīrīt filtru

en	Save
lv	Saglabāt

en	Save Filter Settings
lv	Saglabāt filtra iestatījumus

en	Number of Graph Columns
lv	Grafika kolonnu skaits

en	Graph Height
lv	Grafika augstums

en	Graph Width
lv	Grafika platums

en	Display Graph Legend
lv	Rādīt grafika leģendu

en	Legend
lv	Leģenda

en	Select Tree to View
lv	Atlasiet koku, ko vēlaties skatīt

en	Select Tree Leaf to Display
lv	Atlasiet koka lapu, ko vēlaties redzēt

en	All Levels
lv	Visi līmeņi

en	Top Level
lv	Augstākais līmenis

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
lv	Ievadiet Regulāro izteiksmju atbilstību (atļauti tikai burti, cipari un speciālās rakstzīmes \"(^_|?)\")

en	Cycle Graphs
lv	Ciklot grafikus

en	%d Graph
lv	%d grafiks

en	%d Graphs
lv	%d grafiki

en	%d Column
lv	%d kolonna

en	%d Columns
lv	%d kolonnas

en	Plugin -> Cycle Graphs
lv	Spraudnis -> Cikla grafiki

en	Cycle
lv	Cikls

en	Delay Interval
lv	Aizkaves intervāls

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
lv	Laiks sekundēs, kad tiek parādīts nākamais grafiks.

en	Graph Timespan
lv	Grafika laika periods

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
lv	Noklusējuma laika periods, kas tiks rādīts lapā.

en	Column Count
lv	Kolonnu skaits

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
lv	Kolonnu skaits Koka režīmā.

en	Select the number of graphs to display per page
lv	Grafiku skaits, ko rādīt vienā lapā

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
lv	Grafiku augstums rādāmajiem grafikiem.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
lv	Grafiku platums rādāmajiem grafikiem.

en	Display Legend
lv	Rādīt leģendu

en	Check this to display legend.
lv	Atķeksējiet šo, lai rādītu leģendu.

en	Predefined Rotations
lv	Iepriekš definētas rotācijas

en	Rotation Type
lv	Rotācijas tips

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
lv	Izvēlieties, kuru metodi izmantot pielāgotai grafiku rotācijai. Ja izvēlaties 'Īpašais saraksts', jums ir jādefinē grafiku ID saraksts

en	Legacy (All)
lv	Mantojums (Viss)

en	Specific List
lv	Īpašais saraksts

en	Tree Mode
lv	Koka režīms

en	Custom Graph List
lv	Pielāgotu grafiku saraksts

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
lv	Jābūt ar komatiem atdalītam grafiku ID sarakstam, ko cikliski rotēt. Piemēram, '1,2,3,4'

en	Default Tree
lv	Noklusējuma koks

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
lv	Izvēlieties grafikas koku, kuru ciklēt, kad izvēlēts Koka režīms

en	%d Pixels
lv	%d pikseļi

en	Cycling
lv	Ciklēšana