en	No Graphs Found Matching Criteria
ja	一致基準を見つけるグラフがありません

en	Cycle Graph Filter
ja	サイクルグラフ

en	Next Update In
ja	次のアップデート先

en	Graph Display Timespan
ja	グラフ表示タイムスパン

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
ja	サイクル回転リフレッシュ頻度

en	Number of Graphs per Page
ja	1ページあたりのグラフ数

en	Cycle to Previous Graphs
ja	前のグラフに戻る

en	Prev
ja	前へ

en	Stop
ja	停止

en	Stop Cycling
ja	サイクリングを停止

en	Resume Cycling
ja	サイクリングを再開

en	Start
ja	開始

en	Cycle to Next Graphs
ja	次のグラフに切り替える

en	Next
ja	次に

en	Refresh
ja	更新

en	Refresh Graphs Now
ja	今すぐグラフを更新

en	Clear
ja	クリア

en	Clear Filter
ja	フィルターをクリア

en	Save
ja	保存

en	Save Filter Settings
ja	フィルタ設定を保存

en	Number of Graph Columns
ja	グラフの列数

en	Graph Height
ja	グラフの高さ

en	Graph Width
ja	グラフ幅

en	Display Graph Legend
ja	グラフ凡例の表示

en	Legend
ja	グラフの凡例項目で使用するフォントサイズ

en	Select Tree to View
ja	表示するツリーを選択

en	Select Tree Leaf to Display
ja	表示する木の葉を選択する

en	All Levels
ja	すべてのレベル

en	Top Level
ja	トップレベル

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
ja	正規表現の一致を入力します（英字、数字、および特殊文字のみを使用できます）。

en	Cycle Graphs
ja	サイクルグラフ

en	%d Graph
ja	％dグラフ

en	%d Graphs
ja	％dグラフ

en	%d Column
ja	％d列

en	%d Columns
ja	％d列

en	Plugin -> Cycle Graphs
ja	プラグイン - >サイクルグラフ

en	Cycle
ja	サイクル

en	Delay Interval
ja	遅延間隔

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
ja	これは、次のグラフが表示されるまでの秒数です。

en	Graph Timespan
ja	グラフタイムスパン

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
ja	これは、ページに表示されるデフォルトのタイムスパンです。

en	Column Count
ja	列数

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
ja	ツリーモードでは、これは使用される列の数です。

en	Select the number of graphs to display per page
ja	1ページに表示するグラフの数を選択してください

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
ja	表示されるグラフのグラフの高さを設定します。

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
ja	表示されるグラフの幅を設定します。

en	Display Legend
ja	凡例を表示

en	Check this to display legend.
ja	これをチェックすると凡例が表示されます。

en	Predefined Rotations
ja	定義済み回転

en	Rotation Type
ja	回転タイプ

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
ja	カスタムグラフ回転に使用する方法を選択します。 「特定のリスト」を選択した場合は、グラフIDのリストを定義する必要があります。

en	Legacy (All)
ja	レガシー（全て）

en	Specific List
ja	特定のリスト

en	Tree Mode
ja	ツリーモード

en	Custom Graph List
ja	カスタムグラフリスト

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
ja	これは、循環するグラフIDのコンマ区切りリストでなければなりません。例えば '1,2,3,4'

en	Default Tree
ja	デフォルトのツリー

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
ja	ツリーモードが選択されている場合は、循環するグラフツリーを選択します。

en	%d Pixels
ja	％dピクセル

en	Cycling
ja	自転車競技